Inhoud

Inleiding

Concept

Voorwaarden

Instellen en topologie

Configuratievoorbeeld

Configuratie Config Zone

Configuratie van toegangsbeleid

Configuration Zone-functietests met interfaceconfiguratie over twee bladzijden

Wijzigingen in behandeling

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de optie "Configuration Zone" kunt configureren in Cisco Application Centric Infrastructure (ACI).

Concept

Configuration Zone-functie wordt in ACI gebruikt om configuratiewijzigingen te vergrendelen voor een deel van de Fabric-Switches. Het betekent dat als je Fabric-switches in verschillende zones A en B groepeert, dan kunnen we configuratiewijzigingen naar switches in zone A duwen en wijzigingen vasthouden voor switches die in zone B liggen.

Deze functie kan het risico minimaliseren dat configuratiewijzigingen worden geïmplementeerd in de switches waar de configuratie naar een groep switches wordt geduwd in plaats van naar elke switch in de stof.

De plaatsingswijzen wanneer het gebruiken van configuratiezone kunnen worden gevormd zoals;

1. Open — Updates worden onmiddellijk verstuurd

2. Vergrendeld — nieuwe updates worden uitgesteld

Voorwaarden

De basiskennis van de ACI-configuratiefuncties is de interfacebeleidsgroep, de interfacekiezer en de switch-profielen. Deze vallen allemaal onder de sectie Toegangsbeleid op de GUI van Cisco Application Policy Infrastructuur Controller (APIC).

De functie Configuration Zone is alleen beschikbaar voor beleid dat is gedefinieerd in de sectie Door Configuration Zone ondersteunde beleidsmaatregelen (Raadpleeg dit document)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/kb/b_APIC_Config_Zones.html

Instellen en topologie

Dit lab is gebouwd met twee switches met Node IDs 101 en 104.

Model N9K-C93180YC-FX

APIC versie 5.2(5c)

1. IPG-beleid: config_zone_ipg

- config_zone_aaep

- systeem-cdp-enabled

- met systeemtoegang

2. Leaf Interface Selector: config_zone_leaf_interface_profile

- Poort7

- config_zone_ipg

3. Profiel switch: Leaf_101_104_Port7

- Blad101

- Blad104

- config_zone_leaf_interface_profile

Configuratievoorbeeld

In dit laboratorium gaat u de functie van de configuratiezone in ACI gebruiken om de veranderingen van IPG Interface Policy Group (MO infraAccPortGrp) in Blad 104 uit te stellen terwijl de veranderingen onmiddellijk worden geduwd naar Knooppunt 101 zodra opgesteld.

Configuratie Config Zone

U gaat beginnen met de creatie van configuratie zone op APIC voor Leaf 101 en Leaf 104

A) Leaf101 is de configuratie zone naam voor blad 101

B) Leaf104 is de configuratie zone naam voor blad 104

Stap 1. Maak de configuratie zone voor "Leaf101". Om te configureren,

Naar systeem navigeren—> Configuratiezone —> Zone maken

Stap 2. U stelt de modus "Open" in voor Blad 101.

Stap 3.Config Zone wordt gemaakt, maar er worden geen bladeren in kaart gebracht. Map switch knooppunt Leaf 101 met Config Zone "Leaf101"

1. Selecteer knooppunten —> Switches

2. Gebruik + teken om switch knooppunt toe te voegen 101

Validatie:

Zorg ervoor dat Leaf switch knooppunt 101 wordt toegevoegd aan de configuratiezone "Leaf101".

Stap 4. Creëer de configuratiezone voor "Leaf104". U stelt de modus "Vergrendeld" in voor de configuratiezone Leaf104.

Stap 5. Voeg switch knooppunt Leaf 104 toe aan de configuratiezone "Leaf104".

Configuratie van toegangsbeleid

In de vorige sectie hebt u een IPG Beleid gemaakt: config_zone_ipg en dit wordt in kaart gebracht aan Leaf Interface Selector "config_zone_leaf_interface_profile" die u gaat in kaart brengen aan Switch Profiel: Leaf_101_104_Port7.

Na het uitvoeren van de aangegeven stappen kunt u zien dat wijzigingen worden uitgesteld tot "Switches" die een configuratiezone hebben met de implementatiemodus "Vergrendeld" ( Blad 104), terwijl de wijzigingen direct worden doorgevoerd naar de knooppunten waarvoor de configuratiezone-implementatiemodus is ingesteld op "Open" (Blad 101).

Raadpleeg de profielconfiguratie van de Interfacebeleidsgroep, de interfacekiezer en de Switch op twee bladzijden voor poort E1/7 in het fragment.

IPG-beleid

IPG-beleid is als bijlage aan interface E1/7 toegevoegd

IPG is gekoppeld aan Leaf’s 101 en 104 poort E1/7

Configuration Zone-functietests met interfaceconfiguratie over twee bladzijden

1. IPG-wijzigingen worden naar Leaf 101 gedrukt

Validatie:

Controleer hangende wijzigingen: niets (alle wijzigingen worden gedrukt)

CDP werd toegelaten door het IPG beleid en geduwd naar Leaf 101 als configuratie was "OPEN",

Validatie:

apic1# fabric 101 show cdp neighbors int e1/7

----------------------------------------------------------------

Node 101 (leaf01)

----------------------------------------------------------------

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,

V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,

s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme  Capability  Platform      Port ID

switch1(FDO23331683)

Eth1/7          130     R S s      N9K-C93108TC-  Eth1/7

2. Voor bladzijde 104 worden wijzigingen in het IPG-beleid uitgesteld. Controleer hangende wijzigingen; wijzigingen met betrekking tot IPG en interfaceselectors worden als hangende beschouwd.

Validatie:

U kunt op de "Hangende veranderingen"klikken om meer details te controleren op wat wordt veranderd, is de configuratie van IPG in afwachting om aan Blad 104 worden geduwd.

Validatie:

De veranderingen van het de interfaceprofiel van het blad zijn in afwachting om tot Blad 104 worden geduwd.

Validatie:

CDP veranderingen die deel uitmaakten van de Interface Policy Group zijn "Not Pushed" naar de Leaf 104 als configuratie werd vergrendeld.

Validatie:

apic1# fabric 104 show cdp neighbors interface ethernet 1/7

----------------------------------------------------------------

Node 104 (leaf04)

----------------------------------------------------------------

Note. CDP Neighbor entry not found

Wijzigingen in behandeling

Nu kunt u duwen hangende veranderingen in blad 104. We moeten de (—>) knop gebruiken om op de veranderingen in te drukken die in behandeling zijn. Klik op de knop (—>) en selecteer OK. Verfris in afwachting van veranderingen en zorg ervoor dat niets wordt verlaten.

Validatie:

Zorg ervoor dat de veranderingen uiteindelijk naar Leaf 104 worden gedrukt.

Validatie:

CDP is ingeschakeld op poort E1/7 voor Leaf 104 zodra de wijzigingen zijn doorgedrukt.

Validatie:

apic1# fabric 104 show cdp neighbors interface ethernet 1/7

----------------------------------------------------------------

Node 104 (leaf104)

----------------------------------------------------------------

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,

V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,

s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme  Capability  Platform      Port ID

switch1(FDO23331683)

Eth1/7          141     R S s      N9K-C93108TC-  Eth1/17

In dit configuratievoorbeeld hebben we gezien hoe we de optie van de configuratiezone in ACI kunnen gebruiken.