Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Probleemoplossing Klantenoplossing: diagnostische uitbreiding mislukt

Waar moet je in de Klantenservice kijken?

Waar kan VM worden bekeken?

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe een onveilige diagnostische extensie voor uitgeruste Windows-virtuele machine (VMs) kan worden opgelost in een duistere RM-wolk.

Achtergrondinformatie

De azure-diagnostiek is een uitbreiding die kan worden toegevoegd aan de uitgeruste Windows-VM's om meer informatie van de VM te verzamelen.

Probleemoplossing Klantenoplossing: diagnostische uitbreiding mislukt

Waar moet je in de Klantenservice kijken?

In het Klantenportaal kunt u informatie over de extensie bekijken als u naar het VMs-diagram kijkt en op de extensiecomponent klikt:

Stap 1. Selecteer de betreffende VM.

Stap 2. Selecteer vervolgens Diagram onder het kopje Toezicht.

Stap 3. Selecteer Open de diagnostische extensie in het diagram.

Dit geeft een foutbericht dat de mislukte uitbreiding van het portal aangeeft.

Waar kan VM worden bekeken?

- De map met de loginformatie staat onder: C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersie>\.

- Twee van de belangrijkste logbestanden zijn te vinden op C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IAASDiagnostics<DiagnosticsVersie>\Logs die DiagnosticsPluginLauncher.log en DiagnosticsPlugin.log bevat.

- Een derde bestand met het Agent-logbestand (MononAgentHost.log) vindt u in: C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersie>\WAD0107\Configuration\MonAgentHost.<seq_num>.log.

Opmerking: De agent moet voor de diagnostische extensie werken om succesvol te zijn, zodat de eerste twee logbestanden zonder fouten lijken te zijn, maar de agent kan opstartfouten bevatten.