Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

SNMP-gebieden begrijpen

Configuratiestappen (voor zowel wereldwijde als VRF-contextgebieden)

Stap 1. SNMP-fabric-beleid configureren

Stap 2. SNMP-beleid toepassen op de Pod Policy Group (Fabric Policy Group)

Stap 3. Associeer de Groep van het Beleid van de Peul met het Profiel van de Peul

Stap 4. VRF-contextgebieden configureren

SNMP-TRAP's - configuratie met GUI

Stap 1. SNMP-TRAP server configureren

Stap 2. SNMP-TRAP-bron configureren onder bewakingsbeleid (Access/Fabric/Tenant)

Optie 1. SNMP-bron definiëren onder toegangsbeleid

Optie 2. SNMP-bron definiëren onder fabric-beleid

Optie 3. SNMP-bron definiëren onder huurbeleid

Verifiëren

Opdracht Snelpad gebruiken om te controleren

Opdrachten op CLI-display gebruiken

CLI-moquery-opdrachten gebruiken

CLI-kattenopdrachten gebruiken

Problemen oplossen

Controleer het SNMP-proces

Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie van Simple Network Management Protocol (SNMP) en SNMP-traps in ACI.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Fabric-detectie voltooid

- In-Band/Out-of-Band-connectiviteit met uw Application Policy Infrastructure Controller-controller (APIC) en fabric-switches

- In-band/out-of-band contracten geconfigureerd om SNMP-verkeer toe te staan (UDP-poorten 161 en 162)

- Statische nodebeheeradressen geconfigureerd voor uw APIC's en fabric switches onder de standaardbeheerhuurder (zonder dit, het halen van SNMP-informatie uit een APIC mislukt)

- De SNMP-protocolworkflow begrijpen

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- APIC

- Browser

- Application Centric Infrastructure (ACI) met 5.2 (8e)

- Snmpwalk  opdracht

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Cisco ACI biedt SNMPv1, v2c en v3-ondersteuning, inclusief Management Information Bases (MIB’s) en meldingen (traps). De SNMP-standaard staat toepassingen van derden die de verschillende MIB's ondersteunen toe om de ACI-switches voor blad en wervelkolom en APIC-controllers te beheren en te bewaken.

SNMP-schrijfopdrachten (Set) worden echter niet ondersteund in ACI.

Het SNMP-beleid wordt toegepast en werkt onafhankelijk op de blad- en wervelkolom switches en op APIC-controllers. Aangezien elk ACI-apparaat zijn eigen SNMP-entiteit heeft, dat wil zeggen meerdere APIC's in een APIC-cluster moeten afzonderlijk worden bewaakt, evenals de switches. De SNMP-beleidsbron is echter gemaakt als monitoringbeleid voor de gehele ACI-structuur.

Standaard gebruikt SNMP UDP-poort 161 voor opiniepeiling en poort 162 voor TRAP's.

SNMP-gebieden begrijpen

Een snel fundamenteel concept van SNMP in ACI is dat er twee toepassingsgebieden zijn waar SNMP-informatie uit kan worden gehaald:

1. Wereldwijd

2. Virtual Routing and Forwarding (VRF)-context

Het globale werkingsgebied moet chassis MIBs zoals het aantal interfaces, interfaceindexen, interfacenamen, interfacestatus, etc. van een blad/wervelkolom trekken.

VRF-context Reikwijdte specifieke MIBs halen VRF-specifieke informatie op, zoals IP-adressen en routeringsprotocolinformatie.

Er is een volledige lijst met ondersteunde MIB's voor APIC- en fabric switch Global en VRF-context in de Cisco ACI MIB-ondersteuningslijst.

Opmerking: een MIB met een wereldwijde scope heeft slechts één instantie in het systeem. De gegevens in een mondiale MIB hebben betrekking op het gehele systeem.

Een MIB met VRF-specifiek bereik kan per-VRF-instanties in het systeem hebben. De gegevens in een VRF-specifieke MIB hebben alleen betrekking op die VRF.

