목차

소개

운영 방식

출력에 대한 설명

Go proglamming 언어에 대한 추가 설명

소개

이 문서에서는 Cisco 5G SA 애플리케이션에서 show resources CLI의 출력을 이해하는 방법에 대해 설명합니다.

운영 방식

show resources CLI는 클러스터의 모든 포드(주로 프로토콜 및 서비스 포드)에 대한 리소스 정보를 나열합니다. 리소스 정보는 각 Pod에서 주기적으로 수집되어 CLI에 표시됩니다.

샘플 출력:

[unknown] smf# show resources

TOTAL   USED    DISK

NODE    POD     USAGE  GO               GC

CPU    MEMORY  MEMORY  IN     ROUTINES  GC     PAUSE

POD INSTANCE     USAGE  IN MB   IN MB   KBPS   COUNT     COUNT  IN NS

-----------------------------------------------------------------------

cache-pod-1      2      32011   85      0      172       29684  85

cache-pod-2      2      32011   83      0      172       29627  83

gtpc-ep-0        2      32011   70      0      69        29088  70

li-ep-0          5      32011   51      0      56        29095  51

oam-pod-1        2      32011   98      0      157       29095  98

smf-nodemgr-0    7      32011   94      0      213       29096  94

smf-protocol-0   3      32011   135     0      206       29092  135

smf-rest-ep-0    4      32011   125     0      203       29091  125

smf-service-0    3      32011   321     0      247       34958  321

smf-udp-proxy-0  1      32011   82      0      88        29083  82

출력에 대한 설명

POD 인스턴스

Pod 이름

CPU 사용량 CPU

Pod의 CPU 사용량

총 노드 메모리(MB)

Pod가 실행되는 작업자 노드의 총 메모리

사용된 포드 메모리(MB)

Pod에 사용된 메모리

디스크 사용량(KBPS)

디스크 I/O 속도(Kbps)

GO 루틴 수

이동 루틴 수

GC 수

가비지 수집 루틴 수

NS에서 GC 일시 중지

NanoSeconds에서 가비지 수집 루틴 일시 중지

Go proglamming 언어에 대한 추가 설명

Go Routine은 Go 프로그래밍 언어의 "스레드"입니다. 더 나은 성능 등과 같은 어떤 용도로 사용됩니다. 문제가 되는 시나리오에서 Go 루틴 누수가 제대로 완료되지 않은 곳에서 나타나고 새로운 Go 루틴이 계속 생성되는 것을 볼 수 있습니다. 고 루틴 누수의 영향은 메모리 누수와 비슷합니다. 이는 show resources 출력에서 GO ROUTINE COUNT를 확인하여 식별할 수 있습니다. 만약 극적인 또는 지속적인 증가가 관찰된다면, Go Routine의 누수가 발생할 가능성이 있습니다.

가비지 수집은 메모리 관리 기능 내장 Go입니다. 메모리 사용량을 저장하는 데 더 이상 사용되지 않는 객체를 지속적으로 실행하고 정리합니다. GC COUNT 및 GC PAUSE IN NS를 사용하여 가비지 수집이 아무런 문제 없이 작동하는지 모니터링할 수 있습니다. 예를 들어 특정 Pod에 대한 GC 카운트가 너무 많거나 GC 일시 중지가 너무 길면 문제가 발생할 수 있습니다.