Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Snel starten met FN

Optie 1. upgrade van de ACI-fabric naar een vaste versie

Optie 2. upgrade Alle getroffen SSD’s van de Switch met de APIC-app met SSDU-grader

Aanvullende informatie

Historie van SSDU-app

Verzameling van technische ondersteuning voor SSDU-graderapp

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen om FN72145 te verbeteren op switches met het getroffen M500IT SSD-model - Gedocumenteerd in FN72145 en Cisco bug-ID CSCvx19640.

Achtergrondinformatie

Als u een SR hebt geopend en een switch 1 van 3 technische ondersteuningsbundels hebt geleverd, is de technische ondersteuning onlangs opnieuw geanalyseerd om informatie te verzamelen over de vraag of er een beïnvloed SSD-model is geïnstalleerd, is deze op een aangetaste ACI-versie en heeft deze nog niet de door FN vastgestelde drempel van 28.224 aan/uur overschreden (Smart Attribution 9).

Indien aan alle drie de criteria is voldaan, wordt een Proactieve ACI SR geopend namens u om u op de hoogte te stellen van de resultaten en u de volgende stappen te geven om het probleem aan te pakken, voordat de vastgestelde drempel wordt overschreden en de symptomen zich voordoen.

Dit wordt actief gecontroleerd als onderdeel van proactieve ACI-afspraken.

Snel starten met FN

Er zijn twee opties om dit FN in uw ACI-omgeving permanent aan te pakken:

Optie 1. upgrade van de ACI-fabric naar een vaste versie

1. referentie Cisco bug ID CSCvx19640 voor een bekende vaste release.

2. upgrade van de ACI-structuur naar een vaste release.

Optie 2. upgrade Alle getroffen SSD’s van de Switch met de APIC-app met SSDU-grader

1. Download de APIC-app van SSDU-grader van Cisco DCAppCenter.

2. Installeer de app op de geïdentificeerde ACI-fabric(nen).

3. Start de app om het weefsel te scannen.

4. Wanneer u de switch SSD Firmware-update wilt uitvoeren, dient u de TAC-uitvoer van 'verzuren-bgtoken op te geven.

1. TAC moet het basiswachtwoord genereren dat door de APIC-app wordt gebruikt.

Opmerking: Vanaf versie 1.1.0 van de SSDUgrader App is het niet langer nodig om de software van de SSD FIware te uploaden door de switch opnieuw te laden.

Aanvullende informatie

Historie van SSDU-app

Raadpleeg de APIC-toepassingspagina van de SSDU voor de nieuwste versie en release opmerkingen erover.

Update History:

--------------

What's new in version 1.6.0

- Fixed app bug

What's new in version 1.5.0

- Added logic to detect SSD error condition 128 under Temperature_Celsius

- Fixed issue to work on 2.2(3r)

What's new in version 1.4.0 and 1.3.0

- Cosmetic changes.

What's new in version 1.2.0

- Fixed issue to work on 2.2(3t)

- Display power on hours and estimate how many hours left till bug

What's new in version 1.1.0

- Ability to check if standby sup needs to be upgraded

- reload is no longer required

Verzameling van technische ondersteuning voor SSDU-graderapp

Verwijzing naar de Guide om technische ondersteuning en TAC-gevraagde outputs voor ACI te verzamelen voor wat u moet verzamelen voor App-gerelateerde problemen en deze aan de Proactieve SR toe te voegen.