Inhoud

Inleiding

Ontwerpvereisten

Oplossing

Configuratie

Verifiëren

Inleiding

Layer 3 Multicast-routing wordt ondersteund in de ACI-fabric vanaf release 2.0 en vereist EX-switches (d.w.z. N9K-C93180YC-EX). Vóór release 2.0 ondersteunt ACI alleen L2 multicast binnen het bridge-domein.   Dit is nog steeds een geldige optie in 2.0 en kan worden gebruikt voor niet-EX-switches.

In ACI release 2.0 omvat de ondersteunde multicast routing functies: PIM ASM, PIM SSM, Static RP, PIM Auto-RP en PIM BSR.

In dit document beschrijven we een gevalideerde oplossing voor een echt klant implementatiescenario voor L3 multicast routing op ACI-fabric. De geselecteerde ACI release is 2.1(1). Deze release ondersteunt RP niet op de stof, zodat er een externe RP nodig is voor PIM ASM.

Ontwerpvereisten

De klant heeft een end-to-end oplossing nodig voor L3 multicast routing binnen en buiten de fabric. Het inzetscenario heeft de volgende vereisten:

- Eén VRF wordt voor alle huurders ingezet.

Opmerking: Multicast vereist specifieke L3out voor elke VRF. Als er meerdere VRFs in de stof zijn, wordt gedeeld L3out niet ondersteund voor multicast routing.

- Ontvangers in weefsel met externe bronnen

- Bronnen in weefsel met externe ontvangers

- Bronnen en ontvangers in stof

- Static RP of Auto-RP

Oplossing

Overzicht van topologie

In de topologie zijn er twee belangrijke componenten: de ACI-module en de gelaagde LAN-netwerkmodule. Beide modules worden aangesloten op kernapparaten via point-to-point L3 links die OSPF en PIM uitvoeren. In ACI module, wordt het externe routed Network genoemd L3out-to-Core verbonden met de VRF common:default. Het omvat de vier verbindingen van de twee grensbladeren naar de kernelementen. De gelaagde LAN netwerkmodule, die niet op de stof aangesloten is, bestaat uit traditionele toegangslaag en aggregatielaag met vPC.

L3 multicast stromen via de ACI-structuur en het bestaande LAN-netwerk door de Core-laag. Voor Static RP-scenario wordt RP op het WAN Edge-apparaat ingezet.

We gebruiken spirituele verkeersgeneratoren (STC) om de interne en externe bronnen en ontvangers te simuleren. De vorige poorten worden aangesloten op verschillende locaties in de ACI-module en de gelaagde LAN-netwerkmodule. Ontvangers sturen IGMP v2 lidmaatschap bij berichten.

Interne bronnen gekoppeld aan Sleaf2: IP-bronnen zijn 10.101.101.115~124 en verzenden naar groepsadressen: 228.0.0,1-10

Interne ontvangers verbonden aan Bleaf1, Cleaf1 en Cleaf2: multicast enabled-BD's zijn BD90, BD91, BD31, BD32, geïnteresseerde groepen: 228.0.0.1~10 en 29.0.0.1~10.

Externe bronnen aan de toegangslaag in LAN-netwerk bevestigd: IP-bronnen zijn 10.103.103.40~49 en verzenden naar groepsadressen: 229.0.0.1~10.

Externe ontvangers aangesloten op de toegangslaag in LAN-netwerk: vlan131 , vlan132 , geïnteresseerde groepen : 228.0.0.1~10.

Configuratie

Stap 0:  Stel RP in op het gesimuleerde WAN-apparaat dat aan de kern is gekoppeld, en zet PIM in op de dunne modus van de gelaagde LAN-netwerkapparaten.

!!!!! RP configuration

ip pim rp-address 99.99.99.99 group-list 224.0.0.0/4

ip pim ssm range 232.0.0.0/8

interface loopback99

ip address 99.99.99.99/32

ip router ospf 65017 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface Ethernet2/1

ip pim sparse-mode

interface Ethernet2/2

ip pim sparse-mode

Stap 1: Multicast bij VRF inschakelen. In vaste ruimte kunt u navigeren naar netwerken > VRF’s > Multicast op het werkpaneel en op de boter klikken om Multicast mogelijk te maken.

Stap 2: Schakel Multicast op BD- en L3out-niveaus in en schakelt IGMP voor ontvanger-BD’s in. Navigeren in naar netwerken > VRF's > VRF-naam > Multicast, selecteer in het werkpaneel Configuration > Interface tab, klik "+" om de Bridge Domeinen toe te voegen waar verkeer van meerdere deelnemers wordt verwacht. IMGP-beleid voor multicast enabled-BD inschakelen.

Klik vervolgens op "+" om L3out toe te voegen voor deze VRF. Wanneer multicast voor een L3out is ingeschakeld, zal het PIM op alle interfaces onder L3out inschakelen en zullen alle grensblaadjes voor dat L3out zijn ingeschakeld met multicast routing. Selecteer het PIM beleid voor L3out interfacegroepen.

Hier wordt aangenomen dat de BD's en L3out al zijn voorzien.

Door het IGMP-beleid aan de BD's te hechten is het ook een IGMP-instelling. IGMP-beleid wordt ingesteld onder Verkennend > Netwerk > Protocollen > IGMP-interface. Het standaard IGMP-beleid heeft de volgende parameters waar u query-intervallen kunt definiëren. Als er geen beleid wordt opgegeven, wordt de interface gebruikt als standaardbeleid.

