Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft een ontvangen fout bij het implementeren van een 4.8.0-werkafbeelding voor VMware met Application Centric Infrastructure (ACI).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cloud Center versie 4.8.0.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem

Wanneer u een 4.8.0-werkbeeld in VMware met ACI implementeert, zie u een van twee foutmeldingen:

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter ECS:L3out:L3Out-EPG is of the wrong format!

of

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter is of the wrong format

Oplossing

Dit is een bekend probleem met het 4.8.0. werkplaatje. L3 Out met 3 waarden kan worden begrepen, zie CORE-15315 (Status: Vast op v. 4.8.1) voor meer informatie.

Dit probleem is opgelost in 4.8.0.1 en upgrade het werkplaatje naar 4.8.0.1 om het op te lossen.