Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Synthetische beschrijving

De opdracht voor het moduleren van de kabel

Configuratievoorbeelden

Aangepast voorbeeld

Ingebouwde sjablonen voor modulatieprofiel

Verwante opdrachten

De kabel upstream modulatie-profiel opdracht

De opdracht voor het moduleren van de toonkabel

Gerelateerde informatie

Inleiding

Cisco-kabelmodemterminatiesystemen (CMTS) kunnen modulatieprofielen voor de RF-configuratie van een spraak- en gegevenskabelmodeminstallatie verwerken. Cisco IOS®-software is ontworpen met een standaard modulatieprofiel dat onder de meeste omstandigheden optimaal is. Wijzig daarom de standaardconfiguratie niet. Als de modulatiebehoeften echter verschillend zijn voor de klantencentrale, heeft Cisco IOS-software de mogelijkheid om de modulatieprofielen aan te passen en te configureren om aan de behoeften van de klant te voldoen.

Waarschuwing: alleen een expert, die modulatie-veranderingen en Data-over-Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) begrijpt, moet deze parameters wijzigen. Anders kunnen veranderingen verstoringen of de afbraak van services veroorzaken omdat de opdrachten de fysieke laag beïnvloeden.

Dit document legt de configuratieopdrachten uit om het modulatieprofiel te wijzigen. Het document bevat ook de opdrachten die u gebruikt om de ingestelde parameters te controleren.

De CMTS Cisco IOS-softwarereleases hebben een vooraf ingesteld modulatieprofiel dat in het geheugen verblijft, dat een typisch profiel voor QPSK-modulatie (Quadrature Phase-Shift Keying) definieert. De Cisco uBR7100, uBR7200 en uBR10000 reeks CMTSs ondersteunen maximaal acht kabelmodulatieprofielen. Profiel 1 is de standaard.

Geef de opdracht Show kabel modulation-profile uit om de standaard geconfigureerde parameters te zien:

ubr7246#show cable modulation-profile

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

1   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   0    8     no   yes     952

1   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   short   qpsk 72     no   0x5    0x4B  0x152   6    8     no   yes     944

1   long    qpsk 80     no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     936

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- of hardwareversies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Synthetische beschrijving

De opdracht voor het moduleren van de kabel

Om een modulatieprofiel te definiëren, geeft u de mondiale configuratieopdracht opdracht voor het kabelmodulatieprofiel uit. Om het gespecificeerde modulatieprofiel te verwijderen geeft u deGeen kabelmodulatieprofiel uit.

- profiel van kabelmodulatieprofiel {iuc | mix | qam-16 | qpsk} fec-tbytes fec-len burst-len-t mod scrambler zaad diff pre-len last-cw uw-len

- geen profiel van kabelmodulatieprofiel {iuc | mix | qam-16 | qpsk} fec-tbytes fec-len burst-len-t mod scrambler zaad diff pre-len last-cw uw-len

Opmerking: deze opdrachten moeten elk op één regel staan.

N.B.: al deze opties zijn beschikbaar in Cisco IOS-softwarerelease 12.1(1)EC en hoger. In eerdere releases waren alleen de opties voor begin, lang, verzoek, kort of station beschikbaar. Er kunnen later releases van Cisco IOS-softwarerelease 12.0T of 12.0SC zijn gemaakt die alle functies bevat.

Tabel 1 - parameterbeschrijvingen

Parameter

Beschrijving

profiel

Het aantal-geldige waarden van het modulatieprofiel is van 1 tot 8, waar 1 het standaard modulatieprofiel is.
Opmerking: om deze opdracht correct te gebruiken, voert u een regel in met alle parameters voor elk upstream burst type. Een onvolledig barstprofiel veroorzaakt onbetrouwbare bediening of verlies van modemconnectiviteit.

mengen

Maakt een standaard QPSK/16-QAM^1-modulatieprofiel, waarbij korte en lange subsidiebeurzen worden verstuurd met gebruik van 16-QAM, terwijl aanvraag-, initiële regelings- en stationonderhoudsbeurten worden verstuurd met gebruik van QPSK. De barstparameters worden voor elk barsttype op hun standaardwaarden ingesteld.

