Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Hoe atoomadapters/adapters in te voeren als atoomwerktuig?

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de atoomadapters/adapters kunnen worden geïmporteerd als atomaire werkbestanden.

Achtergrondinformatie

Zoals in dit document - https://docs.cloudcenter.cisco.com/display/ACTIONORCHESTRATOR/Action+Orchestrator+5.0.0

Ondersteuning is bedoeld om klanten toegang/informatie te geven over de atoomadapters of adapters als atoomwerkstromen. Tot die producten behoren: buren, VMware, Kubernetes, DNA, UCSD, enz

Hoe atoomadapters/adapters in te voeren als atoomwerktuig?

Dit is de procedure om de atoomadapters in te voeren. Klik hier om dit op te nemen.

Opname afspelen

Wachtwoord: 7NQHGVXV

Opmerking: U moet op AO versie 5.0.1 of hoger zijn vanwege wijzigingen in de import/export mappen.

1. Navigeren naar deze lokatie: https://github.com/cisco/ActionOrchestratorContent

2. Als u geen gebruikersaccount hebt, moet u er een maken.

3. Open Action Orchestrator en navigeer naar de Admin-pagina en klik vervolgens op de link Git Repositories, zoals in de afbeelding.

4. Klik op NEW GIT REPOSITORY.

5. Geef het rapport een weergavenaam.

6. Klik onder Standaardaccounttoetsen op NIEUWE en kies Wachtwoord-gebaseerde Credentials maken.

7. Geef de Account Key een weergavenaam en voer vervolgens de it-gebruiker en het wachtwoord in dat in stap 2 is gemaakt (indien deze al bestaat, hoeft u er geen te maken).

8. Klik voor een protocol op HTTPS.

9. Selecteer voor REST API REPO TYPE de optie GITHUB.

10. In de REST API REPO-ingang bevindt zich op api.github.com/repos/cisco/ActionOrchestratorContent.

11. Laat de filiaal als hoofdtaak.

12. Afhankelijk van het gebruik dat u wilt maken, moet u een codepad instellen. Als u de atoomadapters wilt pakken (zoals ACI, UCSD, Kubernetes, enz.) moet u het codepad als /atomic-actions plaatsen. Als u de voorbeelden van de werkstromen wilt krijgen, moet u het codepad als /werkschema-voorbeelden plaatsen. Als u wilt dat beide verbindingen maken, dient u twee afzonderlijke verbindingen te maken.

13. Klik op Inzenden om de repoverbinding te maken.

14. Importeer vervolgens de atoomadapters.

15. Klik op het werkstroomgebied.

16. Klik op IMPORTEREN.

17. Selecteer GIT REPO dat net is gemaakt.

18. Selecteer vervolgens de gewenste FILENAME (atomaire adapter) om te importeren en selecteer de gewenste versie.

19. Controleer het vakje dat IMPORTEERT ALS NEW WORKFLOW (CLONE).

20. Klik op IMPORT.

21. De computerinvoer en vervolgens is het beschikbaar voor gebruik in het werktuig onder Activiteiten.

Opmerking: De werkstroom wordt geïmporteerd onder de titel ATOMIC WORKFLOW in het werkstroomgebied.