PIM-beleid wordt ook ingesteld bij Spanning > Netwerk > Protocol-beleid > PIM.

Het standaard PIM beleid heeft de volgende parameters waar u hallo intervallen kunt definiëren.

L3Outs op grensblad moet worden geconfigureerd met loopback-adressen die in het Node-profiel zijn ingeschakeld.

Stap 3: Configureer RP voor PIM ASM. Navigeer aan Aanhoudster > VRF > Multicast, in het werkpaneel selecteer Configuratie > Aanpassingspunten. In dit voorbeeld wordt Static RP geselecteerd. Klik op '+' om de RP toe te voegen.

Voor Auto-RP-configuratie, controleer de vakjes voor "Voorwaarts Auto-RP-updates" en "Luister naar Auto-RP-updates" op de pagina "Aanpassingspunten".

Buiten de ACI-structuur blijven de AUTO-RP-configuraties op NX-OS-platforms hetzelfde.

!!! On RP candidate

ip pim send-rp-announce loopback99 group-list 224.0.0.0/4

ip pim send-rp-discovery loopback99 scope 32

!!! On RP listeners:

ip pim auto-rp listen forward

Stap 4: Configureer de benodigde PIM-instellingen. Navigeer naar Tant >VRF -> Multicast, in het werkpaneel, selecteer Configuratie > PIM instellingen, noteer VRF GIPo adres 225.1.192.0/32 dat door APIC van de multicast groepadrespool wordt toegewezen. Het VRF GIPo zal als het externe IP-adres van de groep voor multicast verkeer voor BDs met PIM worden gebruikt.

Als de modus Snel converteren is ingeschakeld (standaard uitgeschakeld), zullen alle rand-bladeren die met PIM zijn geactiveerd, verbindingen naar het externe netwerk verzenden, maar slechts één grensblad zal verkeer naar het weefsel doorsturen om duplicaten te voorkomen. Het grensblad dat het verkeer voor de groep doorgeeft, is de aangewezen expediteur voor de groep. Door Fast Convergence in te schakelen kunt u de duur van de pakketvertraging verminderen voor multicast-stromen met externe bronnen en binnenontvangers, wanneer er een streep-winnaar-verandering is vanwege het omlaag gaan met het grensblad. Er wordt geen latentie opgelopen door de PIM-boom van de nieuwe streep-winnaar bij te sluiten. Dit komt ten koste van het extra bandbreedtegebruik op de externe links van de niet-streepjeswinnaars aangezien alle grensbladeren het verkeer van de externe bron trekken.

Over de Stripe Winners - Op dit moment gebruikt ACI een SR (Bootstrap Router) hash om de BL strepe winnaar te berekenen.  De hash wordt berekend met behulp van de S,G en Loopback IP van de Leaf.  Vanaf ACI 3.0(1) is er geen enkele manier om de verkiezing van de streepjeswinnaar voor de gebruiker te beïnvloeden.

Stap 5: Maak nodig contract om multicast verkeer toe te staan:

- Bron en ontvanger in stof (contract niet nodig)

- Ontvanger in weefsel, externe bron (contract niet nodig)

- Bron in stof, externe ontvanger (verplicht contract)*

*Het contract is niet vereist als de BD op het randblad wordt ingezet.

In ons geval hebben we ontvangers buiten het weefsel, passen contract toe tussen L3out_to_Core en mcast bron in EPG101.

Verifiëren

PIM-verificatie

Wanneer de VRF voor multicast routing is ingeschakeld, wordt een fabric-interface (tunnel) gecreëerd voor multicast routing binnen de stof. De PIM-besturingsplannen worden verzonden via de fabric-interfaces binnen de stof. De tunnelbestemming is het multicast adres van VRF GiPo. Op de veranderingen van het grensblad zal de tunnelbron de loopback interface op het grensblad zijn. Op niet-grensoverschrijdende bladwissels zal de tunnelbron een achteruitwijkadres zijn (127.0.0.100).

Rand-bladeren sturen PIM-hellos op de interface van het weefsel.L3Oout-interfaces draaien PIM in de normale modus, inclusief het verzenden en ontvangen van hellos, het selecteren van DR, enz. Niet-grensbladeren lopen in passieve modus op de interface van het weefsel. ze luisteren naar PIM hellos van de grenzen, maar sturen geen PIM hellos. Niet-grensoverschrijdende bladeren zullen niet in uitvoer verschijnen om "de ip-pop-buurman" te tonen.

!!!!! Border Leaf Node bleaf1 !!!!!

bleaf1# show ip pim neighbor

PIM Neighbor information for Dom:common:default

Neighbor             Interface            Uptime               Expires              DRPriority Bidir      BFDState

132.132.132.1/32     tunnel16             06:20:40             00:01:21             1          no         n/a

10.1.20.25/32        eth1/5               06:23:12             00:01:35             1          yes        n/a

10.1.20.1/32         eth1/4               06:23:12             00:01:24             1          yes        n/a

bleaf1# show interface tunnel 16

Tunnel16 is up

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit

Transport protocol is in VRF "common:default"

Tunnel protocol/transport is ivxlan

Tunnel source 131.131.131.1

Tunnel destination 225.1.192.0/32

Last clearing of "show interface" counters never

Tx

0 packets output, 1 minute output rate 0 packets/sec

Rx

0 packets input, 1 minute input rate 0 packets/sec

bleaf1#

!!!!! Border Leaf Node bleaf2 !!!!!

