- Inleiding

- Een voorkeurspagina voor starten selecteren

Inleiding

Met BPA kunnen gebruikers een voorkeurspagina selecteren die wordt weergegeven wanneer ze zich aanmelden bij de BPA-toepassing.

Een voorkeurspagina voor starten selecteren

U kunt als volgt een voorkeurspagina voor starten selecteren:

1. Selecteer het pictogram Gebruiker en selecteer Voorkeur. Het venster Voorkeuren starten wordt geopend.

Gebruikerspictogram > Voorkeur

2. Selecteer de voorkeurspagina en klik op Bijwerken.

Voorkeurvenster starten

3. Verifieer de nieuwe startvoorkeur door u af te melden bij de BPA-toepassing en opnieuw in te loggen.