Configuratiestappen (voor zowel wereldwijde als VRF-contextgebieden)

Stap 1. SNMP-fabric-beleid configureren

Opmerking: hier worden SNMP-instellingen gespecificeerd zoals SNMP-communitybeleid en SNMP-clientgroepbeleid.

De eerste stap bij het configureren van SNMP is het aanmaken van het benodigde SNMP Fabric Policy. Om het SNMP Fabric Policies te maken, navigeer je naar het APIC web GUI pad; Fabric > Fabric Policies > Policies > Pod > SNMP.

U kunt een nieuw SNMP-beleid maken of het standaard SNMP-beleid wijzigen.

In het document wordt het SNMP-beleid New-SNMP genoemd en wordt SNMP versie v2c gebruikt. De enige velden die hier nodig zijn, zijn Community Policies en Client Group Policies.

In het veld Community Policy Name wordt de SNMP-community-string gedefinieerd die moet worden gebruikt. In ons geval, New-1. Je ziet waar deze twee gemeenschapsnaren later zijn.

Naam - de naam van het SNMP-beleid. Deze naam kan tussen 1 en 64 alfanumerieke tekens bevatten.

Beschrijving - de beschrijving van het SNMP-beleid. De beschrijving kan 0 tot 128 alfanumerieke tekens bevatten.

Admin State - de beheerstatus van het SNMP-beleid. De status kan worden in- of uitgeschakeld. De staten zijn:

- ingeschakeld - de beheerstatus is ingeschakeld

- uitgeschakeld - de beheerstatus is uitgeschakeld

De standaardinstelling is uitgeschakeld.

Contact - de contactinformatie voor het SNMP-beleid.

Locatie - de locatie voor het SNMP-beleid.

SNMP v3-gebruikers - het SNMP-gebruikersprofiel wordt gebruikt om gebruikers te koppelen aan SNMP-beleid voor het controleren van apparaten in een netwerk.

Community Policies - het SNMP-communityprofiel maakt toegang tot de router- of switch-statistieken voor bewaking mogelijk.

Beleidsregels clientgroep:

De volgende stap is het beleid/profiel van de Clientgroep toe te voegen. Het doel van het beleid/profiel van de Groep van de Cliënt is te bepalen welke IPs/subnets SNMP- gegevens van APICs en de switches van het weefsel kunnen trekken:

Naam - de naam van het profiel van de clientgroep. Deze naam kan tussen 1 en 64 alfanumerieke tekens bevatten.

Beschrijving - de beschrijving van het clientgroepprofiel. De beschrijving kan 0 tot 128 alfanumerieke tekens bevatten.

Associated Management End Point Group (EPG) - de voorname naam van een endpointgroep waartoe de VRF toegang heeft. De maximale ondersteunde tekenlengte is 255 ASCII-tekens. Het gebrek is de beheerhuurder out-of-band beheertoegang EPG.

Clientvermeldingen - het IP-adres van het SNMP-clientprofiel.

In het document wordt het beleid/profiel van de clientgroep nieuwe client genoemd.

In het beleid/profiel van de Clientgroep moet u het voorkeursbeheer EPG koppelen. U moet ervoor zorgen dat de door u gekozen Management EPG over de nodige contracten beschikt om SNMP-verkeer toe te staan (UDP-poorten 161 en 162). Het standaard Out-of-Band Management EPG wordt in het document gebruikt voor demonstratiedoeleinden.

De laatste stap is het definiëren van uw Client Entries om specifieke IPs of volledige subnetten toegang te geven tot de pull ACI SNMP-gegevens. Er is een syntaxis voor het definiëren van een specifiek IP of een heel subnet:

- Specifieke host IP: 192.168.1.5

- Gehele Subnet: 192.168.1.0/24

Opmerking: u kunt 0.0.0.0 niet gebruiken in het client-item om alle subnetten toe te staan (als u alle subnetten toegang tot SNMP MIB wilt geven, laat dan gewoon de client-vermeldingen leeg).