bleaf2# show ip pim neighbor

PIM Neighbor information for Dom:common:default

Neighbor             Interface            Uptime               Expires              DRPriority Bidir      BFDState

131.131.131.1/32     tunnel16             06:23:26             00:01:30             1          no         n/a

10.1.20.29/32        eth1/5               06:38:26             00:01:43             1          yes        n/a

10.1.20.5/32         eth1/4               06:38:27             00:01:20             1          yes        n/a

bleaf2# show interface tunnel 16

Tunnel16 is up

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit

Transport protocol is in VRF "common:default"

Tunnel protocol/transport is ivxlan

Tunnel source 132.132.132.1

Tunnel destination 225.1.192.0/32

Last clearing of "show interface" counters never

Tx

0 packets output, 1 minute output rate 0 packets/sec

Rx

0 packets input, 1 minute input rate 0 packets/sec

bleaf2#

!!!!! RP !!!!!

bleaf1# show ip pim rp vrf all

PIM RP Status Information for VRF:"common:default"

BSR: Not Operational

Auto-RP RPA: 192.168.1.2/32

RP: 99.99.99.99, uptime: 26d21h, expires: 00:02:38,

priority: 0, RP-source: 192.168.1.2 (A), group-map: None, group ranges:

224.0.0.0/4

bleaf1#

bleaf2# show ip pim rp vrf all

PIM RP Status Information for VRF:"common:default"

BSR: Not Operational

Auto-RP RPA: 192.168.1.2/32

RP: 99.99.99.99, uptime: 26d21h, expires: 00:02:38,

priority: 0, RP-source: 192.168.1.2 (A), group-map: None, group ranges:

224.0.0.0/4

bleaf2#

!!!!! Non border leaf Node !!!!!

cleaf1# show ip pim neighbor

PIM Neighbor information for Dom:common:default

Neighbor             Interface            Uptime               Expires              DRPriority Bidir      BFDState

132.132.132.1/32     tunnel16             06:32:43             00:01:37             1          no         n/a

131.131.131.1/32     tunnel16             06:32:43             00:01:17             1          no         n/a

cleaf1# show interface tunnel 16

Tunnel16 is up

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit

Transport protocol is in VRF "common:default"

Tunnel protocol/transport is ivxlan

Tunnel source 127.0.0.100/32

Tunnel destination 225.1.192.0/32

Last clearing of "show interface" counters never

Tx

0 packets output, 1 minute output rate 0 packets/sec

Rx

0 packets input, 1 minute input rate 0 packets/sec

cleaf1#

cleaf2# show ip pim neighbor vrf all

PIM Neighbor information for Dom:common:default

Neighbor             Interface            Uptime               Expires              DRPriority Bidir      BFDState

132.132.132.1/32     tunnel16             06:33:17             00:01:33             1          no         n/a

131.131.131.1/32     tunnel16             06:33:17             00:01:41             1          no         n/a

cleaf2# show interface tunnel 16

Tunnel16 is up

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit

Transport protocol is in VRF "common:default"

Tunnel protocol/transport is ivxlan

Tunnel source 127.0.0.100/32

Tunnel destination 225.1.192.0/32

Last clearing of "show interface" counters never

Tx

0 packets output, 1 minute output rate 0 packets/sec

Rx

0 packets input, 1 minute input rate 0 packets/sec

cleaf2#

!!!!!! Core Router !!!!!

N7K-core-1# show ip pim neighbor

PIM Neighbor Status for VRF "default"

Neighbor        Interface            Uptime    Expires   DR       Bidir-  BFD

Priority Capable State

10.1.20.2       Ethernet1/1          3d22h     00:01:43  1        no     n/a

10.1.20.6       Ethernet1/2          3d22h     00:01:36  1        no     n/a

10.1.20.10      Ethernet1/3          2w6d      00:01:30  1        yes     n/a

10.1.20.14      Ethernet1/4          2w6d      00:01:18  1        yes     n/a

10.1.20.42      Ethernet1/5          2w6d      00:01:28  1        yes     n/a

N7K-core-1#

N7K-core-2# sh ip pim neighbor

PIM Neighbor Status for VRF "default"

Neighbor        Interface            Uptime    Expires   DR       Bidir-  BFD

Priority Capable State

10.1.20.26      Ethernet1/1          3d22h     00:01:23  1        no     n/a

10.1.20.30      Ethernet1/2          3d22h     00:01:17  1        no     n/a

10.1.20.18      Ethernet1/3          2w6d      00:01:38  1        yes     n/a

10.1.20.22      Ethernet1/4          2w6d      00:01:41  1        yes     n/a

10.1.20.46      Ethernet1/5          2w6d      00:01:17  1        yes     n/a

N7K-core-2#

Controle van actief grensgebied

Als er meer dan één grensblad met multicast routing is ingeschakeld, kiest APIC één streep-winnaar voor elk groepsadres dat alle actieve grensbladeren overschrijdt. Het grensblad dat de streepjeswinnaar voor een groep is, is verantwoordelijk voor het verzenden van PIM-verbindingen namens de stof en voor het doorsturen van multicast-verkeer naar de stof.

De stakingswinnaar voor de groep beslist over de aangewezen Forwarder. Als de streep winnaar bereikbaar is voor de wortel, dan is de streep winnaar ook de DF. Als de streepjeswinnaar geen externe connectiviteit op de wortel heeft, kiest BL een DF door een PIM te verzenden om zich bij de weefsel-interface aan te sluiten.

