Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft een onderwerp waar wijzigingen in het Action policy niet worden opgeslagen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco CloudCenter 4.7.1.1.

- Cisco CloudCenter 4.8.0.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem

Wanneer u parameter gebruikt om het Actiebeleid te veranderen en het beleid op te slaan, zegt dit dat de veranderingen worden toegepast, maar GUI slaat de verwachte verandering niet door de gebruiker op.

Uitvoeren voor: Toepassingsimplementatie

Op evenement: Status gewijzigd

Actietype: Voer een opdracht uit

Script: Hiermee wordt de naam van het script geselecteerd

1. Actiebeleid "functiestatus".

2. Het beleid voor het opslaan van de functiestatus verandert met een naam van het scripts.

3. Bevestiging dat de "taakomschrijving" van het actieplan met succes is opgeslagen.

4. In het kader van het "taakomschrijving" werden de wijzigingen niet zoals verwacht opgeslagen.

Oplossing

De oplossing is beschikbaar in 4.8.1. versie van CloudCenter.

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1

Vraag: Toen een gebruiker een toepassing met een actiebeleid probeerde in te zetten, werd het Actiebeleid niet uitgevoerd volgens het script.

Resolutie: De MongoDB was gezakt en dus was de kennisgevingsdienst ook gedaald, waardoor het beleid niet werd uitgevoerd. Toen de MongoDB operationeel was, werd het script uitgevoerd zoals ontworpen.