Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de fout van de parameter CliqrIgnoreAppError kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

De informatie in dit document is gebaseerd op CloudCenter 4.8.1.1.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- CloudCenter Manager (CCM)-console

- bestand kliqr-cloud-management.jar

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem

Wanneer u een exemplaar in CloudCenter implementeert, wordt de virtuele machine (VM) automatisch beëindigd als deze de instantie niet implementeert. CloudCenters global parameter CliqrIgnoreAppFailis helpt te voorkomen dat de VM's worden beëindigd, zelfs wanneer de implementatie niet verloopt. In CloudCenter versie 4.8.1.1 eindigt de VM echter zelfs nadat de CliqrIgnoreAppFailparameter is ingeschakeld.

Oplossing

Dit artikel is specifiek voor Cloudcenter 4.8.1.1 en de oplossing is beschikbaar in de versie 4.9. Om deze fout te kunnen oplossen, moet u het CloudCenter met de aangesloten pleister koppelen.

Volg deze instructies om het CCM te bevestigen.

Stap 1. Meld u aan bij CCM met wortelreferenties.

Stap 2. Download het cliqr-cloud-management.jar bestand naar /tmp folder.

Stap 3.navigeren naar /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib folder.

Stap 4. Verplaats oude cliqr-cloud-management.jar naar een andere map of noem het op cliqr-cloud-management.jar.orig

Stap 5. Kopieer het gedownload van de tmp-directory naar de /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib-directory

Stap 6. Geef het bestand een andere naam aan kliqr-cloud-management.jar.

Stap 7. Verander de toestemming van kliqr-cloud-management.jar in cliqruser:

# chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar

Stap 8. Bewerk /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties.

Stap 9. Voeg deze regel toe

#vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false

Stap 10. Start de tomatenservice opnieuw.

Referentie: SUS-3560