Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Met de functie Frame Relay naar ATM-netwerkinteractie kan Frame Relay-verkeer via een ATM-netwerk worden getransporteerd. Gebaseerd op de Frame Relay Forum (FRF.5) implementatieovereenkomst, stelt het twee Frame Relay-eindstations in staat om met elkaar te communiceren via een ATM-netwerk.

Dit document bevat een voorbeeldconfiguratie van Frame Relay naar ATM-netwerkinterworking met FRF.5 op de LightStream 1010. Deze configuratie werkt ook op Catalyst 8510 MSR of 8540 MSR.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco IOS® softwarerelease 12.0(3c)W5(9).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

De Frame Relay traffic shaping-parameters die in deze voorbeeldconfiguratie worden gebruikt:

- Committed Information Rate (CIR) = 64 kbps

- Committed burst (Bc) = 8000

- Overmatige uitbarsting (BE) = 8000

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

- router 1

- ATM Switch 1

- ATM Switch 2

- router 2

Opmerking: De volgende configuraties bevatten alleen relevante informatie.

router 1

controller E1 5/0

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial5/0:1

ip address 13.13.13.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 13.13.13.1 124

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

ATM Switch 1

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial4/0/0:1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 124 rx-cttr 124 tx-cttr 124 network interface ATM0/1/1 0 124

ATM Switch 2

frame-relay connection-traffic-table-row index 124 64000 8000 128000 8000 abr 124

!

controller E1 4/1/0

channel-group 1  timeslots 1-15

!

interface Serial4/1/0:1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 124 rx-cttr 124 tx-cttr 124 network interface ATM0/1/1 0 124

router 2

controller E1 4/0

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial4/0:1

ip address 13.13.13.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

ip mroute-cache

frame-relay traffic-shaping

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 13.13.13.2 124

!

map-class frame-relay test-iwf

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

no frame-relay adaptive-shaping

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- tonen frame verbinding-verkeer-tabelrij

- ATM-verbinding-verkeerstafel weergeven

- ATM Vc-interface ATM 0/1/1 tonen

- show frame-relais interfaceresource seriële 4/0/0:1 alle informatie

De hieronder weergegeven uitvoer is een resultaat van het uitgeven van deze opdrachten op de apparaten die in het netwerkdiagram worden getoond. Deze uitvoer toont aan dat het netwerk correct werkt.

Opmerking: het begrip ATM-PX/Y/Z betekent een pseudointerface.

ATMswitch1# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row           cir       bc      be      pir      fr-atm Service-category      ATM Row

124          64000     8000    8000    128000               abr                124

ATMswitch1# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs        cdvt

124          abr             173          90                     none

ATMswitch1# show atm vc interface atm 0/1/1

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/1          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    48    QSAAL  UP

ATM0/1/1          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    40    ILMI   UP

ATM0/1/1          0    18    PVC    ATM2/0/0          0    74    PNNI   UP

ATM0/1/1          0    34    PVC    ATM2/0/0          0    73    NCDP   UP

ATM0/1/1          0    124   PVC    ATM-P4/0/0        1    156          UP

ATMswitch1# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:1 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Overbooking: disabled

Resource Management state:

Available bit rates (in bps):

896000 vbr-nrt RX, 896000 vbr-nrt TX

896000 abr RX, 896000 abr TX

896000 ubr RX, 896000 ubr TX

Allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

64000 abr RX, 64000 abr TX

0 ubr RX, 0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

64000 abr RX, 64000 abr TX

0 ubr RX, 0 ubr TX

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Frame Relay Forum (FRF.5)

- Ondersteuning van ATM en Frame Relay Interworking-technologie

- Ondersteuning van ATM-technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems