Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

veronderstellingen

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie van Ungestructureerde Circuit Emulation Services (CES) met synchrone blokkering en een Permanent Virtual Circuit (PVC). Ongestructureerde service betekent dat PVC’s de volledige T1/E1-bandbreedte gebruiken. De ATM switch kijkt niet in T1/E1, maar reproduceert eenvoudig een stroom van bits met het blokkeren van de ontvangende poort naar de doelpoort. De synchrone service veronderstelt dat gesynchroniseerde klokken beschikbaar zijn op elk eind. Daarom wordt er geen blokkeringsinformatie in de ATM-cel vervoerd. Verspreiding van de klokbron door het netwerk is vereist. Lees voor een gedetailleerdere uitleg over CES Services een Inleiding naar Circuit Emulation Services.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Achtergrondinformatie

veronderstellingen

De samenstellingen van de steekproef in dit document zijn gebaseerd op de volgende veronderstellingen:

- Dit voorbeeld gebruikt synchrone blokkering.

- PBX1 biedt de klokbron—primaire referentiebron (PRS)—naar het ATM-netwerk. Zie het schema hieronder.

- PBX2 is vanaf dezelfde kloktijd geblokkeerd als PBX1 (van de dienstverlener).

Opmerking: Deze klokken moeten dezelfde nauwkeurigheid hebben en in fase zijn.

- Framing op beide PBX's is uitgebreid Superframe (ESF). Dit is de standaardinstelling op de LS1010 zodat het niet expliciet hoeft te worden geconfigureerd. We zullen het echter in dit voorbeeld inpassen om te demonstreren.

- De lijncode op beide PBX's is binaire 8-0 substitutie (B8ZS). Dit is de standaardinstelling op de LS1010 zodat het niet expliciet hoeft te worden geconfigureerd. We zullen het echter in dit voorbeeld inpassen om te demonstreren.

- PVC 0/100 wordt gebruikt tussen 8540-MSR en LS1010.

- De afstand tussen de PBX- en de ATM-switch is kleiner dan 110 voet op de CES-PAM. Deze lengte is de standaard uitgebouwde lijn (lbo) zodat deze niet expliciet hoeft te worden ingesteld. We zullen het echter in dit voorbeeld inpassen om te demonstreren.

- LS1010 is uitgerust met een FC-PFQ en de 8540MSR is uitgerust met de RP Stratum 3 kloktijd. Je hebt die kaarten nodig om te zorgen voor een goede blokkering.

- De ATM Pseudo-interfaces (ATM-Px/y/z) worden gecreëerd wanneer het circuit wordt gedefinieerd. Raadpleeg deze gerelateerde documentatie voor meer informatie.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

8540-MSR configuratie

8540-MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

network-clock-select 1 cbr3/1/0

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

ip subnet-zero

atm address 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm3/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

LS1010-A-configuratie

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service time

stamps debug date

time msec

service time

stamps log date

time mse

cno service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

network-clock-select 1 CBR12/1/0

!

atm address 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnnino aes

a embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowestre

distribute atm-static

!

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

no ip address

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm12/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esfces dsx1 lbo 0_110

!

interface CBR12/1/1no ip address

!

interface CBR12/1/2

no ip address

!

interface CBR12/1/3

no ip address

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Verifiëren

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Om te verifiëren dat de CES circuits aan beide kanten op zijn, gebruik de opdracht van de interface van het tonen. Zie de voorbeelduitvoer hieronder:

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Synchronous LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm

Errors in the Current Interval:

PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Gebruik de opdracht Show ATM vc, zodat het PVC zich tussen de twee ATM-switches bevindt. Zie de voorbeelduitvoer hieronder:

8540-MSR#show atm vc int ATM-P3/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P3/1/3    0    16 SoftVC      ATM3/0/0       0     100             UP

LS1010#show atm vc int ATM-P12/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P12/1/3   0    16 SoftVC     ATM12/0/0       0     100             UP

Om te controleren of er geen blokkerende schuifschakelaars zijn, gebruikt u de opdracht om het stroomcircuit van het cbr x/y/z 0 te selecteren en om te zien of de onderstromen of overstromen toenemen. Gebruik deze opdracht ook aan de 8540-MSR-zijde. Zie de voorbeelduitvoer hieronder:

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_SYNC

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Een inleiding tot Circuit Emulation Services

- Opdracht van ATM-Switch

- Ondersteuning van ATM-technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems