목차

소개

배경 정보

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 RCM 기반 구축의 해당 rcm-checkpointmgr 포드에 대한 소켓 연결이 없는 스탠바이 UPF 세션 관리자 작업에 대해 설명합니다.

배경 정보

이 문서에서는 RCM(Redundancy Configuration Manager) 기반 UPF 구축의 해당 rcm-checkpointmgr 포드에 대한 소켓 연결이 부족한, Socket Ready 문제가 있는 비정기적인 UPF(Standby User Plane Function) Session Manager 작업에 대해 설명합니다.

문제

스탠바이 UPF에서 세션 관리자 작업 인스턴스 10은 rcm-checkpointmgr 포드에 대한 소켓 연결이 없습니다.

[local]UPF# show rcm checkpoint statistics verbose

smgr     state  peer    recovery  pre-alloc  chk-point rcvd   chk-point sent

inst            conn    records   calls      full     micro   full     micro

----   -------  -----   -------   --------   -----    -----   -----     ----

1      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

2      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

3      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

4      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

5      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

6      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

7      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

8      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

9      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

10      Stby               0          0       0        0       0        0

11      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

12      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

13      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

14      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

15      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

16      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

17      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

18      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

19      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

20      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

21      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

22      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

솔루션

현재 해결 방법:

- Standby UPF Session Manager와 rcm-checkpointmgr 포드 간의 소켓 통신 문제를 해결하려면

- 해당 대기 UPF에 로그인합니다.

- 디버그 모드로 들어갑니다(cli test-commands password <password>).

- rcm-checkpointmgr에 대한 소켓 연결 없이 영향받는 세션 관리자 작업에 대해 '작업 중단 시설 sessmgr 인스턴스 <instance-id>'를 실행합니다.

- 잠시 기다린 다음 세션 관리자 작업이 이제 준비 상태의 안정적인 소켓 연결을 가지고 있는지 확인합니다.

- 문제가 지속되면 대기 UPF를 재부팅하고 UPF가 완전히 작동된 후 다시 확인해 보십시오.

영구 수정:

- 고객은 구축 시 'TCP 강화' 기능을 구현해야 합니다. 이 기능은 Session Manager 작업과 rcm-checkpointmgr 포드 간에 하트비트 메커니즘을 도입하여 소켓 연결이 필요에 따라 다시 설정되도록 보장합니다.