목차

중요 공지 사항

IOS AP 다운로드 루프

Wave 2 AP는 레이더를 탐지하지 못함

소개

권장 AireOS 빌드

AireOS 8.10

AireOS 8.9, 8.8, 8.7, 8.6

AireOS 8.5

8.5 메인라인

8.5IRCM

모빌리티 익스프레스

일반 AireOS 릴리스 권장 사항

5520 및 8540의 CIMC 소프트웨어 참고 사항

SDA(Software Defined Access) 참고 사항

관련 정보

중요 공지 사항

IOS AP 다운로드 루프

2022년 12월 5일부로 소프트웨어를 업그레이드하거나 다운그레이드할 때 경량 IOS 액세스 포인트는 다운로드 루프에 빠질 수 있습니다.  참조:

- 필드 알림: FN - 72524 - 소프트웨어 업그레이드/다운그레이드 과정에서 Cisco IOS AP가 다운로드 상태를 유지할 수 있음

- IOS AP 이미지 다운로드가 2022년 12월 4일에 게시된 만료된 이미지 서명 인증서로 인해 실패함(CSCwd80290 )

업그레이드/다운그레이드하기 전에

Wave 2 AP는 레이더를 탐지하지 못함

다음 Wave 2 AP 시리즈(2800, 3800, 4800, 1560, 6300)는 5GHz DFS 채널에서 레이더를 탐지하지 못할 수 있으므로 규정 요구 사항을 위반하여 작동할 수 있습니다.  이러한 AP에서 DFS 채널을 사용하는 경우 고정 소프트웨어(8.10.190.0, 8.5.182.11 또는 8.5.182.108)로 업그레이드하십시오. 참조:

필드 알림: FN74035 - Cisco Access Point에서 채널 가용성 확인 시간 이후 필요한 레벨에서 레이더를 탐지하지 못할 수 있음 - 소프트웨어 업그레이드 권장

소개

이 문서는 고객이 사용 가능한 가장 안정적인 AireOS WLC(Wireless LAN Controller) 소프트웨어를 찾을 수 있도록 지원합니다. Cisco는 릴리스된 WLC 소프트웨어의 각 열차에서 AireOS 빌드를 권장합니다. 이러한 권장 사항은 매주 업데이트될 수 있습니다.

참고: 2023년 5월 1일자로 AireOS는 소프트웨어 유지 보수의 종료입니다.  2025년 1월 30일까지는 보안/취약점 수정만 제공됩니다.  여기에는 Aironet 액세스 포인트용 Cisco Mobility Express(ME) Software에 대한 소프트웨어 지원이 포함됩니다.  참조: Cisco는 Cisco Wireless Software Version 8.10의 단종을 발표합니다. Cisco TAC는 8540, 5520 및 3504 Wireless LAN Controller에서 실행되는 AireOS에 대한 지원을 해당 플랫폼의 Last Date of Support(2027년 1월 31일)까지 계속 제공합니다.

권장 AireOS 빌드

AireOS 8.10

참고: AireOS 8.10.190.0은 AireOS의 마지막 예정된 릴리스입니다.

Cisco에서는 802.11ac/802.11ax AP(액세스 포인트) 및 8540/5520/3504/vWLC 컨트롤러를 사용하는 구축에 AireOS 8.10.185.0 또는 8.10.190.0을 권장합니다.

- 8.10을 실행하는 경우 DFS 채널에서 작동하는 2800, 3800, 4800, 1560 및 6300 Series AP에 8.10.190.0 8.10.185.3이 필요합니다(위의 "Wave 2 AP가 레이더를 탐지하지 못할 수 있음" 참조).

- 8.10.185.3 및 8.10.189.111은 이 레이더 문제를 해결하는 특별 릴리스입니다. 이 릴리스를 실행하는 고객은 편리한 경우 8.10.190.0으로 업그레이드해야 합니다.

- 8.10.185.0에는 클라이언트 연결 문제에 대한 중요한 AP 수정 사항이 도입되었습니다(CSCwb82694 , CSCwd59921 , CSCwe04602 , CSCwe07802 , CSCwd21996 및 기타)

- IOS AP를 사용하는 배포는 필드 알림으로 인해 8.10.183.0 이전의 8.10 릴리스로 업그레이드하거나 다운그레이드해서는 안 됩니다. FN - 72524 - 소프트웨어 업그레이드/다운그레이드 중 Cisco IOS AP가 다운로드에 남아 있을 수 있습니다. 2022년 12월 4일 이후 IOS AP 이미지 다운로드 실패 만료 이미지 서명 인증서로 인해 실패(CSCwd80290)

- 2022년 9월부터 제조되는 특정 C9105/9120/9130 장치를 지원하려면 8.10.181.0 이상이 필요합니다(https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/218081-c9105-c9120-c9130-access-points-manufact.html 참조).

AireOS 8.9, 8.8, 8.7, 8.6

AireOS 8.9, 8.8, 8.7 및 8.6은 단종되었으며 Field Notice: FN - 72524;에 민감합니다. 이는 IOS AP가 2022년 12월 이전에 릴리스된 소프트웨어를 다운로드하는 것을 방지합니다. 고객은 최신 8.10으로 업그레이드해야 합니다.

