Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Ethernet OAM

Ethernet OAM-protocolpositie

CFM-Overzicht

Belangrijkste CFM-mechanismen

CFM-concepten

Onderhoudsdomein

Onderhoudsassociatie

Onderhoudspunt - Eindpunt voor onderhoud

Intermediair point voor onderhoudsdomein

EP

EP - EP - doorsturen van het kader

PLAATS

EP-lid-generaal - doorsturen van het kader

Plaats van parlementsleden in een brug-poort

EP-leden

Toepasselijkheid van UP/DOWN EP's in Switches

Foutenbeheer

CFM-protocollen

Continuïteit Control-protocol

Loopback-upprotocol

Link-protocol

Uitvoeringsgevallen

Configuratie-beheer (EP-lid)

Topologie

Verifiëren

Opdrachten weergeven

Controleer de continuïteit

Snellere resultaten

Configuratie-beheer (EP-lid)

Verifiëren

Opdrachten weergeven

Controleer de continuïteit

Opdrachten debug

Prestatiebeheer

Belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's)

Meting van KPI’s

Frame Relay/vertraging

Frame Relay

Cisco-oplossing voor prestatiebeheer

Gebruiksaanwijzing en -beperkingen

Voorwaarden

Configuratie-beheer

Verifiëren

Opdrachten debug

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden de technologie, configuratie, post-controles en probleemoplossing beschreven van Connectivity Fault Management (CFM). De basisconcepten van CFM, de bouwstenen van CFM, een configuratiehandleiding, showopdrachten en Wireshark-analyse van CFM-berichten worden verstrekt. Dit document verklaart geen hardwarebeperkingen of de ondersteunde interface voor CFM om te werken.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Ethernet-technologieën

- Ethernet Virtual Connections (EVC’s)

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Ethernet CFM is een end-to-end protocol (end-to-end) per-service Ethernet-laag voor gebruik, beheer en beheer (OAM). Het omvat pro-actieve connectiviteitscontrole, foutcontrole, en foutisolatie voor grote Ethernet metropolitan-gebied netwerken (MANs) en WANs.

De komst van Ethernet als technologie van de MENS en WAN legt een nieuwe reeks OAM vereisten op aan de traditionele operaties van Ethernet, die op ondernemingsnetwerken slechts werden gericht. De uitbreiding van Ethernet-technologie naar het domein van dienstverleners, waar netwerken aanzienlijk groter en complexer zijn dan bedrijfsnetwerken en de gebruikersbasis breder is, maakt operationeel beheer van de verbinding op het moment van cruciaal belang. Belangrijker is dat de tijdige beschikbaarheid om een falen te isoleren en te reageren verplicht wordt voor normale dagelijkse activiteiten, en OAM vertaalt zich rechtstreeks naar de concurrentiepositie van de dienstverlener.

Ethernet OAM

- Bouwen aan een blok - IEEE 802.1AG

- CFM - IEEE 802.3ah (clausule 57)

- Ethernet Link OAM (ook aangeduid als 802.3 OAM, Link OAM of Ethernet in the First Mile (EFM) OAM) - ITU-T Y.1731

- ATM-functies en -mechanismen voor Ethernet-gebaseerde netwerken - MEF E-LMI (Ethernet Local Management Interface)

Ethernet OAM-protocolpositie

- E-LMI - User to Network Interface (UNI)

- Link OAM - Any point-to-point 802.3-link

- CFM - end-to-end UNI tegen UNI

- MPLS OAM - binnen MPLS-cloud

CFM-Overzicht

- Familie van protocollen die mogelijkheden biedt om connectiviteit te detecteren, te verifiëren, te isoleren en te rapporteren van end-to-end Ethernet connectiviteitsfouten

- Maakt gebruik van reguliere Ethernet-frames die in-band met het klantverkeer reizen

- Apparaten die geen CFM-berichten kunnen interpreteren als normale gegevensframes

- CFM-frames worden onderscheiden door Ether-Type (0x8902) en dMAC-adres (voor multicast-berichten)

- Standaard IEEE in 2007-standaard. 802.1ag-2007

Belangrijkste CFM-mechanismen

- Geneste onderhoudsdomeinen (MD’s) die de verantwoordelijkheden voor netwerkbeheer van een bepaalde end-to-end service opsplitsen

- Onderhoudsassociaties (MA’s) die servicematerialen onder een bepaalde MD bewaken

- Onderhoudspunten (MP’s) die CFM-protocol-gegevenseenheden (PDU’s) genereren en daarop reageren

- Protocollen (Continuïteit Control, Loopback en Linktrace) die worden gebruikt voor activiteiten op het gebied van foutbeheer

CFM-concepten

Onderhoudsdomein

- Gedefinieerd door operationele/contractuele grenzen, zoals klanten/serviceproviders/operatoren

- MD kan nesten en aanraken, maar nooit kruisen

- Tot acht niveaus van "nesten": MD-niveau (0,7) - hoe hoger het niveau, hoe groter het bereik

- Opmaak MD-naam: van nul, MAC-adres, DNS of string gebaseerd

Onderhoudsassociatie

- Monitoreert de connectiviteit van een bepaalde servicemodule in een bepaalde MD, zoals één dienst die vier MD’s doorkruist = vier MA’s

- Gedefinieerd door een reeks Onderhoudspunten (EP-leden) aan de rand van een domein

- Geïdentificeerd door MAID - "Short MA" Naam + MD Naam

- Short MA Name Format - VLAN-ID, VPN-ID, integer of op string gebaseerd

Onderhoudspunt - Eindpunt voor onderhoud

- Eindpunt voor onderhoudsassociatie

- De grenzen van een MD definiëren

- Steun voor het opsporen van storingen in de connectiviteit tussen elk paar leden van het Europees Parlement in een MA

- Gerelateerd per MA en geïdentificeerd door een MEPID (1-8191)

- Kan CFM-PDU’s initiëren en erop reageren

Intermediair point voor onderhoudsdomein

- Domain Intermediate Point (MIP)-onderhoud

- steunt de ontdekking van wegen tussen de leden van het Europees Parlement en de locatie van gebreken langs deze wegen

- Kan worden gekoppeld per MD en VLAN/EVC (handmatig of automatisch gemaakt)

- Kan CFM-PDU’s toevoegen, controleren en weergeven

EP

- CFM PDU's die door het EP worden gegenereerd, worden naar de Relay-functie van de brug gestuurd en niet via de draad die verbonden is met de haven waar het EP is samengesteld

- Van CFM PDU's die door het EP moeten worden beantwoord, wordt verwacht dat zij via de Relay-functie van de brug zullen komen

- Van toepassing op switch

EP - EP - doorsturen van het kader

PLAATS

- CFM PDU's die door het EP worden gegenereerd, worden verzonden via de draad die verbonden is met de haven waar het EP is samengesteld

- Van CFM PDU's die door het EP moeten worden beantwoord, wordt verwacht dat ze via de draad aankomen die verbonden is met de haven waar het EP is samengesteld

- Poortleden van het Europees Parlement - speciaal EP op niveau 0 (0) gebruikt om fouten op het verbindingsniveau op te sporen (in plaats van dienst)

- Van toepassing op routers en switches

EP-lid-generaal - doorsturen van het kader

Plaats van parlementsleden in een brug-poort

EP-leden

Toepasselijkheid van UP/DOWN EP's in Switches

- "BENZEN"-leden worden doorgaans gebruikt voor MA's die één enkele link vormen

- EP-leden worden vaak gebruikt voor MA's met een groter bereik, zoals end-to-end en verder dan één enkele link

Foutenbeheer

CFM-protocollen

Er zijn drie (3) protocollen gedefinieerd door CFM:

1. Continuïteit Control-protocol

- Detectie fouten

- melding van fouten

- foutherstel

2. Loopback-upprotocol

- Verificatie van fouten

3. Link-protocol

- Detectie en defectisolatie

Continuïteit Control-protocol

- Gebruikt voor detectie, melding en herstel van fouten

- Associatie per onderhoud multicast "heart-beat" De berichten worden met een instelbaar periodiek interval door de leden (3,3 ms, 10 ms, 100 ms, 100 ms, 10 s, 1 min, 10 min) - eenrichtingsverkeer (geen respons vereist)