!!!!! Enter into vsh mode to execute the command !!!!!

bleaf2# vsh

Cisco iNX-OS Debug Shell

This shell should only be used for internal commands and exists

for legacy reasons. User should use ibash infrastructure as this

will be deprecated.

bleaf2# show ip pim internal stripe-winner 228.0.0.1 vrf common:default

PIM Stripe Winner info for VRF "common:default" (BL count: 2)

(*, 228.0.0.1)

BLs: 132.132.132.1  hash: 2081913316 (local)

131.131.131.1  hash: 1024236260

Winner: 132.132.132.1 best_hash: 2081913316

bleaf2#

bleaf2#

bleaf2# show ip pim internal stripe-winner 229.0.0.1 vrf common:default

PIM Stripe Winner info for VRF "common:default" (BL count: 2)

(*, 229.0.0.1)

BLs: 132.132.132.1  hash: 1595374052 (local)

131.131.131.1  hash: 2047646436

Winner: 131.131.131.1 best_hash: 2047646436

bleaf2#

Snelle conversie-verificatie

!!! Verify if fast convergence is enabled

bleaf1# show fabric multicast vrf common:default

Fabric Multicast Enabled VRFs

VRF Name              VRF      Vprime        VN-Seg     VRF    Conv   Tunnel

ID       If            ID         Role   Mode   IP

common:default        4        Tunnel16      2162688    BL     Fast   131.131.131.1

bleaf1#

!!! None-border leaf

cleaf1# show fabric multicast vrf common:default

Fabric Multicast Enabled VRFs

VRF Name              VRF      Vprime        VN-Seg     VRF    Conv   Tunnel

ID       If            ID         Role   Mode   IP

common:default        4        Tunnel16      2162688    Leaf   Fast   127.0.0.100

cleaf1#

IGMP-verificatie

!!!!! Bleaf2 receiving IGMP membership join !!!!!

bleaf2# show ip igmp groups vrf common:default

Type: S - Static, D - Dynamic, L - Local, T - SSM Translated

Displaying Groups for vrf:common:default

Group Address        Type   Interface    Uptime               Expires              Last Reporter

228.0.0.1            D      vlan25       25d23h               00:02:20             10.90.90.71

229.0.0.1            D      vlan25       25d23h               00:02:24             10.90.90.71

228.0.0.2            D      vlan25       25d23h               00:02:27             10.90.90.72

229.0.0.2            D      vlan25       25d23h               00:02:20             10.90.90.72

228.0.0.3            D      vlan25       25d23h               00:02:25             10.90.90.73

229.0.0.3            D      vlan25       25d23h               00:02:25             10.90.90.73

228.0.0.4            D      vlan25       25d23h               00:02:26             10.90.90.74

229.0.0.4            D      vlan25       25d23h               00:02:25             10.90.90.74

228.0.0.5            D      vlan25       25d23h               00:02:28             10.90.90.75

229.0.0.5            D      vlan25       25d23h               00:02:20             10.90.90.75

228.0.0.6            D      vlan25       25d23h               00:02:22             10.90.90.76

229.0.0.6            D      vlan25       25d23h               00:02:26             10.90.90.76

228.0.0.7            D      vlan25       25d23h               00:02:25             10.90.90.77

229.0.0.7            D      vlan25       25d23h               00:02:19             10.90.90.77

228.0.0.8            D      vlan25       25d23h               00:02:22             10.90.90.78

229.0.0.8            D      vlan25       25d23h               00:02:25             10.90.90.78

228.0.0.9            D      vlan25       25d23h               00:02:27             10.90.90.79

229.0.0.9            D      vlan25       25d23h               00:02:20             10.90.90.79

228.0.0.10           D      vlan25       25d23h               00:02:20             10.90.90.80

229.0.0.10           D      vlan25       25d23h               00:02:21             10.90.90.80

bleaf2#

bleaf2# show ip igmp snooping groups vlan 25

Type: S - Static, D - Dynamic, R - Router port, F - Fabricpath core port

Vlan  Group Address      Ver  Type  Port list

25    */*                -    R     Vlan25

25    228.0.0.1          v2   D     Eth1/47

25    228.0.0.2          v2   D     Eth1/47

25    228.0.0.3          v2   D     Eth1/47

25    228.0.0.4          v2   D     Eth1/47

25    228.0.0.5          v2   D     Eth1/47

25    228.0.0.6          v2   D     Eth1/47

25    228.0.0.7          v2   D     Eth1/47

25    228.0.0.8          v2   D     Eth1/47

25    228.0.0.9          v2   D     Eth1/47

25    228.0.0.10         v2   D     Eth1/47

25    229.0.0.1          v2   D     Eth1/47

25    229.0.0.2          v2   D     Eth1/47

25    229.0.0.3          v2   D     Eth1/47

25    229.0.0.4          v2   D     Eth1/47

25    229.0.0.5          v2   D     Eth1/47

25    229.0.0.6          v2   D     Eth1/47

25    229.0.0.7          v2   D     Eth1/47

25    229.0.0.8          v2   D     Eth1/47

25    229.0.0.9          v2   D     Eth1/47

25    229.0.0.10         v2   D     Eth1/47

bleaf2#

!!!!! cleaf2 receivng IGMP membership join !!!!!