Stap 2. SNMP-beleid toepassen op de Pod Policy Group (Fabric Policy Group)

Om deze configuratie toe te passen, navigeer je naar het APIC web GUI pad; Fabric > Fabric Policies > Pods > Policy Groups > POD_POLICY_GROUP (standaard in het document).

In het rechter deelvenster ziet u een veld voor SNMP-beleid. Kies in de vervolgkeuzelijst uw nieuwe SNMP-beleid en dien uw wijzigingen in.

Stap 3. Associeer de Groep van het Beleid van de Peul met het Profiel van de Peul

Gebruik in het document het standaard podprofiel voor eenvoud. Ga hiervoor naar het APIC web GUI-pad; Fabric > Fabric Policies > Pods > Profiles > POD_PROFILE (standaard in het document).

In deze fase moet u basis-SNMP voor wereldwijde MIB’s configureren.

Opmerking: op dit punt zijn alle benodigde stappen (stappen 1-3) voor SNMP-configuratie voltooid en is het algemene MIB-bereik impliciet gebruikt. Hierdoor kan een SNMP-wandeling worden uitgevoerd voor elk ACI-knooppunt of APIC.

Stap 4. VRF-contextgebieden configureren

Zodra u een community-string aan een VRF-context koppelt, kan die specifieke community-string niet worden gebruikt om Global scope SNMP-gegevens te halen. Daarom is het nodig om twee SNMP community strings te maken als u zowel Global scope als VRF Context SNMP data wilt aantrekken.

In dit geval, de eerder gemaakte community strings (in Stap 1.) namelijk (New-1), gebruik New-1 voor VRF context scope en VRF-1 aangepaste VRF in Voorbeeld custom tenant. Ga daarom naar het APIC web GUI-pad; Tenants > Example > Networking > VRFs > VRF-1 (right click) > Create SNMP Context .

Nadat u de configuratie hebt ingediend, kunt u de configuratie van de SNMP-context controleren die u hebt toegepast door op de VRF met de rechtermuisknop te klikken, naar het tabblad Beleid op de VRF te navigeren en naar de onderkant van het deelvenster te bladeren:

Als u een SNMP-context op een VRF wilt uitschakelen, deselecteert u het aankruisvakje SNMP-context maken (zie de screenshot) of klikt u met de rechtermuisknop op de VRF en kiest u SNMP-context verwijderen.

SNMP-TRAP's - configuratie met GUI

SNMP-TRAP's worden zonder enquête naar de SNMP-server (SNMP-bestemmingen/netwerkbeheersystemen) verzonden en de ACI-knooppunt/APIC verstuurt de SNMP-TRAP zodra de fout/gebeurtenis (gedefinieerde voorwaarde) optreedt.

SNMP-traps zijn ingeschakeld op basis van beleidsbereik onder beleid voor Access/Fabric/Tenant-bewaking. ACI ondersteunt maximaal 10 Trap-ontvangers.

Opmerking: zonder stappen 1-3 van de vorige sectie is de SNMP TRAPs-configuratie niet genoeg. Stap 2. In SNMP-TRAP-configuratie is gerelateerd aan bewakingsbeleid voor (Access/Fabric/Tenant).

Om SNMP-TRAP's in ACI te kunnen configureren hebt u in de vorige sectie de twee stappen naast de stappen 1, 2 en 3 nodig.

Stap 1. SNMP-TRAP server configureren

Ga daarom naar het APIC web GUI-pad; Admin > Eternal Data Collectors > Monitoring Destinations > SNMP.

Hostnaam/IP - de host voor de SNMP-trap-bestemming.

Port - de servicepoort van de SNMP-trap. Het bereik loopt van 0 (niet gespecificeerd) tot 65535; de standaardinstelling is 162.

Versie - de ondersteunde CDP-versie voor de SNMP-trap. De versie kan zijn:

- v1 - gebruikt een community string match voor gebruikersverificatie.

- v2c - maakt gebruik van een community string match voor gebruikersverificatie.

