목차

소개

레이어 2 메시 투명도

CLI 컨피그레이션

이더 유형 탐지 및 추가

GUI 컨피그레이션

특정 이더 유형만 허용

예약된 이더 유형

이더넷 1 프로토콜

소개

이 문서에서는 레이어 2 메쉬 투명도 기능의 기능과 구성에 대해 설명합니다.

레이어 2 메시 투명도

레이어 2 투명도는 펌웨어 버전 17.12.1 이상의 IW9165 및 IW9167 액세스 포인트에서 사용할 수 있는 기능입니다.

이 기능을 사용하면 IW 네트워크를 통해 일반 레이어 2 패킷을 차단하거나 허용할 수 있습니다. IW 네트워크를 통과하는 패킷의 이더 유형은 자동으로 탐지되고 보고됩니다.

무선 메시 네트워크를 통해 비 IP Layer 2 프로토콜의 원활한 전송을 지원하여 다양한 산업 애플리케이션의 범위와 기능을 확장합니다.

이더넷 유형은 페이로드 내에서 캡슐화되는 프로토콜 유형을 나타내는 이더넷 프레임의 2옥텟 필드입니다.

예약된 이더 유형과 별도로 사용자는 특정 이더 유형, 레이어 2 이더 유형 및 Ethernet-I 패킷을 허용하는 옵션이 허용됩니다. 패킷 필터링은 MPLS 터널의 인그레스/이그레스 포인트에서 수행됩니다.

이그레스 포인트는 항상 네트워크의 메시 엔드이며, 인그레스 포인트는 Fixed Infrastructure 설정의 메시 포인트 또는 Fluidity 설정의 Vehicle 무선 디바이스가 될 수 있습니다.

많은 산업용 장치와 시스템은 Modbus, DNP3 같은 레거시 프로토콜 또는 OSI 모델의 레이어 2에서 작동하는 전용 프로토콜을 사용합니다.  레이어 2 메시 투명성을 통해 이러한 디바이스는 IP 기반이 아니더라도 무선 메시 네트워크를 통해 원활하게 통신할 수 있습니다.

CLI 컨피그레이션

이더 유형 탐지 및 추가

Profinet 패킷 0x8892의 이더 타입 및 QNet 0x8204의 이더 타입은 기본적으로 허용됩니다.

1. 탐지된 이더 유형의 목록은 아래 명령과 함께 표시될 수 있습니다.

MP#show mpls ether-filter

Ether-type   Direction       Description

0x6002       INGRESS         ---

0x86DD       INGRESS         IPv6

0x8035       INGRESS         RARP

2. 탐지된 이더 타입 또는 모든 가용 이더 타입은 아래 명령과 함께 추가할 수 있습니다.

MP#config mpls ether-filter allow-list add 0x86DD

MP#write

MP#reload

MP#config mpls ether-filter allow-list add all

MP#write

MP#reload

3. 추가된 이더 타입 컨피그레이션은 실행 중인 컨피그레이션에서 확인할 수 있습니다.

MP#show run

4. 특정 Ether 유형은 allow-list에서도 삭제할 수 있습니다.

MP#config mpls ether-filter allow-list delete 0x86DD

MP#write

MP#reload

5. 아래 명령을 사용하여 탐지된 이더 유형을 지울 수도 있습니다.

MP#config mpls ether-filter table clear

GUI 컨피그레이션

액세스 포인트의 GUI에서 동일한 컨피그레이션을 생성할 수 있습니다(CURWB 모드). GUI 측면 패널의 Advanced Settings(고급 설정) 아래의 Ethernet filter(이더넷 필터) 필드로 이동합니다.

모든 이더 유형을 허용하려면 해당 확인란을 선택합니다.

특정 이더 유형만 허용

Allow all ethernet types(모든 이더넷 유형 허용) 옵션의 선택을 취소하고 필요한 이더넷 유형을 추가합니다. Save and Apply를 클릭하여 변경 사항을 실행합니다.

GUI에서 Clear detected 옵션을 클릭하여 탐지된 이더 유형을 지웁니다.

예약된 이더 유형

특정 이더 유형은 예약되어 있으며 목록에서 추가하거나 삭제할 수 없습니다.

이를 사용하려고 하면 다음과 같은 오류가 발생합니다.

이더넷 1 프로토콜

이더넷 1 프로토콜은 CLI 또는 GUI에서도 차단하거나 허용할 수 있습니다.

MP#config mpls ether-filter ethernet-I block

MP#write

MP#show run

MP#config mpls ether-filter ethernet-I forward

MP#write

MP#show run

무선 장치의 GUI에서 Allow Ethernet 1 protocols(이더넷 1 프로토콜 허용) 확인란을 선택하여 이더넷 1 프레임을 허용하거나 차단할 수 있습니다. Save and Apply(저장 및 적용)를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.