qam-16

Maakt een standaard 16-QAM modulatieprofiel, waar alle bursten worden verzonden met het gebruik van 16-QAM. De barstparameters worden voor elk barsttype op hun standaardwaarden ingesteld.

qpsk

Maakt een standaard QPSK-modulatieprofiel, waarbij alle bursten met het gebruik van QPSK worden verstuurd. De barstparameters worden voor elk barsttype op hun standaardwaarden ingesteld.

fec-tbytes

Het aantal bytes dat per het FEC^2-codewoord kan worden gecorrigeerd—de Valide waarden zijn van 0 tot 10, waar 0 geen FEC betekent. Dit is het aantal bytes dat de FEC-decoder binnen een codewoord kan corrigeren. Een codewoord bestaat uit informatie bytes (k bytes) en parity bytes voor foutcorrectie. Het aantal parity bytes is gelijk aan twee keer het aantal correcteerbare fouten (T). De grootte van T wordt bepaald door de beperkingen van het kanaal.

fec-len

FEC code woord informatie bytes length-valide waarden zijn van 16 tot 253 bytes. Deze waarde specificeert het aantal informbytes (k bytes) per FEC-codewoord.

stuifmeel

Maximale barstlengte in minipercelen—Geldige waarden zijn van 0 tot 255, waarbij 0 geen limiet betekent. Dit wordt gebruikt om het breekpunt tussen pakketten te bepalen die het korte profiel van de gegevenssubsidie barst en pakketten gebruiken die het lange profiel van de gegevensgift burst gebruiken. Als de vereiste upstreamtijd om een pakket te verzenden groter is dan deze waarde, wordt het lange barstprofiel van de gegevensgift gebruikt. Als de tijd kleiner is dan of gelijk is aan deze waarde, wordt het korte barstprofiel van de gegevensgift gebruikt.

beveiliging

De tijd in symbolen bewaken — de tijd tussen opeenvolgende bursten. Geldige waarden zijn van 0 tot 255 symbolen. Dit is de blanco tijd aan het eind van een barstingstransmissie die bestaat om ervoor te zorgen dat de een barst eindigt voordat de volgende barst begint.

mod

Modulatie—de geldige opties zijn 16qam en qpsk. Het modulatietype wordt gebruikt om tussen 4 bits per modulatiesymbool (16-QAM) of 2 bits per modulatiesymbool (QPSK) te selecteren. 16-QAM gebruikt zowel fase- als amplitude om informatie over te brengen. QPSK bevat informatie in de fase van de signaaldrager. Voor 16-QAM is ongeveer 7 dB^3 hoger C/N^4 nodig om dezelfde BER^5 te bereiken als QPSK. Maar 16-QAM transfereert informatie twee keer zo snel als QPSK.

scrambler

Schrambler in- of uitschakelen—de opties voor geldig zijn scrambler en niet-scrambler. Scrambler wordt gebruikt om een vrijwel willekeurige reeks transmissiesymbolen te maken, die een even spectrale distributie van energie garanderen die binnen het kanaal wordt doorgegeven. Het scrambler-zaad is een beginwaarde die wordt gebruikt om de pseudorandomizer te starten om de bits te scrampen. Omdat zowel de zender als de ontvanger de zaadwaarde kennen, kan de scrambling bij de ontvanger worden teruggedraaid om alleen de oorspronkelijke gegevens te achterlaten.

zaad

Scrambler-zaad, in hexadecimaal formaat — Geldige waarden zijn van 0x0000 tot 0x7FFF.

dobbelen

differentiële codering in- of uitschakelen—de geldige opties zijn diff en no-diff. De differentiële codering is een techniek waarbij de informatie wordt doorgegeven door de fasewijziging tussen twee modulatiemechanismen in plaats van door de absolute fase van een symbool. Deze techniek maakt de absolute fase van het ontvangen signaal onbeduidend en verdubbelt effectief de BER voor dezelfde C/N.

pre-len

Preamble length in bits-geldige waarden is van 2 tot 128. Preamble length (en preamble offset) wordt gebruikt om een synchroniserende string van modulatie symbolen te definiëren, die de ontvanger de fase en de timing van de overgedragen barst laat vinden.

laatste rij

Hoe FEC wordt verwerkt voor het laatste codewoord—de geldige opties zijn ingesteld voor de vaste code-woordlengte en verkort voor het verkorte laatste codewoord.

uw-len

De upstream unieke woordlengte—de geldige opties zijn uw8 voor 8-bits unieke woorden of uw16 voor 16-bits unieke codewoorden.

1 QAM = quadratuur amplitude-modulatie

2 FEC = correctie van voorwaartse fouten

3 dB = decibel

4 C/N = draagbaar-tot-lawaai

5 BER = bit error rate

Standaard

De standaardinstelling is modulatieprofiel 1.

Opdrachtmodellen

De opdrachtmodus is een wereldwijde configuratie.

Tabel 2 - Opdracht Historie

Cisco IOS-softwarerelease

Wijziging

11,3 NA

Deze opdracht werd geïntroduceerd.

12.0(7)XR2

Deze opdracht werd gebruikt.

12.0(6)SC en 12.1(3a)EC1

Er zijn opties voor de mix, qpsk en 16qam toegevoegd.

Gebruiksaanwijzing

Een modulatieprofiel is een verzameling van zes barstprofielen die worden verstuurd in een UCD-bericht (Upstream Channel Description). Deze profielen vormen modem om parameters voor deze upstream berichttypes te verzenden:

- Aanvragen

- Eerste onderhoud

- Station

- Korte subsidie

- Lange subsidie

U kunt de opdracht geen kabelmodulatieprofiel uitgeven om alle modulatieprofielen te verwijderen behalve het standaard modulatieprofiel 1. In het geval van modulatieprofiel 1, stelt de geen kabelmodulatie-profiel opdracht alle parameters in een barst aan standaardwaarden in.

Waarschuwing: veranderingen in modulatieprofielen veroorzaken veranderingen in de fysieke laag. Omdat de veranderingen in fysieke laag eigenschappen routerprestaties en functie beïnvloeden, hebben slechts een deskundige gebruiker deze taak.

Als u de opdracht kabelmodulatieprofiel op de juiste manier wilt gebruiken, voert u een regel met alle parameters in voor elk upstream burst-type. Een onvolledig barstprofiel veroorzaakt onbetrouwbare bediening of verlies van modemconnectiviteit.

Voorzichtig: Als u de scrambler uitschakelt, kunt u pakketverlies veroorzaken. Schakel de scrambler daarom alleen uit in laboratoriumtestomgevingen.

Fouten of onverenigbare configuraties in de barstprofielen veroorzaken modems:

- Drop connectiviteit

- Voeg kleine of lange gegevenspakketten toe

- Geen verbinding met het netwerk

Het is mogelijk een barstprofiel te bouwen waarvoor geen implementatie van een DOCSIS ontvanger de transmissies van de modem kan ontvangen.

De gegevenssnelheden van het symbool 160 K/seconde en het symbool van 2560 K/seconde zijn zeer gevoelig voor unieke woordlengte, preambule lengte en FEC-grootte. Onjuiste keuzes voor deze waarden kunnen een slechte of geen connectiviteit veroorzaken bij deze symbolische tarieven.

Configuratievoorbeelden

Aangepast voorbeeld

Het voorbeeld in deze paragraaf is een modulatieprofiel voor gemengde modulatie. De eerste, het verzoek en de post onderhoudsberichten worden verzonden als QPSK, en de korte en lange gegevenspakketten worden verzonden als 16-QAM. 16-QAM modulatie is meer bandbreedte-efficiënt dan QPSK, maar QPSK is robuuster dan 16-QAM.

In dit voorbeeld heeft het verzoek per definitie deze waarden:

- fec-tbytes: 0

- fec-len: 16 KB

- brastlen: 1

- beveiliging-t: 8

- modus: qpsk

- Scrambler ingeschakeld

- zaad : 152

- Verschillende codering uitgeschakeld

- voorgevulde spuiten: 64 bits

- last-cw: vastgesteld

- uw-len: uw8

De resterende uitbarstingen, stations, korte en lange uitbarstingen worden op dezelfde wijze gedefinieerd voor profiel 2.

