목차

소개

링크

참고 웰

소개

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13은 Cisco IOS XE 17.12.4 FCS, 9800 Wireless Controller 및 액세스 포인트에 대한 중요한 수정 사항을 제공합니다.

링크

여기서 Cisco IOS XE 17.12.4ESW13을 다운로드하십시오.

- Catalyst 9100 Series Access Point의 내장형 무선 컨트롤러의 경우 C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip을 사용합니다

- 클라우드용 Catalyst 9800-CL Wireless Controller의 경우 C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin을 사용합니다

- Catalyst 9800-L Wireless Controller의 경우 C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin을 사용합니다

- Catalyst 9800-40 및 9800-80 무선 컨트롤러의 경우 C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin을 사용합니다

- 17.12.4 ES13 릴리즈 노트

참고 웰

고객은 17.12.5의 CCO 릴리스로 마이그레이션해야 합니다(가능한 경우). 다음 CCO 코드(Maintenance Release)에 이미 수정 사항이 통합된 경우 고객에게 이 ES Branch에 대한 추가 버그 수정 사항이 제공되지 않습니다. 이 코드는 TAC 조직에서 지원합니다. 이 코드에 대한 모든 의견, 제안 및 문제를 wnbu-escalation@cisco.com에 직접 보고하십시오.