Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft het proces ter vervanging van het chassis van een Nexus 9500 spineswitch, dat wegens een hardwareprobleem niet heeft plaatsgevonden, in de modus Application Centric Infrastructure (ACI).

Probleem

Er is een huidige en werkende ACI stof en een Nexus 9500 wervelkolom heeft gefaald. De storing is vastgesteld als een hardwarestoring en alleen het chassis hoeft te worden vervangen. Alle werkende componenten (toezichthouders, lijnkaarten, materiaal modules, enz.) moeten in de vervanging worden ondergebracht.

Oplossing

Volg deze stappen om de wervelkolom te vervangen:

1. Koppel alle stroomkabels los om er zeker van te zijn dat de mislukte centrifuge is uitgeschakeld.

2. Kies in de APIC GUI (Application Policy Infrastructure Controller) GUI, Fabric > inventaris > onbereikbare knooppunten. De wervelkolom is hier vermeld nadat hij een paar minuten is uitgeschakeld. Neem nota van de "naam" en "knooppunt-ID".

3. De mislukte centrifuge verwijderen en uit de controller verwijderen.

1. Selecteer de centrifuge in het werkvenster. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Handelingen de optie Verwijderen.

2. Klik op de knop Remove from controller en klik op OK.

Tip: Met de optie 'Remove from controller' verwijdert u het knooppunt volledig uit de ACI fabric en het serienummer is niet gekoppeld aan de knooppunt-id. De optie 'Regelmatig' wordt gebruikt om de knoop tijdelijk uit het ACI weefsel te verwijderen, met de verwachting dat hetzelfde knooppunt zich opnieuw bij het weefsel zal aansluiten met hetzelfde knooppunt. Bijvoorbeeld, als het knooppunt tijdelijk moet worden uitgezet voor onderhoud.

Opmerking: Nadat een knooppunt is ontmanteld, kan het 5-10 minuten duren voordat het uit de APIC GUI wordt verwijderd en verdwijnt.

4. Verwijder de mislukte centrifuge uit het rek en installeer het vervangende chassis. Alle werkende onderdelen in het nieuwe chassis overbrengen in dezelfde stand als in het mislukte chassis. Onderdelen die moeten worden overgedragen zijn onder meer modules, toezichthouders, systeemcontrollers, stroomtoevoer, ventilatorbakken en lijnkaarten.

5. Console in de actieve toezichthouder in het nieuwe chassis om zijn configuratie te wissen.

1. Voer de opdracht cat/proc/cmline in om te bepalen welk ACI beeld momenteel op de supervisor draait. Kijk naar het ksimg-gedeelte.

Tip: ACI-achternaam begint altijd met "aci-n9000".

2. Gebruik de achternaam van de schakelaar en voer deze opdrachten in:
spine# /bin/prepare-mfg.sh

spine# reload

Opmerking: <aci_image.bin> is de bestandsnaam van de ACI-schakelaar op het APIC.

3. Als het venster opnieuw laden is gemist en u niet in staat bent het apparaat opnieuw te laden, voert u de opdracht Vsh-c opnieuw laden in.
Dit verwijdert de configuratie op de actieve toezichthouder. Herhaal Stap 5 om de configuratie op de standby supervisor te wissen. De configuratie wordt automatisch vanaf APIC afgedrukt nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.

6. Kies in de APIC GUI Fabric > inventaris > Fabric Membership. De centrifuge is in het werkvenster weergegeven zonder een knooppunt, een naam en een IP-adres. Dubbelklik op de rij en wijs hetzelfde knooppunt-id en dezelfde naam toe als voorheen.

De ruggengraat ontvangt binnen een paar minuten een IP-adres, wat wordt weerspiegeld in de APIC GUI.

De ruggengraat heeft zich volledig aangesloten bij de ACI-structuur en de APIC duwt automatisch alle relevante beleidsmaatregelen af. In dit geval is het chassis van een wervelkolom met knooppunt ID 201 mislukt. Het chassis is vervangen en het serienummer is aan dezelfde knooppunt-ID gekoppeld. APIC duwt dan alle beleid dat relevant is voor Node 201 naar de ruggengraat zonder dat verdere configuratie nodig is.