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 request 0 16 1 8 qpsk

scrambler 152 no-diff 64 fixed uw8

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk

scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk

scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 short 6 75 6 8 16qam

scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 16qam

scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

ubr7246(config)#^Z

ubr7246#

Opmerking: de opdrachten in deze uitvoer moeten elk op één regel staan.

Opmerking: Gebruik de opdracht modulatieprofiel om alle bursts (verzoek, eerste, station, kort en lang) voor dit modulatieprofiel te maken. Als u dit niet doet, kunt u problemen met de prestaties of een onderbreking van de service veroorzaken.

In dit voorbeeld wordt deze apparatuur gebruikt:

Tabel 2 - Configuratievoorbeeld-apparatuur

Name

Model

Gebruik

Softwareversie

Afbeeldingsnaam

Eindstation voor kabelhoofd

uBR7246

CMTS

Cisco IOS-softwarerelease 12.1(1)A

ubr7200-ik1st-mz.121-1a.T1

Thuis

uBR924

Kabelmodems

Cisco IOS-softwarerelease 12.2(1)S

ubr920-k8o3v6y5-mz.122-1.bin

PC

DHCP-server

WinNT^1 Server 4.0

Cisco-netwerkRegistrar 3.5

TFTP-server

WinNT Server 4.0

Cisco TFTP

Op D^2-server

WinNT Server 4.0

Elke NTP^3- of ToD-server

1 WinNT = Microsoft Windows NT

2 t/mD = tijdstip van de dag

3 NTP = Network Time Protocol

Deze voorbeeldconfiguratie toont de volledige configuratie van uBR7246. De opdrachten die in een boldruk verschijnen zijn de opdrachten die relevant zijn voor de configuratie van modulatieprofielen:

uBR7246-configuratie

ubr7246#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service compress-config

!

hostname ubr7246

!

enable password ww

!

cable modulation-profile 2 request 0 16 1 8 qpsk scrambler

152 no-diff 64 fixed uw8

cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler

152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk scrambler

152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 short 6 75 6 8 16qam scrambler

152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 16qam scrambler

152 no-diff 160 fixed uw8

!--- Note: These commands should each be on one line.

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable time-server

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.30.20 255.255.255.192

!

interface Cable3/0

ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.2.3.1 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 256qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 frequency 20000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 modulation-profile 2

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

no cable upstream 5 shutdown

cable source-verify dhcp

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.16.30.3

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.30.1

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password ww

login tacacs

!

end

Dit document toont ook de configuratie van een van de uBR924-kabelmodems, voor een volledige voltooiing. Dit is de basisconfiguratie van de brug die de kabelmodems ontvangen nadat zij online komen en een IP adres van de server van DHCP krijgen:

uBR924-configuratie

uBR924-445b#show run

Building configuration...

version 12.2

no service single-slot-reload-enable

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname uBR924-445b

!

logging rate-limit console 10 except errors

!

clock timezone - -8

ip subnet-zero

no ip routing

no ip finger

!

ip audit notify log

ip audit PO max-events 100

no ip dhcp-client network-discovery

call RSVP-sync

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.3.3 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id 3620-gk ipaddr 172.16.30.5 1718

h323-gateway voip h323-id test2

!

ip classless

ip http server

no ip http cable-monitor

!

snmp-server packetsize 4096

snmp-server manager

!

voice-port 0

input gain -2

output attenuation 0

!

voice-port 1

input gain -2

output attenuation 0

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 3333

port 0

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 4444

port 1

!

dial-peer voice 10 voip

destination-pattern 1111

session target ras

!

gateway

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Ingebouwde sjablonen voor modulatieprofiel

Om de definitie van nieuwe modulatieprofielen te vereenvoudigen kunt u de opdracht kabelmodulatieprofiel gebruiken. Deze opdracht maakt snel een compleet modulatieprofiel op basis van een van de drie vooraf gedefinieerde sjablonen. Dit zijn de drie sjablonen:

- qpsk—Deze sjabloon is een modulatieprofiel dat geoptimaliseerd is voor alle intervalcodes (IUCs) om QPSK te gebruiken.

- qam-16-Deze sjabloon is een modulatieprofiel dat voor alle IUCs wordt geoptimaliseerd om 16-QAM te gebruiken.

Opmerking: Cisco adviseert het gebruik van dit modulatieprofiel niet.

- mix-Deze sjabloon is een modulatieprofiel dat geoptimaliseerd is om 16-QAM voor gegevensverkeer en QPSK voor onderhoud- en vraagverkeer te gebruiken.

Gebruik een mix om de robuustheid van QPSK voor onderhoudsverkeer en de snelheid van 16-QAM voor gegevensverkeer te bereiken. Om een nieuw modulatieprofiel te creëren dat één van deze sjablonen gebruikt, geeft u de opdracht kabelmodulatieprofiel uit. Deze delen van dit document tonen het gebruik van de opdracht kabelmodulatieprofiel:

- Voorbeeld van QPSK-modulatieprofiel

- Voorbeeld van 16-QAM modulatieprofiel

- Voorbeeld van gemengd modulatieprofiel

Voorbeeld van QPSK-modulatieprofiel

Om een CMTS met de QPSK-sjabloon te configureren geeft u de opdracht kabelmodulatieprofiel QPSK-profiel in mondiale configuratie uit. Deze uitvoer toont het gebruik van de opdracht:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 qpsk

ubr7246(config)#end

Nadat u deze opdracht hebt gegeven, laadt CMTS alle vooraf ingestelde instellingen voor dit profiel. Deze instellingen worden weergegeven in de configuratie:

ubr7246#show run | include modulation-profile 2

cable modulation-profile 2 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw8

cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 short 5 75 6 8 qpsk scrambler 152 no-diff 72 fixed uw8

cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 80 fixed uw8

Opmerking: Merk op dat alle IUC's automatisch met QPSK-modulatie werden gebouwd.

Opmerking: Nadat u de kabel modulatie-profiel profiel geeft {mix | qam-16 | qpsk opdracht, kunt u sommige parameters handmatig wijzigen.

Voorbeeld van 16-QAM modulatieprofiel

Om een CMTS met de 16-QAM sjabloon te configureren geeft u de opdracht kabelmodulatie-profiel profiel qam-16 in mondiale configuratie uit. Deze uitvoer toont het gebruik van de opdracht:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 3 qam-16

ubr7246(config)#end

Nadat u deze opdracht hebt gegeven, laadt CMTS alle vooraf ingestelde instellingen voor dit profiel. Deze instellingen worden weergegeven in de configuratie:

ubr7246#show run | include modulation-profile 3

cable modulation-profile 3 request 0 16 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 3 initial 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 256 fixed uw16

cable modulation-profile 3 station 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 256 fixed uw16

cable modulation-profile 3 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 3 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

Voorbeeld van gemengd modulatieprofiel

Er is een efficiëntere sjabloon, die QPSK- en 16-QAM-modulatieprofielen combineert en robuuster is bij een hogere snelheid.

Om een CMTS met de gemengde sjabloon te configureren geeft u de opdracht kabelmodulatieprofiel in mondiale configuratie uit. Deze uitvoer toont het gebruik van de opdracht:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 4 mix

ubr7246(config)#end

Nadat u deze opdracht hebt gegeven, laadt CMTS alle vooraf ingestelde instellingen voor dit profiel. Deze instellingen worden weergegeven in de configuratie:

ubr7246#show run | include modulation-profile 4

cable modulation-profile 4 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw16

cable modulation-profile 4 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 4 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

Opmerking: Merk op dat de korte en lange IUCs 16-QAM gebruiken. Het verzoek, het eerste en het tweede gebruik van QPSK.

Opmerking: De standaard unieke woordinstelling voor lange en korte IUC's in het gemengde profiel is uniek woord 8 (UW8). Cisco raadt het gebruik van UW16 aan. Het gebruik van een langere UW helpt in lawaaiige situaties en vermindert oncorrigeerbare FEC-foutgeneratie.

