Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de foutmelding "Dezelfde toestemming mag niet meerdere keren" worden weergegeven wanneer u toepassingen op Amazon Web Services (AWS) implementeert.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cloud Center versie 4.X.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem

Wanneer u een taak naar AWS implementeert, kan de implementatie met deze fout mislukken. "Dezelfde toestemming mag niet meerdere malen verschijnen."

Oplossing

1. Aanmelden bij de gebruikersinterface van Cloud Center Manager (CCM).

2. Navigeer naar toepassingen.

3. Selecteer de toepassing die wanneer ingezet wordt de fout geeft.

4. Selecteer de optie Bewerken/bijwerken.

5. Bevestig dat geen van de knooppunten onder Firewallregels de zelfde regel tweemaal bepaald heeft. Elke knooppunt-firewallregel mag slechts eenmaal worden gedefinieerd.

6. Het toepassingsprofiel opslaan.