목차

소개

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 IP 풀 플러시 문제로 인한 RCM 기반 UPF(User Plane Function) 업그레이드 실패를 탐지하는 방법에 대해 설명합니다.

문제 해결

1. RCM(Active Redundancy Configuration Manager) 컨트롤러에서 명령을 실행하고 start_ip_pool_flush 필드만 있지만 end_ip_pool_flush가 없는 경우 실패한 UPF 전환 세부사항을 찾습니다 rcm show-statistics switchover-verbose .

[RCM-active] rcm# rcm show-statistics switchover-verbose

1월 18일 목요일 21:52:11.781 UTC+00:00

메시지:

{

"stats_verbose": [

{

"상태": "실패",

"시작됨": "1월 18일 05:08:59.442",

"전환사유": "계획된 전환",

"switchoverfailreason": "수신 대기 상태(계획된 전환)의 시간 초과로 인해 이전 Active가 PendingStandby에서 Active로 이동됨",

"source_endpoint": "192.168.100.3",

"대상_끝점": "192.168.100.2",

"start_chkpt_flush": "1월 18일 05:09:01.783",

"end_chkpt_flush_each": {

"1": "1월 18일 05:09:05.776",

"10": "1월 18일 05:09:06.056",

"11": "1월 18일 05:09:05.909",

"12": "1월 18일 05:09:06.189",

"13": "1월 18일 05:09:05.991",

"14": "1월 18일 05:09:05.981",

"15": "1월 18일 05:09:05.531",

"16": "1월 18일 05:09:05.502",

"17": "1월 18일 05:09:05.751",

"18": "1월 18일 05:09:06.116",

"19": "1월 18일 05:09:05.834",

"2": "1월 18일 05:09:05.932",

"20": "1월 18일 05:09:05.889",

"21": "1월 18일 05:09:05.354",

"22": "1월 18일 05:09:05.780",

"3": "1월 18일 05:09:05.671",

"4": "1월 18일 05:09:05.996",

"5": "1월 18일 05:09:05.455",

"6": "1월 18일 05:09:05.839",

"7": "1월 18일 05:09:06.111",

"8": "1월 18일 05:09:06.019",

"9": "1월 18일 05:09:05.996"

},

"end_chkpt_flush": "1월 18일 05:09:06.189",

"start_cfg_push": "1월 18일 05:08:59.495",

"end_cfg_push": "1월 18일 05:09:01.774",

"start_ip_pool_flush": "1월 18일 05:09:01.783" /* 이 줄 아래의 관찰 "end_ip_pool_flush"가 없습니다. */

},

2. 전환 시간 +/- 30분을 지원하는 소스 및 대상 UPF 시스템 로그를 수집합니다.

3. 대상 엔드포인트 UPF(192.168.100.2 in output) syslog 및 UPF 전환 시점에 자세히 조사하고 vpnmgr6(context n6)에서 IP 풀/청크와 관련된 몇 가지 오류를 보고합니다.

로그 이벤트 예:

- 1월 18일 05:09:01 <UPF> evlogd: [local-60sec1.767] [srp 84220 error] [1/0/9589 <vpnmgr:6> vpnmgr_rcm.c:6235] [context: rcm, contextID: 6] [software internal system syslog] 풀 경로 설치 실패 메시지가 반송되었습니다.

- evlogd: [local-60sec12.192] [vpn 5013 error] [1/0/9370 <vpnmgr:3> vpn_ip_pool.c:15699] [context: n6, contextID: 3] [software internal system syslog] #012접두사 <IPv4 주소>가 이 UP에 할당되지 않았습니다. 3145764 start_addr: <IP 풀의 IPv4 주소> end_addr: <IP 풀의 IPv4 주소> id 가장 가까운 청크가 있습니다.

참고: 등록된 Cisco 사용자만 Cisco 내부 정보 및 툴에 액세스할 수 있습니다.

관련 정보

- Cisco 기술 지원 및 다운로드