- v3 - een interoperabel op standaarden gebaseerd protocol voor netwerkbeheer dat beveiligde toegang tot apparaten biedt door een combinatie van het authenticeren en versleutelen van frames via het netwerk.

De standaardinstelling is v2c.

Security Name - de naam van de doelbeveiliging van de SNMP-trap (community-naam). Het kan geen @symbool bevatten.

v.3 Beveiligingsniveau - het SNMPv3-beveiligingsniveau voor het SNMP-doelpad. Het niveau kan zijn:

- auth

- noauth

- priv

De standaardinstelling is nul.

Beheer EPG - de naam van de beheerendpointgroep voor de SNMP-bestemming waarmee de externe host kan worden bereikt.

Stap 2. SNMP-TRAP-bron configureren onder bewakingsbeleid (Access/Fabric/Tenant)

U kunt een bewakingsbeleid maken met de drie toepassingsgebieden:

- Toegang - toegangspoorten, FEX, VM-controllers

- Fabric - fabricpoorten, kaarten, chassis, ventilatoren

- Tenant - EPG's, toepassingsprofielen, diensten

Opmerking: U kunt elke combinatie van deze kiezen om te configureren volgens uw behoeften.

Optie 1. SNMP-bron definiëren onder toegangsbeleid

Ga daarom naar het APIC web GUI-pad; Fabric > Access Polices > Polices >  Monitoring > Default > Callhome/Smart Callhome/SNMP/Syslog/TACACS.

Opmerking: u kunt een op maat gemaakt bewakingsbeleid gebruiken (indien geconfigureerd) in plaats van het standaardbeleid. Gebruik hier het standaardbeleid. U kunt aangeven welk controleobject u moet bewaken. Alle zijn hier gebruikt.

Optie 2. SNMP-bron definiëren onder fabric-beleid

Ga daarom naar het APIC web GUI-pad; Fabric > Fabric Polices > Polices >  Monitoring > Default > Callhome/Smart Callhome/SNMP/Syslog/TACACS.

Optie 3. SNMP-bron definiëren onder huurbeleid

Ga daarom naar het APIC web GUI-pad; Tenant > (Tenant Name) > Polices > Monitoring > (Custom monitoring policy) > Callhome/Smart Callhome/SNMP/Syslog/TACACS.

Verifiëren

Opdracht Snelpad gebruiken om te controleren

Kijk eerst eens naar het halen van SNMP-gegevens uit de wereldwijde scope van een switch. Het gebruik van de snmpwalk commando kan precies dat doen; snmpwalk -v 2c -c New-1 x.x.x.x.

Dit opgesplitste commando vertegenwoordigt:

snmpwalk = de snmpwalk uitvoerbaar geïnstalleerd op MacOS/Linux/Windows

-v = Specificeert de versie van SNMP die u wilt gebruiken

2c= Specificaties die SNMP versie 2c gebruiken

-c= Specificeert dat een bepaalde community-string

New-1= De community-string wordt gebruikt voor het ophalen van wereldwijde scope SNMP-gegevens

x.x.x.x= Het IP-adres voor out-of-band beheer van mijn switch

Opdrachtresultaat:

$ snmpwalk -v 2c -c New-1 x.x.x.x SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco NX-OS(tm) aci, Software (aci-n9000-system), Version 15.2(8e), RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 2002-2015 by Cisco Systems, Inc. Compiled 2018/07/26 09:34:42 SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.9.12.3.1.3.1626 DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (45013216) 5 days, 5:02:12.16 SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: leaf1 SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 70 SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (3) 0:00:00.03 SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: View-based Access Control Model for SNMP. SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The SNMP Management Architecture MIB. SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching. SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.

In de gegnipte opdrachtoutput kunt u zien dat de snmpwalk succesvol is en dat er hardware-specifieke informatie werd verzameld. Als u de snmpwalk verder laat gaan, ziet u de hardware-interfacenamen, beschrijvingen, enzovoort.