cleaf2# show ip igmp groups vrf common:default

Type: S - Static, D - Dynamic, L - Local, T - SSM Translated

Displaying Groups for vrf:common:default

Group Address        Type   Interface    Uptime               Expires              Last Reporter

228.0.0.1            D      vlan9        25d23h               00:03:37             10.32.32.120

228.0.0.1            D      vlan30       25d23h               00:04:17             10.91.91.71

228.0.0.1            D      vlan3        11d23h               00:03:18             10.31.31.123

229.0.0.1            D      vlan9        25d23h               00:03:41             10.32.32.121

229.0.0.1            D      vlan30       25d23h               00:02:22             10.91.91.71

229.0.0.1            D      vlan3        11d23h               00:03:16             10.31.31.120

228.0.0.2            D      vlan9        25d23h               00:03:38             10.32.32.123

228.0.0.2            D      vlan30       25d23h               00:02:15             10.91.91.72

228.0.0.2            D      vlan3        11d23h               00:03:16             10.31.31.122

229.0.0.2            D      vlan9        25d23h               00:03:37             10.32.32.123

229.0.0.2            D      vlan30       25d23h               00:02:16             10.91.91.72

229.0.0.2            D      vlan3        11d23h               00:03:16             10.31.31.124

228.0.0.3            D      vlan9        25d23h               00:03:41             10.32.32.120

228.0.0.3            D      vlan30       25d23h               00:04:18             10.91.91.73

228.0.0.3            D      vlan3        11d23h               00:03:18             10.31.31.120

229.0.0.3            D      vlan9        25d23h               00:03:38             10.32.32.121

229.0.0.3            D      vlan30       25d23h               00:04:17             10.91.91.73

229.0.0.3            D      vlan3        11d23h               00:03:18             10.31.31.122

<......>

cleaf2#

cleaf2# show ip igmp snooping vlan 3

IGMP Snooping information for vlan 3

IGMP snooping enabled

Lookup mode: IP

Optimised Multicast Flood (OMF) enabled

IGMP querier present, address: 10.31.31.1, version: 2, i/f Vlan3

Switch-querier disabled

IGMPv3 Explicit tracking enabled

IGMPv2 Fast leave disabled

IGMPv1/v2 Report suppression enabled

IGMPv3 Report suppression enabled

Link Local Groups suppression enabled

Router port detection using PIM Hellos, IGMP Queries

Number of router-ports: 1

Number of groups: 20

VLAN vPC function enabled

Active ports:

Eth1/2      Eth1/3      Po3         Po4

cleaf2# show ip igmp snooping groups vlan 3

Type: S - Static, D - Dynamic, R - Router port, F - Fabricpath core port

Vlan  Group Address      Ver  Type  Port list

3     */*                -    R     Vlan3

3     228.0.0.1          v2   D     Po4

3     228.0.0.2          v2   D     Po4

3     228.0.0.3          v2   D     Po4

3     228.0.0.4          v2   D     Po4

3     228.0.0.5          v2   D     Po4

3     228.0.0.6          v2   D     Po4

3     228.0.0.7          v2   D     Po4

3     228.0.0.8          v2   D     Po4

3     228.0.0.9          v2   D     Po4

3     228.0.0.10         v2   D     Po4

3     229.0.0.1          v2   D     Po4

3     229.0.0.2          v2   D     Po4

3     229.0.0.3          v2   D     Po4

3     229.0.0.4          v2   D     Po4

3     229.0.0.5          v2   D     Po4

3     229.0.0.6          v2   D     Po4

3     229.0.0.7          v2   D     Po4

3     229.0.0.8          v2   D     Po4

3     229.0.0.9          v2   D     Po4

3     229.0.0.10         v2   D     Po4

cleaf2#

MRIB-verificatie

Het bladknooppunt sleaf2, dat de FHR is, is rechtstreeks gekoppeld aan multicast bronnen. Zijn RPF-buurman is 10.0.176.64 op wervelkolom1. De inkomende interface is de fabric-interface (tunnel16) die met het grensblad werkt via PIM.

Voor eenvoud, is de output die wordt getoond voor één multicast IP adres van elk groepsbereik: 228.0.0.1 voor binnenbronnen en 229.0.0.1 voor buitenbronnen.

!!!!! FHR of mcast sources in fabric

sleaf2# show ip mroute vrf common:default

IP Multicast Routing Table for VRF "common:default"

(10.101.101.115/32, 228.0.0.1/32), uptime: 00:17:54, ip pim

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.101.101.116/32, 228.0.0.1/32), uptime: 00:17:54, ip pim

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.101.101.117/32, 228.0.0.1/32), uptime: 00:17:54, ip pim

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 0)

(……)

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 4d00h, pim ip

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

sleaf2# show ip pim neighbor vrf common:default

PIM Neighbor information for Dom:common:default

Neighbor             Interface            Uptime               Expires              DRPriority Bidir      BFDState

131.131.131.1/32     tunnel16             04:01:06             00:01:23             1          no         n/a

132.132.132.1/32     tunnel16             04:01:06             00:01:32             1          no         n/a

sleaf2#

sleaf2# show interface tunnel 16

Tunnel16 is up

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit

Transport protocol is in VRF "common:default"

Tunnel protocol/transport is ivxlan

Tunnel source 127.0.0.100/32

Tunnel destination 225.1.192.0/32

Last clearing of "show interface" counters never

Tx

0 packets output, 1 minute output rate 0 packets/sec

Rx

0 packets input, 1 minute input rate 0 packets/sec

sleaf2#

Ontvangers voor 228.0.0.1 zijn bevestigd aan bleaf2 (knooppunt 132), cleaf1 (knooppunt 101) en cleaf2 (knooppunt 102). Bleaf2 zendt de mcast naar groep 228.0.0.1 door naar interne ontvangers via tunnel 16 en naar externe ontvangers via L3out naar de kernapparaten.

!!!!!! Bleaf2 !!!!!

bleaf2# show ip mroute 228.0.0.1 vrf common:default

IP Multicast Routing Table for VRF "common:default"

(*, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, ngmvpn ip pim igmp

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.5

Outgoing interface list: (count: 2) (Fabric OIF)

Vlan25, uptime: 3w5d, igmp

Tunnel16, uptime: 3w5d, ngmvpn

(10.101.101.115/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim mrib ip ngmvpn

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 2) (Fabric OIF)

Vlan25, uptime: 3w5d, mrib

Tunnel16, uptime: 3w5d, mrib, ngmvpn, (RPF)

(10.101.101.116/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, ip mrib pim ngmvpn

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 3) (Fabric OIF)

Ethernet1/5, uptime: 00:04:36, pim

Vlan25, uptime: 3w5d, mrib

Tunnel16, uptime: 3w5d, mrib, ngmvpn, (RPF)

(10.101.101.117/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim mrib ip ngmvpn

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 2) (Fabric OIF)

Vlan25, uptime: 3w5d, mrib

Tunnel16, uptime: 3w5d, mrib, ngmvpn, (RPF)

(10.101.101.118/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, ip mrib pim ngmvpn

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 3) (Fabric OIF)

Ethernet1/5, uptime: 00:04:36, pim

Vlan25, uptime: 3w5d, mrib

Tunnel16, uptime: 3w5d, mrib, ngmvpn, (RPF)

(10.101.101.119/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim mrib ip ngmvpn

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 2) (Fabric OIF)

Vlan25, uptime: 3w5d, mrib

Tunnel16, uptime: 3w5d, mrib, ngmvpn, (RPF)

(10.101.101.120/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, mrib ip pim ngmvpn

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 2) (Fabric OIF)

Vlan25, uptime: 3w5d, mrib

Tunnel16, uptime: 3w5d, mrib, ngmvpn, (RPF)

(10.101.101.121/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, mrib ip pim ngmvpn

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 2) (Fabric OIF)

Vlan25, uptime: 3w5d, mrib

Tunnel16, uptime: 3w5d, mrib, ngmvpn, (RPF)

(10.101.101.122/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim mrib ip ngmvpn

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 2) (Fabric OIF)

Vlan25, uptime: 3w5d, mrib

Tunnel16, uptime: 3w5d, mrib, ngmvpn, (RPF)

(10.101.101.123/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, ip mrib pim ngmvpn

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 3) (Fabric OIF)

Ethernet1/5, uptime: 00:04:36, pim

Vlan25, uptime: 3w5d, mrib

Tunnel16, uptime: 3w5d, mrib, ngmvpn, (RPF)

(10.101.101.124/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, ip mrib pim ngmvpn

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 3) (Fabric OIF)

Ethernet1/5, uptime: 1d00h, pim

Vlan25, uptime: 3w5d, mrib

Tunnel16, uptime: 3w5d, mrib, ngmvpn, (RPF)

bleaf2#

bleaf2# show interface vlan25

Vlan25 is up, line protocol is up

Hardware EtherSVI, address is  0000.0c07.ac5a

Internet Address is 10.90.90.1/24

MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Carrier delay is 10 sec

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

ARP type: ARPA

Last clearing of "show interface" counters never

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps

L3 Switched:

input: 0 pkts, 0 bytes - output: 0 pkts, 0 bytes

L3 in Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

L3 out Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

bleaf2#

Bleaf1 forwards group of 228.0.0.1 naar buiten via L3out interface, maar zendt niet via de fabric-interfaces naar de stof, omdat deze niet de streep-winnaar is voor 228.0.0.1

!!!!! Bleaf1 !!!!!

!!!!!

bleaf1# show ip mroute 228.0.0.1 vrf common:default

IP Multicast Routing Table for VRF "common:default"

(10.101.101.115/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w4d, mrib ip pim

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/5, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.116/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim mrib ip

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/4, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.117/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim mrib ip

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/5, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.118/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, mrib ip pim

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/4, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.119/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, mrib ip pim

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/5, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.120/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim mrib ip

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/4, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.121/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim mrib ip

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/4, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.122/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/5, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.123/32, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim mrib ip

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.176.64 (pervasive)

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/4, uptime: 1d01h, pim

bleaf1#

Bleaf1 is de actieve winnaar van de grens voor groep 229.0.0.1. bleaf1 ontvangt de multicast naar groep 229.0.0.1 via het externe kernapparaat, en stuurt dan door naar interne ontvangers in BD90, BD91, BD31, BD32. (let wel: het vlan-ID is alleen. inwendig tot bladknooppunt (als de wijdverspreide GW).

!!!!! bleaf1 !!!!!

bleaf1# show ip mroute 229.0.0.1 vrf common:default

IP Multicast Routing Table for VRF "common:default"

(*, 229.0.0.1/32), uptime: 3w5d, ngmvpn ip pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.25

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric OIF)

Tunnel14, uptime: 3w5d, ngmvpn

(10.103.103.40/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.25

Outgoing interface list: (count: 1)

Tunnel14, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.41/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.1

Outgoing interface list: (count: 1)

Tunnel14, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.42/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.25

Outgoing interface list: (count: 1)

Tunnel14, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.43/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.25

Outgoing interface list: (count: 1)

Tunnel14, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.44/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.25

Outgoing interface list: (count: 1)

Tunnel14, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.45/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.25

Outgoing interface list: (count: 1)

Tunnel14, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.46/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.25

Outgoing interface list: (count: 1)

Tunnel14, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.47/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.1

Outgoing interface list: (count: 1)

Tunnel14, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.48/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.1

Outgoing interface list: (count: 1)

Tunnel14, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.49/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.1

Outgoing interface list: (count: 1)

Tunnel14, uptime: 1d01h, mrib

bleaf1#

!!!!! bleaf2 !!!!!

bleaf2# show ip mroute 229.0.0.1 vrf common:default

IP Multicast Routing Table for VRF "common:default"

(*, 229.0.0.1/32), uptime: 3w5d, ip pim igmp

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.5

Outgoing interface list: (count: 1)

Vlan25, uptime: 3w5d, igmp

(10.103.103.40/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.5

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric Forwarding Loser)

Vlan25, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.41/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.5

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric Forwarding Loser)

Vlan25, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.42/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.29

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric Forwarding Loser)

Vlan25, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.43/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.29

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric Forwarding Loser)

Vlan25, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.44/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.29

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric Forwarding Loser)

Vlan25, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.45/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.5

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric Forwarding Loser)

Vlan25, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.46/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.29

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric Forwarding Loser)

Vlan25, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.47/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.5

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric Forwarding Loser)

Vlan25, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.48/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.29

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric Forwarding Loser)

Vlan25, uptime: 1d01h, mrib

(10.103.103.49/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, ip mrib pim

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.5

Outgoing interface list: (count: 1) (Fabric Forwarding Loser)

Vlan25, uptime: 1d01h, mrib

bleaf2#

Niet-grensblaadjes Cleaf1 en Cleaf2 hebben ontvangers bevestigd in BD31, BD32, BD91. Alleen het installeren (*, G) van bladknooppunten zonder grenzen (S,G) wordt niet ondersteund.

cleaf1# show ip mroute 228.0.0.1 vrf common:default

IP Multicast Routing Table for VRF "common:default"

(*, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, igmp ip pim

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.80.91

Outgoing interface list: (count: 2)

Vlan4, uptime: 1w5d, igmp

Vlan7, uptime: 3w5d, igmp

cleaf1# show ip mroute 229.0.0.1 vrf common:default

IP Multicast Routing Table for VRF "common:default"

(*, 229.0.0.1/32), uptime: 3w5d, igmp ip pim

Incoming interface: Tunnel14, RPF nbr: 10.0.80.91

Outgoing interface list: (count: 2)

Vlan4, uptime: 1w5d, igmp

Vlan7, uptime: 3w5d, igmp

cleaf1#

cleaf1# show interface vlan 4

Vlan4 is up, line protocol is up

Hardware EtherSVI, address is  0000.0c07.ac1f

Internet Address is 10.31.31.1/24

MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Carrier delay is 10 sec

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

ARP type: ARPA

Last clearing of "show interface" counters never

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps

L3 Switched:

input: 0 pkts, 0 bytes - output: 0 pkts, 0 bytes

L3 in Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

L3 out Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

cleaf1# show interface vlan 7

Vlan7 is up, line protocol is up

Hardware EtherSVI, address is  0000.0c07.ac20

Internet Address is 10.32.32.1/24

MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Carrier delay is 10 sec

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

ARP type: ARPA

Last clearing of "show interface" counters never

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps

L3 Switched:

input: 0 pkts, 0 bytes - output: 0 pkts, 0 bytes

L3 in Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

L3 out Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

cleaf1#

!!!! Non-border leaf node has (*, G) only, (S,G) is not supported.

cleaf2# show ip mroute 228.0.0.1 vrf common:default

IP Multicast Routing Table for VRF "common:default"

(*, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, igmp ip pim

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.80.91

Outgoing interface list: (count: 3)

Vlan3, uptime: 1w5d, igmp

Vlan30, uptime: 3w5d, igmp

Vlan9, uptime: 3w5d, igmp

cleaf2# show ip mroute 229.0.0.1 vrf common:default

IP Multicast Routing Table for VRF "common:default"

(*, 229.0.0.1/32), uptime: 3w5d, igmp ip pim

Incoming interface: Tunnel16, RPF nbr: 10.0.80.91

Outgoing interface list: (count: 3)

Vlan3, uptime: 1w5d, igmp

Vlan30, uptime: 3w5d, igmp

Vlan9, uptime: 3w5d, igmp

cleaf2#

cleaf2# show interface vlan 3

Vlan3 is up, line protocol is up

Hardware EtherSVI, address is  0000.0c07.ac1f

Internet Address is 10.31.31.1/24

MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Carrier delay is 10 sec

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

ARP type: ARPA

Last clearing of "show interface" counters never

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps

L3 Switched:

input: 0 pkts, 0 bytes - output: 0 pkts, 0 bytes

L3 in Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

L3 out Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

cleaf2# show interface vlan 30

Vlan30 is up, line protocol is up

Hardware EtherSVI, address is  0000.0c07.ac5b

Internet Address is 10.91.91.1/24

MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Carrier delay is 10 sec

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

ARP type: ARPA

Last clearing of "show interface" counters never

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps

L3 Switched:

