Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de upgrade van VMWare Distributed Virtual Switch (DVS) naar versie 7.0 kunt voltooien wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van Enhanced LACP.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- VMWare

- vSphere Distributed Switch (DVS)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- vCenter versie 7.0 U3c

- ESX17.0 U3c

- Compatibiliteit met Application Centric Infrastructure (ACI)

- ACI-compatibiliteitsmatrix voor virtualisatie

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De Virtual Machine Monitor (VMM)-integratie moet eerder met succes zijn geconfigureerd en geïmplementeerd met een oudere versie van DVS. De upgrade is doorgaans van VMware DVS-versie voor 6.6 naar versie 7.0.x.

Link Aggregation Control Protocol (LACP) mag niet worden gebruikt. Gebruik in plaats daarvan MAC Pinning om de informatie tussen ACI en VMWare uit te wisselen.

Opmerking: VMware ondersteunt basic LACP vanaf DVS 6.6 niet meer. U kunt meer informatie zien over Cisco bug-id CSCvm9379.

Opmerking: MAC Pinning is een van de opties, om meer over verschillende opties te weten te komen, verwijzen naar het document: Algoritmen voor taakverdeling beschikbaar voor virtuele Switches .

Probleem

Wanneer de upgrade wordt geactiveerd vanuit vCenter om versie 7.0 te updaten, faalt het pre-upgrade proces aan de kant van VMWare omdat LACP-verbetering niet is ingeschakeld. Dit is een vereiste om door te gaan met de upgrade, aangezien in deze nieuwe basisversie LACP niet wordt ondersteund door VMWare. Aangezien Enhance LACP in uw omgeving niet is ingeschakeld, verschijnt deze fout als volgt:

Tip: Deze documenten worden door VMware aanbevolen wanneer de foutmelding wordt weergegeven in het pre-upgrade-proces: Host requirements voor link aggregation (etherkanaal, poortkanaal of LACP) in ESXi (1001938) en conversie naar uitgebreide LACP-ondersteuning op een vSphere gedistribueerde Switch - "Source vCenter Server heeft instantie(s) voor gedistribueerde Virtual Switch op niet-ondersteunde lacpApiVersion" (2051311).

Om het standpunt van ACI over het upgradeproces te verduidelijken, wordt de upgrade gestart door vCenter en dit proces wordt beschreven in het document: Upgrade een gedistribueerde vSphere-Switch naar een latere versie.

Oplossing

Een nepbeleid op ACI kan dit proces afdwingen wanneer de VMM integratie in gebruik is. De dummyconfiguratie is nodig om een verbeterd LACP-beleid inzake de endpointgroepen (EPG’s) mogelijk te maken.

Voorzichtig: Voer geen wijzigingen uit vanaf de VMM DVS via vCenter om een storing te voorkomen. Als u dit doet, wordt de VMM/vCenter-integratie verbroken. De upgrade is toegestaan omdat er geen functionele invloed is op de DVS-functies, -mogelijkheden, -prestaties en -schaal als de DVS-versie die in vCenter wordt getoond niet overeenkomt met de DVS-versie van het VMM-domein die op de Application Policy Infrastructure Controller (APIC) is geconfigureerd.

Opmerking: De APIC- en VMM Domain DVS-versie wordt alleen gebruikt voor eerste implementatie.

Het bericht Failed pre-check due to eLACP not enabled wordt geactiveerd aan de kant van VMWare. De aanbeveling is om een afzonderlijke test DVS-domein te creëren en het van standaard naar verbeterde LACP te upgraden.

Als LACP niet wordt gebruikt voor de communicatie op de switch, mag het geen verkeersverlies op uw verkeersstroom op de virtuele machines in de omgeving veroorzaken. U kunt ook het uitgebreide LACP LAG-beleid voor dit domein uit ACI verwijderen om ervoor te zorgen dat dit niet in gebruik is.

Voorzichtig: Aanbevolen wordt deze actie onder een onderhoudsvenster uit te voeren.

Vanuit ACI kan een dummybeleid worden gemaakt om de functie in te schakelen:

Stap 1. Log in op de Cisco APIC GUI.

Stap 2. Navigeer naar Virtual Networking > VMware > VMM Domains > VMware > domain.

Stap 3. Selecteer in het werkvenster de optie Policy > VSwitch Policy.

Stap 4. In de Enhanced LAG Policy Vul het veld in, klik op het pictogram + (plus) en vul vervolgens de gewenste gegevens in.

Opmerking: Op deze stap moet je het dummy beleid configureren met LACP.

Stap 5. In de Name Vul in het veld de naam (dummy) van de LAG in.

Stap 6. Navigeer naar Mode en selecteer in de vervolgkeuzelijst LACP Active of LACP Passive.

Stap 7. Op de Load Balancing Mode Selecteer in de vervolgkeuzelijst een methode voor taakverdeling.

Stap 8. Aantal koppelingen, standaard behouden (2).

Stap 9. Klik op Update.

Stap 10. Verwijder het beleid met het pictogram Delete en klik op Yes.

Stap 1. Beoordeling in vCenter om te controleren of het beleid is ingeschakeld onder de DVS.

Zodra u het dummybeleid hebt geïmplementeerd, moet u met de upgrade kunnen doorgaan zonder het pre-upgrade-bericht.

De Cisco CLI Analyzer (alleen geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde showopdrachten. Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van de uitvoer van de showopdracht te bekijken.

Opmerking: Raadpleeg Important Information on Debug Commands (Belangrijke informatie over opdrachten met debug) voordat u opdrachten met debug opgeeft.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems

- ACI-compatibiliteitsmatrix voor virtualisatie