Inhoud

Inleiding

Hoe kan je lokale opslagplaats overschakelen van Apache naar Nginx?

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een lokale opslagplaats kunt wijzigen om Nginx in plaats van Apache te gebruiken.

Hoe kan je lokale opslagplaats overschakelen van Apache naar Nginx?

1. Maak een back-up van Apache zodat u deze opnieuw kunt gebruiken in Nginx met:

- mkdir/usr/local/cliqr/bundelback-up

- cp -rf /var/www/html/*/usr/local/cliqr/bundle-back-up

2. Stop de Apache-dienst met het commando van de apachectl stop.

3. Bevestig dat Apache met ps -ef is gestopt | grieppijn of p-ef | grep httpd.

4. Verplaats de items naar /tmp-map met de opdracht mv var/www/html/tmp.

5. Verwijder Apache met de opdracht yum erase httpd.

6. Installeer Nginx met de commando en installeer nginx.

7. Verplaats back-up naar het nieuwe geïnstalleerde NGINX met de opdracht cp -rf /tmp/html/* /usr/part/nginx/html/.

8. Start Noginx opnieuw op met het opnieuw opstarten van de opdrachtregel.

9. Controleer of Nginx met de opdracht ps -ef werkt | grep nginx.

10. Controleer of het werkt met:

- wget http://127.0.0.1/index.html

- wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py
Als dit downloads van het pythonscript, dan moet alles in bedrijf zijn.

Zorg ervoor dat u geen proxy-instellingen hebt. Als u proxy-instellingen blijft zien, kunt u deze opdrachten uitgeven om deze ongedaan te maken:

- afstellen http_proxy

- afstellen https_proxy