Geef de opdracht kabelmodulatie-profiel profiel uit om het unieke woord van UW8 in UW16 te veranderen. Dit is de output van show run | bevat modulatie-profiel 4 opdracht nadat u het unieke woord van UW8 in UW16 hebt gewijzigd:

ubr7246#show run | include modulation-profile 4

cable modulation-profile 4 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw16

cable modulation-profile 4 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw16

cable modulation-profile 4 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw16

De sectie De tonen kabel modulatie-profiel Opdracht details van het gebruik van de show kabel modulatie-profiel opdracht. Geef deze opdracht uit nadat u modulatieprofielen hebt ingesteld om er zeker van te zijn dat CMTS alle parameters correct heeft begrepen.

Verwante opdrachten

De kabel upstream modulatie-profiel opdracht

Om een modulatieprofiel aan een interface toe te wijzen, geeft u de configuratieopdracht van de kabel upstream in modulatie-profiel uit. Als u het standaard primaire modulatieprofiel (profiel 1) aan de interface wilt toewijzen, geeft u de opdracht geen kabel upstream n modulatie-profiel uit.

- kabel upstream n modulatie-profiel primair profiel-profiel [secundair profiel-nummer]

- geen kabel upstream n modulatie-profiel primair profiel-profiel [secundair profiel-nummer]

Tabel 4 - parameterbeschrijvingen

Parameter

Beschrijving

n

Poortnummer op de poortnummers van de kabelmodemsleuf begint met een 0.

primaire-profielnummer

Standaard modulatieprofiel dat aan de interface wordt toegevoegd

secundair profiel

Aanvullende modulatieprofiel dat aan de interface wordt toegevoegd

Standaard

De standaardinstelling is het primaire modulatieprofiel (profiel 1).

Opdrachtmodellen

De opdrachtmodus is de interfaceconfiguratie.

Tabel 5 - Opdracht

Cisco IOS-softwarerelease

Wijziging

11,3 NA

Deze opdracht werd voor het eerst geïntroduceerd.

12.0(7)XR2 en 12.1(1a)T1

Deze opdracht is toegevoegd aan de treinen van Cisco IOS-softwarerelease 12.x.

12.1(3a)EC1

Deze opdracht werd gewijzigd om de parameters primair-profiel-nummer en secundair profiel-profiel toe te voegen om de Dynamische Upstream modulatie optie in te schakelen.

12.1(5)EG

Deze opdracht is geïntroduceerd voor de Cisco uBR7100 Series universele breedbandrouters.

12.1(7)CX

Deze opdracht is uitgebreid voor de Cisco uBR-MC16S lijnkaart.

Gebruiksaanwijzing

U kunt modulatieprofielen configureren met vaste stroomopwaartse frequenties of op interfaces met toegewezen spectrumgroepen. De dynamische Upstream modulatie gebruikt modulatieprofielen om de upstream signaalkwaliteit te volgen. Deze optie controleert of het stroomopwaarts signaal het geconfigureerde modulatieschema kan ondersteunen en indien nodig wordt aangepast aan een robuuster modulatieschema. Wanneer de omstandigheden van het retourpad verbeteren, retourneert de functie het stroomopwaarts gelegen kanaal naar het hogere modulatieschema.

Wanneer u Dynamische upstream modulatie- en spectrumgroepen op dezelfde interface configureren, proberen Cisco uBR-MC1xC en Cisco uBR-MC16S kabelmodemkaarten corrigerende maatregelen in deze volgorde te nemen:

1. Overschakeling op modulatie

2. Frequentie hoppen

3. Kanaalbreedte

Voorbeeld

Dit voorbeeld wijst het primaire modulatieprofiel 2 en het secundaire modulatieprofiel 1 toe aan poort (interface) 0:

Router(config-if)#cable upstream 0 modulation-profile 2 1

De opdracht voor het moduleren van de toonkabel

De syntaxis van deze opdracht is toont het modulatieprofiel van de kabel [profiel] [iuc-code].

Tabel 6 - parameterbeschrijvingen

Parameter

Beschrijving

profiel

(Optioneel) Profielnummer. Geldige waarden zijn van 1 tot 8.

iuc-code

(Optioneel) Interne gebruikscode — Geldige opties zijn:

- verzoek—verzoek om uitbarsting (IUC 1)

- verlangde gegevens—verzoek/gegevensuitbarsting (IUC 2)

- initiële — initiële breuk (IUC 3)

- Station— barst van het station (IUC 4)

- kort—korte subsidie uitbarsting (IUC 5)

- lang— langlopende subsidie uitbarsting (IUC 6)

Standaard

Er zijn geen standaardgedrag en geen standaardwaarden.

