Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft de oplossing voor het probleem dat zich voordoet wanneer het aangepaste beeld CentOS 7 wordt gecreëerd en bij plaatsing, wordt het op de "beginnende"staat vastgemaakt wanneer de standaard gedocumenteerde procedure wordt gebruikt.

Achtergrondinformatie

Raadpleeg voor uw referentie:

Probleem

CentOS 7 heeft meerdere problemen met het voorzien van een netwerk op VMware die de implementatieprocedure van het Beeld in Cloud Center beïnvloeden.

De opgespoorde problemen waren:

- Firewallservices lijken de juiste communicatie te verstoren

- IPv6 wordt aan vCenter gemeld in plaats van IPv4

- De machine krijgt IPv4 niet vanaf DHCP bij het opstarten

Oplossing

Er zijn meerdere oplossingen nodig om dit te laten werken:

1. Start deze opdracht; maak de firewall systematisch uit en blokkeer de firewall uit de sjabloon.

2. IPv6 uit de afbeelding uitschakelen en het /etc/sysctl.conf-bestand bewerken en deze regel toevoegen: net.ipv6.conf.all.socket_ipv6 = 1.

3. Als u ziet dat VM zelfs na deze stappen geen IP krijgt, dan volgt u deze stappen:

Probeer een script toe te voegen om het dhcp ophalen te forceren:

1. Navigeer naar /etc/init.d.

2. Maak een bestand met dit bestand, de naam als "net-autostart".

#!/bin/bash

# Solution for "No Internet Connection from VMware"

#

### BEGIN INIT INFO

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop: 0 1 6

### END INIT INFO

dhclient -v

3. Sla het bestand op.

4. Wijzig de bestands toestemming als uitvoerbaar:

chmod 755 net-autostart

5. Voeg dit script toe voor auto-start en gebruik chkfig opdracht,

chkconfig --add net-autostart