Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Handleiding voor beste praktijken

VMware versie

OVA-implementatie

CPU

Geheugen

Harde schijven

Aanvullende harde schijven

Netwerk

Beperkingen

VMware-compatibiliteitstabel

Inleiding

Dit document beschrijft de best practices voor de Catalyst Center VA-implementatie in een begeleidingsindeling.

Voorwaarden

Basiskennis van de VMware- en vSphere-oplossing.

Deze afkortingen worden in dit document gebruikt:

VM = virtuele machine.

OVA = Open virtuele applicatie.

VA = virtuele applicatie.

Catalyst Center VA = Catalyst Center op ESXi.

- Catalyst Center VA met elke versie.

- VMware vSphere-client 7.0 of 8.0

Handleiding voor beste praktijken

Dit doel van deze handleiding:

- Toont de standaardconfiguratie die wordt toegepast wanneer we de OVA uploaden.

- Gedetailleerd welke configuratie kan worden aangepast en wat standaard moet worden bewaard.

Waarschuwing: het wijzigen van de CPU, het RAM, de standaard harde schijven en het netwerkadaptertype in de virtuele machine wordt NIET ondersteund. De enige ondersteunde wijzigingen worden in dit document beschreven.

VMware versie

Zorg ervoor dat u VMware versie 7.0, 8.0 of hoger gebruikt:

- Navigeer naar het hamburgermenu van VMware > Inventaris en selecteer het knooppunt waar Catalyst Center VM is geïnstalleerd. Selecteer vervolgens het tabblad Samenvatting.

- Bevestig de VMware-versie in het gedeelte Host Details:

VMware versie

OVA-implementatie

Tip: Als u Catalyst Center VA nog niet hebt geïnstalleerd, raadpleegt u deze handleiding: Maak een virtuele machine.

Bevestig de VM-hardwareconfiguratie door de VM te selecteren en naar Handelingen > Instellingen bewerken te navigeren:

OVA-implementatie

Waarschuwing: deze parameters KUNNEN NIET worden aangepast. Als u een van die niet overeenstemmen met de hier gepresenteerde, wordt uw inzet niet ondersteund.

In de volgende tabel worden de VM-bronnen weergegeven die u wel en niet kunt wijzigen.

Niet bewerkbaar

CPU

RAM

Standaard vaste schijven (3 vaste schijven)

Type netwerkadapter

Bewerkbaar

Extra vaste schijf

Netwerkadapter toegewezen aan een virtuele Switch

CPU

CPU

32

Voorbehoud

640 MHz

Limiet

Onbeperkt MHz

Aandelen

Hoge 64000

CPU

Geheugen

Geheugen

256 GB

Voorbehoud

256 GB

Limiet

Onbeperkt MB

Aandelen

Normale 2621440

Geheugen

Harde schijven

Opmerking: standaard maakt de OVA (installatie) een totaal van 3 vaste schijven.

Harde schijf 1

HD

100 GB

Type

Dikke of dunne voorziening

Harde schijf 1

Harde schijf 2

HD

550 GB

Type

Dikke of dunne voorziening

Harde schijf 2

Harde schijf 3

HD

2,295 TB

Type

Dikke of dunne voorziening

Harde schijf 3

Aanvullende harde schijven

Opmerking: U kunt extra harde schijven toevoegen voor specifieke gebruikssituaties zoals: Location to Store Backup Files.

Configuratie fysieke schijf.

Catalyst Center virtuele applicatie biedt een optie om een externe schijf te monteren op de virtuele machine voor back-ups van verzekeringen en automatisering. Opmerking:

Aanvullende harde schijven

Waarschuwing: de optie Physical Disk wordt alleen ondersteund voor virtuele machines met één knooppunt.

Netwerk

Netwerkadapter 1 - Enterprise.

Netwerkadapter 1 = Moet worden toegewezen aan een vSwitch.

Adapter Type = VMXNET3.

Netwerkadapter 2 - Beheer.

Netwerkadapter 2 = Moet worden toegewezen aan een vSwitch.

Adapter Type = VMXNET3.

Opmerking: in Catalyst Center VA OVA release 2.3.7.4 is alleen de Enterprise interface beschikbaar. Als u de beheerinterface wilt configureren, moet u handmatig een nieuwe netwerkadapter toevoegen.

Tip: De VMXNET3 driver is NAPI-compatibel voor Linux gasten. NAPI is een onderbreking mitigatiemechanisme dat de snelle netwerkprestaties op Linux verbetert door heen en weer te schakelen tussen de onderbrekingsmodus en de pollingmodus tijdens pakketontvangst.

Netwerkadapter

Beperkingen

Raadpleeg het gedeelte Beperking en beperking op de Releaseopmerkingen voor Catalyst Center op ESXi.

- Catalyst Center VA ondersteunt deze functies van VMware vSphere niet:

- Fouttolerantie

- Opschorting en hervatting van VM's

- Klonen van VM’s

- Snapshot (als back-up)

Waarschuwing: het gebruik van snapshots op Catalyst Center VA wordt NIET ondersteund en veroorzaakt grote problemen bij uw implementatie.

Om te bevestigen dat geen snapshots worden gebruikt, navigeer je naar de VM en navigeer je naar Acties > Snapshots > Snapshots beheren.

Snapshots beheren

Controleer of er geen VM-snapshots zijn:

VM-snapshots

VMware-compatibiliteitstabel

Wanneer de virtuele machine en de ESXi-host door vCenter worden beheerd, moeten we bevestigen dat ze compatibel zijn.

Meestal komt de compatibiliteit niet overeen en kan de virtuele machine fouten of onverwacht gedrag vertonen.

Selecteer de VM en navigeer naar Samenvatting > VM Hardware.

Let op de compatibiliteitslijn onder VM Hardware-informatie.

VM-hardware

Raadpleeg de VMware Hardware Compatibility om uw waarden te vergelijken op de VMware-compatibiliteitstabel.

Compatibiliteit met VMware-hardware

U moet alle compatibiliteitsproblemen verhelpen.