Opdrachtmodellen

De opdrachtmodus is bevoorrechte EXEC.

Tabel 7 - Opdracht

Cisco IOS-softwarerelease

Wijziging

11,3 XA

Deze opdracht werd voor het eerst geïntroduceerd.

12.(0)7XR2

Deze opdracht werd gebruikt.

12.1(3a)EC1

Deze opdracht werd ondersteund en het vereiste type gegevens werd toegevoegd.

Gebruiksaanwijzing

De opdracht tonen kabel modulatie-profiel geeft informatie over de modulatieprofielgroep weer. Een modulatieprofiel is een verzameling van zes barstprofielen die in een UCD-bericht worden verstuurd. Deze profielen vormen modem om parameters voor deze upstream berichttypes te verzenden:

- Aanvragen

- Vereiste gegevens

- Eerste onderhoud

- Station

- Korte subsidie

- Lange subsidie

Dit is voorbeelduitvoer van de opdracht van het show-kabelmodulatieprofiel:

ubr7246#show cable modulation-profile 1

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

1   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   1    8     no   yes     952

1   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   short   qpsk 72     no   0x5    0x4B  0x152   6    8     no   yes     944

1   long    qpsk 80     no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     936

In deze tabel worden de velden beschreven die in de opdrachtoutput van de kabelmodulatie-profiel worden weergegeven:

Tabel 8 - Veldbeschrijvingen

Veld

Beschrijving

Mod

De modulatie-profielgroep nummer A modulatieprofielgroep is de reeks barstprofielen die upstream-transmissiekenmerken definiëren voor de verschillende soorten upstream-transmissieklasse.

spiraaltje

Intern gebruik code Elke upstream-uitbarsting behoort tot een klasse, die een nummer krijgt dat de IUC wordt genoemd. Bandbreedtekaarten door IUC-codes die worden gebruikt voor de toewijzing van stroomopwaarts gelegen tijdslots. Deze typen zijn momenteel gedefinieerd:

- verzoek—verzoek om uitbarsting (IUC 1)

- verlangde gegevens—verzoek/gegevensuitbarsting (IUC 2)

- eerste —eerste breuk (IUC 3)

- station—stationrand (IUC 4)

- kort—korte subsidie uitbarsting (IUC 5)

- lang—Lange subsidie uitbarsting (IUC 6)

Type

Type modulatie

Preamb Lengte

Preambule lengte

Diff enco

Verschillende codering ingeschakeld (ja) of niet ingeschakeld (nee)

FEC T bytes

Aantal bytes die voor elk FEC-codewoord kunnen worden aangepast

FEC k bytes

Het aantal informbytes binnen een FEC-codewoord

FEC CW-grootte

Grootte, in bytes, van het post-FEC codewoord Dit is doorgaans k + 2T bytes, of het aantal FEC Informatie bytes (k) plus twee keer het aantal bytes dat kan worden gecorrigeerd binnen elk FEC codewoord (T).

schrambolzaad

Scrambler zaadwaarde in hexadecimale vorm

Max. B-grootte

Maximale barstgrootte

Bewakingstijd

Tijd, in symbolen, tussen opeenvolgende uitbarstingen

Laatste CW kort

Handeling van FEC voor verkort laatste codewoord

scrambl

Kan scrambler ingeschakeld (ja) of niet ingeschakeld (nee)

Preamb offset

De preambule-waardebits

Voorbeeld

Om te verifiëren dat het modulatieprofiel dat u geconfigureerd heeft de juiste parameters heeft, geeft u de opdracht kabelmodulatieprofiel voor profiel 2 uit.

ubr7246#show cable modulation-profile 2

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

2   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   1    8     no   yes     440

2   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     384

2   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     384

2   short   qam  144    no   0x6    0x4B  0x152   6    8     no   yes     864

2   long    qam  160    no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     848

Gerelateerde informatie

- Cisco uBR7200 dynamische upstreammodulatie

- Upstream modulatieprofielen voor kabellijnkaarten