Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Voorbeeld 1. duplicaat-subnets-within-ctx

Voorbeeld 2. dhcp-policy-not-present

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven voor het herstel van ACI-fout F0469.

Achtergrondinformatie

Fout:

F0469: fltFvBDConfigProblemenConfig-mislukt

Uitleg:

Deze fout treedt op wanneer er een of meer dubbele subnetten zijn gedefinieerd voor Bridge Domain (BD’s) of/en AEpGs die aan de CTX zijn gekoppeld.

Aanbevolen actie:

Als u deze fout ziet, neemt u de volgende maatregelen:

- Voor duplicate-subnets-within-ctx kwestie: Vind de Ctx dat deze BD wordt geassocieerd met en vind alle andere BDs verbonden aan Ctx, vinden alle AEpGs geassocieerd met BDs gevonden in de vorige stap, en verifiëren dat er geen enkele subnets geconfigureerd zijn voor AEpGs en BDs geassocieerd met Ctx.

- Voor de dhcp-policy-not-present kwestie: Controleer de configuratie en zorg ervoor dat het DHCP Pelay Profiel dat door BD wordt verbruikt in Huurder wordt bepaald.

Als dit probleem niet wordt opgelost, maakt u een bestand voor technische ondersteuning en neemt u contact op met Cisco TAC.

Voorbeeld 1. duplicaat-subnets-within-ctx

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual:duplicate-subnets-within-ctx, configSt:failed-to-apply, debugMessage:uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

childAction :

created : 2021-02-26T08:17:51.577+00:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b due to duplicate-subnets-within-ctx: uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

dn : topology/pod-1/node-112/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2021-02-26T08:20:11.597+00:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

type : config

uid :

Ontvang de BD informatie en de bijbehorende subnetverbinding.

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

Controleer welke subnetten worden gebruikt om overlappingen binnen dezelfde Virtual Routing and Forwarding (VRF) (Ctx) voor een andere BD te volgen.

moquery -c fvSubnet | grep ^dn

Fix:

Corrigeer de subnetoverlap.

Voorbeeld 2. dhcp-policy-not-present

Site1-apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

Total Objects shown: 2

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

alert : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual (New: dhcp-policy-not-present), configSt (New: failed-to-apply)

childAction :

created : 2024-01-23T13:43:08.484-05:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-abc3/BD-BD1 due to dhcp-policy-not-present:

dn : topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-abc3/BD-BD1]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2024-01-23T13:45:53.575-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

title :

type : config

uid :

userdom : all

Controleer het DHCP-label dat is geïmplementeerd voor de BD in kwestie.

Site1-apic1# moquery -c dhcpLbl

# dhcp.Lbl

name : test1

annotation :

childAction :

descr :

dn : uni/tn-abc3/BD-BD1/dhcplbl-test1

extMngdBy :

lcOwn : local

modTs : 2024-01-23T13:46:03.163-05:00

monPolDn : uni/tn-common/monepg-default

nameAlias :

owner : tenant

ownerKey :

ownerTag :

rn : dhcplbl-test1

status :

tag : yellow-green

uid : 15374

userdom : :all:

Controleer of het relay-beleid bestaat, in dit geval is het hettest1 dhcp relay policy. In de volgende output, kunt u zien dat hettest1 dhcp relay policyniet bestaat, vandaar, wordt de fout gezien.

Site1-apic1# moquery -c dhcpRelayP | grep dn

dn : uni/tn-pk/relayp-PK-Global-DHCP-Relay-Policy

dn : uni/infra/relayp-default

Fix:

Verwijder het DHCP-label dat geen corresponderend beleid heeft dat aan het is gekoppeld.