목차

소개

문제

조건

설정

분석

솔루션

소개

이 문서에서는 Cisco UPC(Ultra Packet Core)와 이중 BGP 연결로 구성된 Nexus 9000 스위치 간의 BGP(Border Gateway Protocol) 플랩 솔루션에 대해 설명합니다.

문제

BGP 플랩은 Cisco Ultra Packet Core와 Nexus 스위치 사이의 이중 인터페이스 중 하나가 플랩할 때 트리거됩니다.

조건

UPC(Ultra Packet Core) 노드는 별도의 포트에서 Nexus Leaf A 및 Leaf B에 연결됩니다. BGP IPv6 피어가 설정되고 기본 경로가 UPC 노드에 설치됩니다. 그림 1은 리프 스위치에 대한 이중화 경로가 포함된 상위 레벨 네트워크 다이어그램을 보여줍니다.

그림 1: 네트워크 다이어그램

설정

VLAN 및 인터페이스 바인딩을 통한 UPC 포트 컨피그레이션:

port ethernet 1/10

no shutdown

vlan 140

no shutdown

bind interface saegw_vlan140_1/10 saegw

#exit

#exit

port ethernet 1/11

no shutdown

vlan 141

no shutdown

bind interface saegw_vlan141_1/11 saegw

#exit

#exit

end

IP 주소를 사용하는 UPC 인터페이스 컨피그레이션:

interface saegw_vlan140_1/10

ip address 10.11.11..8 255.255.255.0

ipv6 address fd00:10:11:11::8/64 secondary

bfd interval 300 min_rx 300 multiplier 3

#exit

interface saegw_vlan141_1/11

ip address 10.11.12.8 255.255.255.0

ipv6 address fd00:10:11:12::8/64 secondary

bfd interval 300 min_rx 300 multiplier 3

#exit

UPC BGP 구성:

router bgp 25949

router-id 172.19.20.30

maximum-paths ebgp 4

neighbor 10.11.11..1 remote-as 25949

neighbor 10.11.11..1 fall-over bfd

neighbor 10.11.12.1 remote-as 25949

neighbor 10.11.12.1 fall-over bfd

neighbor fd00:10:11:11::1 remote-as 25949

neighbor fd00:10:11:12::1 remote-as 25949

address-family ipv4

neighbor 10.11.11..1 route-map accept_default in

neighbor 10.11.11..1 route-map gw-1-OUT out

neighbor 10.11.12.1 route-map accept_default in

neighbor 10.11.12.1 route-map gw-1-OUT out

redistribute connected

#exit

address-family ipv6

neighbor fd00:10:11:11::1 activate

neighbor fd00:10:11:11::1 route-map accept_v6_default in

neighbor fd00:10:11:11::1 route-map allow_service_ips_v6 out

neighbor fd00:10:11:12::1 activate

neighbor fd00:10:11:12::1 route-map accept_v6_default in

neighbor fd00:10:11:12::1 route-map allow_service_ips_v6 out

redistribute connected

#exit

ipv6 prefix-list name accept_v6_default_routes seq 10 permit ::/0

route-map accept_v6_default permit 10

match ipv6 address prefix-list accept_v6_default_routes

#exit

Nexus 9000 스위치 구성:

Interface vlan140

ipv6 address fd00:10:11:11::1/64

no ipv6 redirects

interface vlan141

ipv6 address fd00:10:11:12::1/64

no ipv6 redirects

vrf upc

address-family ipv4 unicast

advertise l2vpn evpn

maximum-paths ibgp 2

address-family ipv6 unicast

advertise l2vpn evpn

maximum-paths ibgp 2

neighbor fd00:10:11:12::5

remote-as 25949

address-family ipv6 unicast

neighbor fd00:10:11:12::6

remote-as 25949

address-family ipv6 unicast

neighbor fd00:10:11:12::8

remote-as 25949

address-family ipv6 unicast

분석

처음에는 UPC 인터페이스(fd00:10:11:12::8) 중 하나와 Nexus 스위치(fd00:10:11:12::1)간 정상적인 BGP 통신이 관찰되며, 여기에는 TCP ACK 메시지가 포함됩니다.

2023-01-01 01:01:59.000000 fd00:10:11:12::8 -> fd00:10:11:12::1 TCP 35813 > bgp [ACK] Seq=250 Ack=8664 Win=31744 Len=0 TSV=2412344062 TSER=531234647

2023-01-01 01:01:59.000087 fd00:10:11:12::8 -> fd00:10:11:12::1 TCP 35813 > bgp [ACK] Seq=250 Ack=11520 Win=37376 Len=0 TSV=2412344062 TSER=531234647

2023-01-01 01:01:59.000162 fd00:10:11:12::8 -> fd00:10:11:12::1 TCP 35813 > bgp [ACK] Seq=250 Ack=14376 Win=43008 Len=0 TSV=241234062 TSER=531234647

2023-01-01 01:01:59.000281 fd00:10:11:12::8 -> fd00:10:11:12::1 TCP 35813 > bgp [ACK] Seq=250 Ack=17232 Win=49152 Len=0 TSV=2412344062 TSER=531234647

2023-01-01 01:01:59.000936 fd00:10:11:12::8 -> fd00:10:11:12::1 TCP 35813 > bgp [ACK] Seq=250 Ack=20663 Win=48640 Len=0 TSV=2412344063 TSER=531234647

UPC에 대한 Leaf-B 인터페이스에 오류가 발생할 경우, 다른 VLAN인 vlan140에 속하는 인터페이스 fd00:10:11:11::1의 Leaf-A에 대한 UPC( 소스: fd00:10:11:12::8)에서 새 BGP 연결 시도를 시작하는 로그에서 잘못된 동작이 나타납니다.

2023-01-01 22:36:12.370117 fd00:10:11:12::8 -> fd00:10:11:11::1 TCP 41987 > bgp [SYN] Seq=0 Win=14400 Len=0 MSS=1440 TSV=2412347369 TSER=0 WS=9

잘못된 인터페이스에서 전송된 잘못된 BGP SYN 메시지로 인해 BGP 다운이 발생합니다. Nexus가 자체 연결된 경로를 광고하고 UPC가 BGP를 통해 중단된 인터페이스에 대한 경로를 받으면 UPC는 다른 발신 IP를 사용하는 다른 인터페이스를 통해 연결을 시도합니다.

솔루션

이 문서의 Condition 섹션에서 설명하는 컨피그레이션으로 인해 UPC는 두 인터페이스에서 두 Leaf의 연결된 경로 정보를 수신하므로, 인터페이스 중 하나가 다운되면 UPC는 다른 인터페이스를 통해 해당 Leaf와의 통신을 시도합니다.

UPC가 잘못된 인터페이스에서 BGP 연결 설정 메시지를 전송하지 않도록 하려면 고려할 컨피그레이션 변경 사항을 확인하십시오.

1. UPC 컨피그레이션에서 update-source 제공합니다. 이 컨피그레이션은 기본 인터페이스가 다운된 경우 다른 인터페이스로부터의 BGP 연결을 방지합니다. 예를 들어, saegw_vlan140_1/10(fd00:10:11:11::1/64)이 다운되면 노드는 BGP 피어 fd00:10:11:11::8에 대해 발신 인터페이스 saegw_vlan141_1/11을 사용할 수 없습니다.

다음은 샘플 컨피그레이션입니다.

neighbor fd00:10:11:11::1 update-source fd00:10:11:11::8

neighbor fd00:10:11:12::1 update-source fd00:10:11:12::8

2. Nexus 컨피그레이션에서 잘못된 인터페이스에서 접두사를 차단합니다.

예를 들어, neighbor fd00:10:11:11::1을 통한 이중화 leaf에 대한 경로를 거부합니다

neighbor fd00:10:11:11::1

update prefix list to deny fd00:10:11:12::8/64

3. Nexus 스위치에서 VTEP에서 VXLAN을 통해 외부 노드로 피어링하는 EBGP는 테넌트 VRF에 있어야 하며 update-source 의 loopback Cisco Nexus 9000 컨피그레이션 가이드에서 권장하는 인터페이스(VXLAN을 통한 피어링)