Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Configureren

Configuraties

Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u IPV6 uit Linux Exploitant-systeem kunt uitschakelen.

Bijgedragen door Gustavo Bell, Cisco TAC Engineer.

Voorwaarden

Vereisten

- Toegang als basisgebruiker tot het systeem.

- OS (besturingssysteem)

Configureren

Configuraties

Stap 1. Sluit aan op OS als startpunt

Stap 2. Controleer of het systeem een IPV6-ip heeft.

ip add | grep inet6

mogelijke uitvoer

inet6 ::1/128 scope host

inet6 fe80::18e2:36ec:dd69:6c3f/64 scope link

Stap 3. Wijzig het bestand /etc/sysctl.conf en voeg de volgende regels/regels toe

echo "net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

Stap 4. Herstart het systeem

systemctl reboot

Verifiëren

Stap 1. Controleer of PV6 actief is. De output moet leegmaken

ip add | grep inet6