AireOS 8.5

AireOS 8.5는 단종되었습니다. Cisco는 더 이상 이 문제를 해결하지 않을 것입니다.  제품 게시판을 참조하십시오.  AP1600, AP2600, AP3500, AP3600, AP1552(128MB 버전), AP802, WLC2504, WLC5508, WLC7510, WLC8510, WiSM2 플랫폼의 마지막 열차입니다. AireOS 8.5에는 두 개의 브랜치가 있습니다.

8.5 메인라인

8.5 Mainline Branch는 5508/8510/5520/8540/3504/2504/7510/WiSM2/vWLC 컨트롤러를 지원합니다.  AireOS와 기존 "New Mobility"("Converged Access") 컨트롤러 간의 IRCM(Intercontroller Mobility)을 지원합니다(5760/3850/3650).  9800 컨트롤러의 IRCM은 지원하지 않습니다.  8.5 메인라인 구축의 경우, TAC에서는 8.5.182.7 또는 8.5.182.11을 권장합니다.

- 참고: 8.5 Mainline을 실행하는 경우 DFS 채널에서 작동하는 2800, 3800, 4800, 1560 및 6300 Series AP에 8.5.182.11이 필요합니다(위의 "Wave 2 AP가 레이더를 탐지하지 못할 수 있음" 참조).  여기에서 8.5.182.11을 다운로드하십시오.

- 참고: 17.6.1 이상이 로드된 액세스 포인트는 2021년 7월 이전에 릴리스된 AireOS를 실행하는 컨트롤러에 조인할 수 없습니다. 8.5 메인라인의 경우 8.5.182.0 이상에서 고정됩니다.  자세한 내용은 CSCvx98176을 참조하십시오.

- 참고: 그러나 TAC에서는 다음 이유로 8.5.182.0을 프로덕션에서 실행하는 것을 권장하지 않습니다.

- CSCvz84912 - WLC에 모빌리티 피어가 있는 모든 구축에서 예기치 않은 재로드가 자주 발생할 수 있음

- Field Notice(필드 알림): FN - 72524(CSCwd80290) - IOS AP에서 소프트웨어를 다운로드할 수 없음

- 위의 문제는 8.5.182.7 이상에서 해결됩니다.

8.5IRCM

8.5 IRCM 분기는 5508/8510/5520/8540/3504 컨트롤러만 지원합니다.  AireOS와 9800 컨트롤러 간의 IRCM을 지원하며, 이전 "New Mobility"("Converged Access") 컨트롤러의 IRCM은 지원하지 않습니다.  8.5 IRCM 구축의 경우 Cisco에서는 다음을 수정하는 8.5.182.108(Hidden Post)을 권장합니다.

- 다음 Wave 2 AP 시리즈(2800, 3800, 4800, 1560, 6300)는 5GHz DFS 채널에서 레이더를 탐지하지 못할 수 있으므로 규정 요구 사항을 위반하여 작동할 수 있습니다.   Field Notice: FN - 74035를 참조하십시오.

- 17.6.1 이상이 로드된 액세스 포인트는 2021년 7월 이전에 릴리스된 AireOS를 실행하는 컨트롤러에 조인할 수 없습니다. 자세한 내용은 CSCvx98176을 참조하십시오.

- IOS AP는 2022년 12월 이전에 릴리스된 소프트웨어를 다운로드할 수 없습니다. 참조: 필드 알림: FN - 72524 (CSCwd80290).

모빌리티 익스프레스

Mobility Express 구축의 경우 TAC에서는 최신 8.10 릴리스를 사용할 것을 권장합니다.

일반 AireOS 릴리스 권장 사항

일반적인 AireOS 릴리스 권장 사항은 다음을 참조하십시오.

- Cisco Wireless Software Release Migration Bulletin 지침

- 소프트웨어 기술자료

5520 및 8540의 CIMC 소프트웨어 참고 사항

새로운 기능: 5520 및 8540 컨트롤러에는 CIMC 4.1(2k)이 설치되어 있어야 WLC에서 인증서가 손실되는 FlexFlash 문제를 방지할 수 있습니다.  현재 CIMC 버전에서 4.1(2k)로 업그레이드하는 방법에 대한 지침은 Cisco UCX 랙 서버 업그레이드 매트릭스를 참조하십시오.  (5520의 경우 플랫폼으로 "C220 M4"를 입력하고 8540의 경우 "C240 M4"를 입력합니다.)

SDA(Software Defined Access) 참고 사항

SDA에 가장 적합한 코드 조합 권장 사항은 항상 SDA 호환성 매트릭스를 참조하십시오. 여기에는 Cisco SDA 솔루션 테스트 팀에서 테스트한 Cisco DNA Center, ISE(Identity Service Engine), 스위치, 라우터 및 무선 LAN 컨트롤러 코드의 특정 코드 조합이 나열되어 있습니다.

관련 정보

- IOS-XE의 무선 컨트롤러에 대해서는 Catalyst 9800 Wireless LAN Controller용 권장 Cisco IOS XE 릴리스를 참조하십시오

- Cisco 지원 커뮤니티에서 TAC 권장 AireOS 토론 스레드 사용

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems

- Cisco Wireless Solutions Software Compatibility Matrix - 어떤 릴리스에서 어떤 하드웨어 플랫폼을 지원하는지에 대한 정보