input: 0 pkts, 0 bytes - output: 0 pkts, 0 bytes

L3 in Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

L3 out Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

cleaf2# show interface vlan 9

Vlan9 is up, line protocol is up

Hardware EtherSVI, address is  0000.0c07.ac20

Internet Address is 10.32.32.1/24

MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Carrier delay is 10 sec

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

ARP type: ARPA

Last clearing of "show interface" counters never

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps

L3 Switched:

input: 0 pkts, 0 bytes - output: 0 pkts, 0 bytes

L3 in Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

L3 out Switched:

ucast: 0 pkts, 0 bytes - mcast: 0 pkts, 0 bytes

cleaf2#

Op de kernrouters, N7K-core-1 en N7K-core-2 zijn load-sharing voor multicast stromen die in LAN-netwerk zijn gesourcet, indien snelle convergentie niet is ingeschakeld, stuurt slechts één grensblad (bleaf1) een verbinding naar de bron.

!!!!! Sources in LAN network !!!!!

!!!!! N7K-core-1 !!!!!

N7K-core-1# show ip mroute 229.0.0.1

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

(10.103.103.41/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/3, RPF nbr: 10.1.20.10

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 1d01h, pim

(10.103.103.42/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.42

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.103.103.43/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.42

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.103.103.44/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.42

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.103.103.46/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.42

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.103.103.47/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.14

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 1d01h, pim

(10.103.103.48/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/3, RPF nbr: 10.1.20.10

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 1d01h, pim

(10.103.103.49/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/3, RPF nbr: 10.1.20.10

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 1d01h, pim

N7K-core-1#

!!!!! N7K-core-2 !!!!!

N7K-core-2# show ip mroute 229.0.0.1

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

(*, 229.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim ip

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.46

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 3w5d, pim

(10.103.103.40/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/3, RPF nbr: 10.1.20.18

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 1d01h, pim

(10.103.103.41/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.22

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.103.103.42/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/3, RPF nbr: 10.1.20.18

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 1d01h, pim

(10.103.103.43/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.22

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 1d01h, pim

(10.103.103.44/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/3, RPF nbr: 10.1.20.18

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 1d01h, pim

(10.103.103.45/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.22

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 1d01h, pim

(10.103.103.46/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/3, RPF nbr: 10.1.20.18

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/1, uptime: 1d01h, pim

(10.103.103.47/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.22

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.103.103.48/32, 229.0.0.1/32), uptime: 00:53:01, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.46

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.103.103.49/32, 229.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/4, RPF nbr: 10.1.20.22

Outgoing interface list: (count: 0)

N7K-core-2#

!!!!!! Sources in ACI !!!!!

!!!!! N7K-core-1 !!!!!

N7K-core-1# show ip mroute 228.0.0.1

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

(*, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim ip

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.42

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet1/3, uptime: 3w5d, pim

Ethernet1/2, uptime: 3w5d, pim

(10.101.101.115/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/2, RPF nbr: 10.1.20.6

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.101.101.116/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/1, RPF nbr: 10.1.20.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/3, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.117/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.42

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.101.101.118/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/1, RPF nbr: 10.1.20.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/3, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.119/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/2, RPF nbr: 10.1.20.6

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.101.101.120/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/1, RPF nbr: 10.1.20.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/3, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.121/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/1, RPF nbr: 10.1.20.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/3, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.122/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/2, RPF nbr: 10.1.20.6

Outgoing interface list: (count: 0)

(10.101.101.123/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/1, RPF nbr: 10.1.20.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/3, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.124/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.42

Outgoing interface list: (count: 0)

N7K-core-1#

N7K-core-1#

!!!!! N7K-core-2 !!!!!

N7K-core-2# show ip mroute 228.0.0.1

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

(*, 228.0.0.1/32), uptime: 3w5d, pim ip

Incoming interface: Ethernet1/5, RPF nbr: 10.1.20.46

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/4, uptime: 3w5d, pim

(10.101.101.115/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/1, RPF nbr: 10.1.20.26

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet1/4, uptime: 00:02:03, pim

Ethernet1/3, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.116/32, 228.0.0.1/32), uptime: 00:01:28, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/2, RPF nbr: 10.1.20.30

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/4, uptime: 00:00:57, pim

(10.101.101.117/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/1, RPF nbr: 10.1.20.26

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet1/4, uptime: 00:02:03, pim

Ethernet1/3, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.118/32, 228.0.0.1/32), uptime: 00:01:28, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/2, RPF nbr: 10.1.20.30

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/4, uptime: 00:00:57, pim

(10.101.101.119/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/1, RPF nbr: 10.1.20.26

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet1/4, uptime: 00:02:03, pim

Ethernet1/3, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.122/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/1, RPF nbr: 10.1.20.26

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet1/4, uptime: 00:02:03, pim

Ethernet1/3, uptime: 1d01h, pim

(10.101.101.123/32, 228.0.0.1/32), uptime: 00:01:28, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/2, RPF nbr: 10.1.20.30

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet1/4, uptime: 00:00:57, pim

(10.101.101.124/32, 228.0.0.1/32), uptime: 1d01h, pim mrib ip

Incoming interface: Ethernet1/2, RPF nbr: 10.1.20.30

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet1/3, uptime: 1d01h, pim

Ethernet1/4, uptime: 1d01h, pim

N7K-core-2#

Referenties

ACI 2000 multicast routing