Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Foutcode F1344

Foutcode F1425

Gedetailleerde stappen om fouten aan te pakken

Voorbeeld

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven voor het verhelpen van ACI-fouten F1344 en F1425.

Achtergrondinformatie

Zowel ACI-fouten F1344 en F1425 herstelprocedures zijn in hetzelfde document opgenomen, aangezien er een overeenkomst kan zijn in de manier waarop deze fouten moeten worden aangepakt.

Foutcode F1344

Foutcode 1344 treedt op wanneer er een configuratiefout optreedt vanwege subnetoverlap in dezelfde Virtual Routing and Forwarding (VRF).

U kunt waarschijnlijk meer dan één Layer 3-interface (L3) hebben geconfigureerd met hetzelfde subnetwerkknooppunt in dezelfde VRF die de fout kan activeren.

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1344"'

Total Objects shown: 3

# fault.Inst

code : F1344

ack : yes

annotation :

cause : config-failure

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2019-05-05T14:35:10.660+03:00

delegated : no

descr : Address configuration failure. Reason: 1

dn : topology/pod-1/node-1003/sys/ipv4/inst/dom-TN_PROD:VRF_PROD_CRIT/if-[vlan37]/addr-[192.168.88.126/25]/fault-F1344

domain : infra

extMngdBy : undefined

highestSeverity : warning

lastTransition : 2019-05-05T14:37:18.540+03:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F1344

rule : ipv4-addr-ipv4-cfg-ctrl

severity : warning

status :

subject : failure-to-deploy

type : config

uid :

Veelvoorkomende voorbeelden van het genereren van fouten:

1. Loopback IP’s op L3Outs overlappen met IP-adressen op L3Out.

2. Combinatie van overlappingen van subnetprefixes onder Bridge Domains (BD’s) en/of EPG-subnetten.

Foutcode F1425

Foutcode F1425 treedt op wanneer de operationele status van de IPv4-adresstatus wordt gewijzigd in subnetoverlap/geen primair/adres dat al als de volgende hop in een statische route is geconfigureerd.

Aanbevolen actie: Probeer deze acties om van deze fout te herstellen:

- Bekijk alle configuratieproblemen.

- Controleer of de configuratie correct/volledig is.

- Als de interface neer is, bevestig connectiviteit/configuratie om de back-up van de interfacestatus te brengen.

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1425"'

Total Objects shown: 3

# fault.Inst

code : F1425

ack : no

alert : no

annotation :

cause : ip-provisioning-failed

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2022-06-19T03:25:56.759+03:00

delegated : no

descr : IPv4 address(10.66.212.97/28) is operationally down, reason:Subnet overlap on node 211 fabric hostname SULM-WLEF-CI-211

dn : topology/pod-1/node-211/sys/ipv4/inst/dom-mgmt:OSS/if-[vlan102]/addr-[10.66.212.97/28]/fault-F1425

domain : access

extMngdBy : undefined

highestSeverity : major

lastTransition : 2022-06-19T03:28:24.946+03:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : major

prevSeverity : major

rn : fault-F1425

rule : ipv4-addr-oper-st-down

severity : major

status :

subject : oper-state-err

title :

type : operational

uid :

userdom : all

Gedetailleerde stappen om fouten aan te pakken

1. Isoleer alle L3Out interfaces die kunnen overlappen met het loopback-adres op L3Outs.

2. Isoleer subnetten die overlappen tussen EPG-subnetten en/of BD’s.

Aangezien de IP-adresoverlap kan zijn voor loopbacks/L3Outs of BD-subnetten, is het het beste om de volledige dump van de IP-adressen te krijgen.

apic# moquery -c ipv4Addr

Zodra u de overlap hebt geïdentificeerd, kunt u een van deze opdrachten gebruiken om te controleren of de overlap is gekoppeld aan een specifieke BD-configuratie.

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

Het vereist enige mate van gegevensanalyse met behulp van grep om de specifieke conflicten te extraheren en te identificeren.

Voorbeeld

Fout:

# fault.Inst

code : F1344

ack : no

cause : config-failure

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2018-03-14T23:12:40.354+01:00

delegated : no

descr : Address configuration failure. Reason: 1

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo21]/addr-[10.23.255.3/32]/fault-F1344

domain : infra

highestSeverity : warning

lastTransition : 2018-03-14T23:14:47.336+01:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F1344

rule : ipv4-addr-ipv4-cfg-ctrl

severity : warning

status :

subject : failure-to-deploy

type : config

uid :

Analyse:

Er zijn twee uitzonderingen:

apic# moquery -c ipv4Addr

<SNIP>

# ipv4.Addr

addr : 10.23.255.3/32

childAction :

ctrl :

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo21]/addr-[10.23.255.3/32]

ipv4CfgFailedBmp : ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag

ipv4CfgFailedTs : 00:00:00:00.000

ipv4CfgState : 1

lcOwn : local

modTs : 2018-03-14T16:11:58.033+01:00

monPolDn :

operSt : down

operStQual : subnet-overlap

pref : 1

rn : addr-[10.23.255.3/32]

status :

tag : 0

type : primary

vpcPeer : 0.0.0.0

# ipv4.Addr

addr : 10.23.255.3/32

childAction :

ctrl :

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo23]/addr-[10.23.255.3/32]

ipv4CfgFailedBmp :

ipv4CfgFailedTs : 00:00:00:00.000

ipv4CfgState : 0

lcOwn : local

modTs : 2018-03-14T16:11:54.905+01:00

monPolDn :

operSt : up

operStQual : up

pref : 1

rn : addr-[10.23.255.3/32]

status :

tag : 0

type : primary

vpcPeer : 0.0.0.0

Lo21 overlapt met Lo23.

Het behoort tot twee verschillende L3Outs in dezelfde VRF.