- De status van haven waarop het EP is ingesteld

- Gangschikt door MIP's op hetzelfde MD-niveau, afgesloten door externe EP's in hetzelfde MA

Loopback-upprotocol

- Gebruikt voor foutcontrole - Ethernet Ping

- Het Europees Parlement kan een eenmalig LBM aan een lid van het Europees Parlement of een MIP in dezelfde MV overdragen

- Het Europees Parlement kan ook een multicast LBM (gedefinieerd door ITU-T Y.1731) uitzenden, waar alleen leden van het Europees Parlement in dezelfde MA reageren

- Ontvangend parlementslid reageert en transformeert het LBM tot een eenbladig LBR dat teruggestuurd wordt naar het oorspronkelijke EP

Link-protocol

- Gebruikt voor ontdekking pad en storingsisolatie - Ethernet Traceroute

- Het Europees Parlement kan een multicast-bericht (LTM) uitzenden om de parlementsleden en de weg naar een MIP of EP-lid in dezelfde MA te ontdekken

- Elke MIP langs de weg en de terminalparlementsleden geven een eenrichtingsgezindte LTR terug aan het oorspronkelijke EP

Voltooi de volgende stappen om alle drie protocollen samen te stellen en ze in het netwerk te implementeren:

1. Start een connectiviteit check om een zachte of harde mislukking proactief te detecteren.

2. Na een mislukkingsdetectie, gebruik loopback, CCM DB, en fout DB om het te verifiëren.

3. Op verificatie, ren Tracoute om het te isoleren. Meervoudige segment-LBM's kunnen ook worden gebruikt om de fout te isoleren.

4. Als de geïsoleerde fout op een virtueel circuit wijst, kunnen de OAM-instrumenten voor die technologie worden gebruikt om de foutisolatie te vergroten; Als voorbeeld voor MPLS PW kan VCCV en MPLS ping worden gebruikt.

Uitvoeringsgevallen

Configuratie-beheer (EP-lid)

Topologie

Om de configuratie te verkennen, werd een kleine topologie gebouwd voor demonstratie. De namen die gebruikt worden voor Domain, Service name en EVC Name worden hier weergegeven:

Domain: ISPdomain

Domain level: 5

Service Name: XCONN_EVC

EVC Name: EVC_CE1

PE1:

---------------------------Enabling CFM globally-------------------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm distribution enable

ethernet cfm global

ethernet cfm traceroute cache

ethernet cfm alarm notification all

ethernet cfm domain ISPdomain level 5

service XCONN_EVC evc EVC_CE1

continuity-check

---------------------------Enabling CFM MEP under EVC----------------------------

int gig4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

encapsulation dot1q 2100

xconnect 192.168.3.3 2100 encapsulation mpls

cfm mep domain ISPdomain mpid 102

monitor loss counter

PE3:

---------------------------Enabling CFM globally-------------------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm distribution enable

ethernet cfm global

ethernet cfm traceroute cache

ethernet cfm alarm notification all

ethernet cfm domain ISPdomain level 5

service XCONN_EVC evc EVC_CE1

continuity-check

---------------------------Enabling CFM MEP under EVC----------------------------

int gig4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

encapsulation dot1q 2100

xconnect 192.168.1.1 2100 encapsulation mpls

cfm mep domain ISPdomain mpid 201

monitor loss counter

Verifiëren

Opdrachten weergeven

PE1#show ethernet cfm maintenance-points local

Local MEPs:

--------------------------------------------------------------------------------

MPID Domain Name                                 Lvl   MacAddress     Type  CC

Ofld Domain Id                                   Dir   Port           Id

MA Name                                           SrvcInst       Source

EVC name

--------------------------------------------------------------------------------

102  ISPdomain                                   5     ccef.48d0.64b0 XCON  Y

No   ISPdomain                                   Up    Gi4/2          N/A

XCONN_EVC                                         2100           Static

EVC_CE1

Total Local MEPs: 1

PE1#show ethernet cfm maintenance-points remote

--------------------------------------------------------------------------------

MPID  Domain Name                                 MacAddress          IfSt  PtSt

Lvl  Domain ID                                   Ingress

RDI  MA Name                                     Type Id             SrvcInst

EVC Name                                                        Age

Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------

201   ISPdomain                                   8843.e1df.00b0      Up    Up

5    ISPdomain                                   Gi4/2:(192.168.3.3, 2100)

-    XCONN_EVC                                   XCON N/A            2100

EVC_CE1                                                         5s

MPID: 102 Domain: ISPdomain MA: XCONN_EVC

In deze uitvoer kunt u het externe MAC-adres zien. De CFM-status verschijnt.

Controleer de continuïteit

PE1#ping ethernet mpid 201 domain ISPdomain service XCONN_EVC

Type escape sequence to abort.

Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 8843.e1df.00b0, timeout is 5 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PE1#traceroute ethernet mpid 201 domain ISPdomain service XCON$

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 8843.e1df.00b0 on Domain ISPdomain, Level 5,

service XCONN_EVC, evc EVC_CE1

Traceroute sent via Gi4/2:(192.168.3.3, 2100), path found via MPDB

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

B 1                    ccef.48d0.64b0 Gi4/2          IngOk        RlyMPDB

Forwarded

! 2                    8843.e1df.00b0                             RlyHit:MEP

Not Forwarded                              ccef.48d0.64b0

Snellere resultaten

Er is een snuffelapparaat op PE1 geplaatst, dat alle CFM-pakketten opneemt die op afstand komen. Hier wordt een voorbeeld getoond:

In de screenshot:

- Volgnummer 2 en 13 toont het algemene controlemodel voor de continuïteit (CCM).

- Volgnummer 4, 5, 6, 7 en 8 toont de Loopback Replies (LBR's), die werden gegenereerd door een ping-test.

- Volgnummer 10 toont het Linetrace antwoord (LTR), dat gegenereerd werd door een traceroutetest.

Configuratie-beheer (EP-lid)

In het vorige voorbeeld kan het EVC worden gebruikt door CE1, dat zich achter het PE1- en PE3 bevindt. MD-niveau 7 wordt in dit voorbeeld getoond.

Domain: CEdomain

Domain level: 7

CE1_A

--------------------Enabling CFM globally---------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm global

ethernet cfm domain CEdomain level 7

service CUST vlan 2100 direction down (down Mep)

continuity-check

------------------Enabling CFM MEP under interface--------------------

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 2100

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

ethernet cfm mep domain CEdomain mpid 1002 service CUST

CE1_B

--------------------Enabling CFM globally---------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm global

ethernet cfm domain CEdomain level 7

service CUST vlan 2100 direction down

continuity-check

------------------Enabling CFM MEP under interface--------------------

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 2100

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

ethernet cfm mep domain CEdomain mpid 2001 service CUST

Verifiëren

Opdrachten weergeven

CE1#show ethernet cfm maintenance-points remote

--------------------------------------------------------------------------------

MPID  Domain Name                                 MacAddress          IfSt  PtSt

Lvl  Domain ID                                   Ingress

RDI  MA Name                                     Type Id             SrvcInst

EVC Name                                                        Age

Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------

2001  CEdomain                                    5835.d970.9381      Up    Up

7    CEdomain                                    Gi1/0/1

-    CUST                                        Vlan 2100           N/A

N/A                                                             3s

MPID: 1002 Domain: CEdomain MA: CUST

Total Remote MEPs: 1

CE1#show ethernet cfm maintenance-points local

Local MEPs:

--------------------------------------------------------------------------------

MPID Domain Name                                 Lvl   MacAddress     Type  CC

Ofld Domain Id                                   Dir   Port           Id

MA Name                                           SrvcInst       Source

EVC name

--------------------------------------------------------------------------------

1002 CEdomain                                    7     0023.eac6.8d01 Vlan  Y

No   CEdomain                                    Down  Gi1/0/1        2100

CUST                                              N/A            Static

N/A

Controleer de continuïteit

CE1#ping ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort.

Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 5835.d970.9381, timeout is 5 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Total Local MEPs: 1

Till now MIP is not configured on PE1 and PE3 hence output of show command and

traceroute command will be as per below.

CE1#tracer ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 5835.d970.9381 on Domain CEdomain, Level 7, vlan 2100

Traceroute sent via Gi1/0/1

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

! 1                    5835.d970.9381 Gi1/0/1        IngOk        RlyHit:MEP

Not Forwarded                              0023.eac6.8d01

CE1_A kan CE1_B via traceroute zien.

Stel MIP nu in op PE1 en PE2.

PE1:

interface GigabitEthernet 4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

cfm mip level 7

PE2:

interface GigabitEthernet 4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

cfm mip level 7

Controleer nu de traceroute resultaten van CE1.

CE1#traceroute ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 5835.d970.9381 on Domain CEdomain, Level 7, vlan 2100

Traceroute sent via Gi1/0/1

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

B 1                    ccef.48d0.64b0 Gi4/2          IngOk        RlyMPDB

Forwarded                                  0023.eac6.8d01

B 2                    8843.e1df.00b0                             RlyMPDB

Forwarded      Gi4/2          EgrOK        ccef.48d0.64b0

! 3                    5835.d970.9381 Gi1/0/1        IngOk        RlyHit:MEP

Not Forwarded                              8843.e1df.00b0

U kunt het verschil in de uitvoer van Tracoute zien. Tussensprongen worden gezien nadat MIP's op PE1 en PE2 zijn ingesteld.

Opdrachten debug

debug ethernet cfm diagnostic packets

debug ethernet cfm packets

Prestatiebeheer

Belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's)

- Frame Loss Ratio - percentage (%) van de servicekaders niet afgeleverd/totaal aantal servicesframes geleverd in T-interval

- Frame Relay - rondreis/eenrichtingsvertraging voor een servicekader

- Frame Relay Variatie - variatie in frame-vertraging tussen twee servicesframes

Meting van KPI’s

Frame Relay/vertraging

- Eenvoudige of tweevoudige metingen

- Vereist synthetisch verkeer met tijdzegels

- Vereist time-of-day synchronisatie voor eenrichtingsvertraging

Frame Relay

- Verlies van één weg frame

- Bron naar bestemming - Eindpunt

- Bestemming naar bron - bijna-einde

- Verlies over servicekader (feitelijk verlies) - vereist tegenruil

- Alleen van toepassing op point-to-point EVC’s

- Statistisch frame - verlies - afhankelijk van synthetisch verkeer

- Vereist synthetisch verkeer voor multipoint diensten

- Van toepassing op point-to-point en multipoint EVC’s

Cisco-oplossing voor prestatiebeheer

- Ethernet-prestatiesondes op basis van IEEE 802.1ag en leverancierspecifieke PDU’s

- Meten van een eenmalige FD/FDV/FL en een tweevoudige FD/FDV

- Ondersteuning van meerdere leveranciers

- Configureerd en gepland via IP-SLA

- Verzenden onder achternaam: IP SLA for Metro Ethernet

- Ethernet-prestatiesondes op basis van Y.1731 PDU’s

- Prioriteit voor deze mechanismen in Cisco IOS®: Eenvoudige ETH-DM/tweevoudige ETH-DM, eenzijdige ETH-LM en door Cisco voorgestelde Y.1731-uitbreidingen (ETH-SLM) interoperabiliteit met meerdere leveranciers

- Software- en hardwareondersteunde implementatie geconfigureerd en gepland via IP SLA

- Geleasede levering voor geselecteerde Cisco IOS en Cisco IOS-XR platforms

Gebruiksaanwijzing en -beperkingen

- Cisco 7600 implementatie

- Y.1731 PM niet ondersteund voor deze CFM-scenario’s:

- Europarlementariër over omschakeling

- Europarlementariër VPLS L2VFI

- EP-lid voor Instantie van diensten met een overbruggingsdomein

- EP-lid van het EP over niet-gelabelde dienst met Bridge-Domain

- EP-lid van het Europees Parlement over een dubbelgelabelde (sub)interface

- Poortlid

- Na een Supervisor-omschakeling, worden de status Y.1731 PM gewist

- IPSLA-herstart vereist

- Poortkanaaloverwegingen

- De interfaces van de lidstaten moeten zich op ES+-lijnkaarten bevinden

- Voor Loss probes (LMM) moeten alle leden op dezelfde NPU verblijven (de beperking is niet van toepassing op vertragingssondes)

- Wanneer een link van een lid wordt toegevoegd of verwijderd, wordt de sessie ongeldig gemaakt

- Y.1731 PM niet ondersteund op Port-Channel met handmatige EVC-taakverdeling

- Y.1731 PM niet ondersteund op de LACP

Voorwaarden

- Configuratie CFM.

- De leden van het Europees Parlement

- Verdeling van de plaatselijke configuratie van het EP naar de ES+-lijnkaarten.

- Programma-hardware om te reageren op inkomende Delay Measurement Message (DMM)/Loss Measurement Message (LMM) PDU’s

- Router (configuratie)#ethernet cfm distribution enable

- (Optioneel) Configureer het tijdbronprotocol (NTP of PTPv2). Vereist voor eenmalige vertragingsmeting.

- Schakel de synchronisatie naar de lijnkaart in.

- Router (configuratie)#platform time-source

- (Optioneel) Toezicht op servicekader per cos/geaggregeerd contra onder CFM-leden. Vereist voor verliesondes.

- Router (configuratie-als-srv-ecfm-mep)#monitor loss counter

Configuratie-beheer

De vorige opdrachten zijn al ingeschakeld in Fault Management en daarom is alleen IP SLA ingeschakeld om te beginnen met Performance Management.

Ip sla 10

Ethernet y1731 loss LMM domain SPdomain evc EVC_CE1 mpid 201 cos 8 source mpid 102

Frame interval 100

Aggregate interval 180

Ip sla schedule 10 start-time after 00:00:30 life forever.

Verifiëren

PE1#show ip sla stat 10

IPSLAs Latest Operation Statistics

IPSLA operation id: 10

Loss Statistics for Y1731 Operation 10

Type of operation: Y1731 Loss Measurement

Latest operation start time: 09:30:11.332 UTC Fri Dec 20 2013

Latest operation return code: OK

Distribution Statistics:

Interval

Start time:  09:30:11.332 UTC Fri Dec 20 2013

Elapsed time: 56 seconds

Number of measurements initiated: 120

Number of measurements completed: 120

Flag: OK

PE1#show ethernet cfm pm session active

Display of Active Session

----------------------------------------------------------------------------

EPM-ID   SLA-ID    Lvl/Type/ID/Cos/Dir Src-Mac-address Dst-Mac-address

----------------------------------------------------------------------------

0       10        5/XCON/N/A/7/Up     ccef.48d0.64b0  8843.e1df.00b0

Total number of Active Session: 1

--> Src-Mac-address: SRC MAC of MEP,check 'show ethernet cfm maintenance-points local'

--> Dst-Mac-address: MAC of dest MEP,check 'show ethernet cfm maintenance-points remote'

PE1#show ethernet cfm pm session detail 0

Session ID: 0

Sla Session ID: 10

Level: 5

Service Type: XCO

Service Id: N/A

Direction: Up

Source Mac: ccef.48d0.64b0

Destination Mac: 8843.e1df.00b0

Session Status: Active

MPID: 102

Tx active: yes

Rx active: yes

Timeout timer: stopped

Last clearing of counters: 08:54:20.079 UTC Sat Dec 20 2013

DMMs:

Transmitted: 0

DMRs:

Rcvd: 0

1DMs:

Transmitted: 0

Rcvd: 0

LMMs:

Transmitted: 3143161

LMRs

Rcvd: 515720

VSMs:   Transmitted: 0

VSRs:   Rcvd: 0

Opdrachten debug

debug ip sla trace <oper_id>

debug ip sla error <oper_id

Gerelateerde informatie

- ITU-T Y.1731 prestatiebewaking in een netwerk voor serviceproviders

- Cisco Carrier Ethernet OAM-Overzicht

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems