Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het Network Time Protocol (NTP) kunt configureren in een fabric-oplossing van Application Centric Infrastructure (ACI).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Out-of-Band Management (OOB) op de fabric

- NTP-server

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Application Policy Infrastructure Controller-controller (APIC)

- Nexus 9500 switch

- Nexus 9300 switch

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Stap 1. Ga in de menubalk naar FABRIC > FABRIC policies.

Voer in het navigatiedeelvenster de volgende handelingen uit:

- Beleid voor pods uitvouwen

- Beleid uitbreiden

- Kies datum en tijd

Stap 2. Klik met de rechtermuisknop en kies Datum- en tijdbeleid maken zoals in de afbeelding.

Stap 3. Voer in de Wizard DATUM- EN TIJDBELEID MAKEN en in STAP 1 > IDENTITEIT deze gegevens in:

- Voer een naam in.

- Voer een beschrijving in.

- Kies beheerstaat (ingeschakeld).

- Kies Verificatiestatus (uitgeschakeld).

- Klik op VOLGENDE zoals in de afbeelding.

Stap 4. STAP 2 > NTP-SERVERS

- Specificeer de NTP-servers die in dit beleid moeten worden gebruikt.

- Klik op + om de NTP-servers toe te voegen.

- Voer in de wizard Providers maken de volgende handelingen uit:

- Voer een naam in (dit is Hostname of IP-adres).

- Voer een beschrijving in.

- Controleer het vakje bij voorkeur.

- Minimale pollinginterval (4)

- Maximaal pollinginterval (6)

- Selecteer Beheer EPG (standaard (out-of-band))

- Klik op OK zoals in de afbeelding.

Stap 5. Klik op Finish (Voltooien).

- In het deelvenster Beleid navigeer je naar Fabric > Fabric Policies > Pod Policies > Policies > Datum en tijd, kies DATUM/TIJD en voer de volgende handelingen uit:

- Tijdzone kiezen

- Weergave-indeling kiezen (lokaal)

- Offset-staat kiezen (ingeschakeld)

- Klik op INDIENEN zoals in de afbeelding.

Stap 6. Werk uw PoD-beleidsgroep bij om uw Datumtijdbeleid te gebruiken, zoals in de afbeelding.

Stap 7. Wijs de Nieuwe Groep van het Beleid als Groep van het Beleid van DEFAULTFabric toe.

- In het deelvenster, navigeer naar Fabric > Fabric Policies > Pod Policies, kies standaard en in de Pod Selector - standaard werkvenster, voer deze acties uit:

- Voer een beschrijving in.

- Kies pod-policy-groep als de Fabric Policy Group en zoals in de afbeelding.

Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

Van switches:

fabric1-leaf1# show ntp peers

--------------------------------------------------

Peer IP Address               Serv/Peer

--------------------------------------------------

172.16.129.235                Server (configured)

fabric1-leaf1# show ntp peer-status

Total peers : 1

* - selected for sync, + - peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote                local                st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

*172.16.129.235          0.0.0.0               3    16     37    0.00134 management

fabric1-leaf1# show ntp statistics peer ipaddr 172.16.129.235

remote host:          172.16.129.235

local interface:      Unresolved

time last received:   2s

time until next send: 14s

reachability change:  408s

packets sent:         30

packets received:     30

bad authentication:   0

bogus origin:         0

duplicate:            0

bad dispersion:       0

bad reference time:   0

candidate order:      6

fabric1-leaf1#

APIC schrijft:

admin@apic1:~> cat /etc/ntp.conf

OPTIONS="-u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid"

# Permit time synchronization with our time source, but do not

# permit the source to query or modify the service on this system.

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

# Permit all access over the loopback interface.  This could

# be tightened as well, but to do so would effect some of

# the administrative functions.

#restrict default ignore

restrict 127.0.0.1

#restrict -6 ::1

keysdir /etc/ntp/

keys /etc/ntp/keys

server 172.16.129.235 prefer minpoll 4 maxpoll 6

admin@apic1:~> ntpstat

synchronised to NTP server (172.16.129.235) at stratum 4

time correct to within 268 ms

polling server every 16 s

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke informatie beschikbaar om deze configuratie problemen op te lossen.