Ga nu verder met het ophalen van VRF-context SNMP-gegevens, eerder gemaakte SNMP-contexten, New-VRF-SNMP voor VRF's met behulp van de SNMP-community-string, New-1.

Aangezien dezelfde community-string wordt gebruikt, New-1, over twee verschillende SNMP-contexten, moet u specificeren van welke SNMP-context u de SNMP-gegevens wilt halen. Er is de snmpwalk syntaxis die u moet gebruiken om een bepaalde SNMP Context te specificeren; snmpwalk -v 2c -c New-1@New-VrF-SNMP 10.x.x.x.

U kunt zien dat om uit een specifieke SNMP Context te trekken, u het formaat gebruikt: COMMUNITY_NAME_HERE@SNMP_CONTEXT_NAME_HERE .

Opdrachten op CLI-display gebruiken

Over APIC:

show snmp show snmp policy <SNMP_policy_name> show snmp summary show snmp clientgroups show snmp community show snmp hosts show snmp engineid

Aan de Switch:

show snmp show snmp | grep "SNMP packets" show snmp summary show snmp community show snmp host show snmp engineID show snmp context show snmp user show snmp internal dump-internal-log show snmp internal globals show snmp internal trace log

CLI-moquery-opdrachten gebruiken

Op APIC/Switch:

moquery -c snmpGroup #The SNMP destination group, which contains information needed to send traps or informs to a set of destinations. moquery -c snmpTrapDest #A destination to which traps and informs are sent. moquery -c snmpRtDestGroup #A target relation to SNMP destination group. This group contains information needed to send traps or informs to a set of destinations. moquery -c snmpPol #The SNMP policy, which enables you to monitor client group, v3 user, and/or community SNMP policies. moquery -c snmpClientGrpP #A client group, which is a group of client IP addresses that allows SNMP access to routers or switches. moquery -c snmpCommunityP #The SNMP community profile, which enables access to the router or switch statistics for monitoring. moquery -c snmpRtSnmpPol #A target relation to an SNMP policy that contains site information and general protocol configuration parameters. Note that this relation is an internal object. moquery -c snmpClientP #The client profile information. moquery -c snmpRsEpg #A source relation to the endpoint group VRF through which the clients can connect. The VRF is an in-band or out of-band management endpoint. moquery -c snmpSrc #The SNMP source profile, which determines the fault information, severity level, and destination for sending messages to the SNMP destination. moquery -c snmpCtxP #The SNMP context profile, which enables you to specify a context to monitor with a community profile.

CLI-kattenopdrachten gebruiken

Over APIC:

cat /aci/tenants/mgmt/security-policies/out-of-band-contracts/summary cat /aci/tenants/mgmt/security-policies/filters/summary cat /aci/tenants/mgmt/node-management-epgs/default/out-of-band/default/summary cat /aci/admin/external-data-collectors/monitoring-destinations/snmp/*/snmp-trap-destinations/summary cat /aci/fabric/fabric-policies/pod-policies/policies/snmp/summary cat /aci/fabric/fabric-policies/pod-policies/policies/snmp/*/summary cat /aci/fabric/fabric-policies/pod-policies/policies/snmp/*/client-group-policies/*/*/summary cat /aci/fabric/fabric-policies/pod-policies/policy-groups/summary cat /aci/fabric/fabric-policies/pod-policies/pod-selector-default-all/summary cat /aci/fabric/fabric-policies/monitoring-policies/monitoring-policy-default/callhome-snmp-syslog/all/snmp*/summary cat /aci/fabric/fabric-policies/monitoring-policies/common-policy/callhome-snmp-syslog/snmp/*/summary cat /aci/fabric/access-policies/monitoring-policies/default/callhome-snmp-syslog/all/snmp*/summary

Problemen oplossen

Controleer het SNMP-proces

Aan de Switch:

ps aux | grep snmp pidof snmpd

Over APIC:

ps aux | grep snmp

Als het proces normaal is, neemt u contact op met Cisco TAC voor meer assistentie.