목차

소개

배경 정보

옵션 1: 기본 사용 보고 할당량-보고서

옵션 2: 사용 보고 할당량과 보고서 기준(승인 기준)

옵션 3: 사용 보고 할당량과 보고서 할당 기준-부여 보고서 전용-부여 볼륨

문제

관찰

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ECS CC Usage Reporting 옵션을 사용하여 OCS에 보고되는 USU 볼륨을 지정하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

StarOS ECS(Enhanced Charging Service)는 Credit Control(CC) 컨피그레이션 모드를 사용하여 Diameter/RADIUS 애플리케이션에 대한 선불 서비스를 구성합니다. Local Context의 Active Charging Service 컨피그레이션의 Credit Control 컨피그레이션 모드 내에서 세 가지 ACS Credit Control Usage Reporting 유형 중 하나를 구성할 수 있습니다.

USU - 사용된 서비스 유닛

OCS - 오프라인 충전 시스템

Exec > ACS Configuration > Credit Control Configuration

active-charging service service_name > credit-control

[local]host_name(config-dcca)#

옵션 1: 기본 사용 보고 할당량-보고서

- CC-Total-Octets가 포함된 AVP와 CC-Input-Octets 및 CC-Output-Octets가 포함된 AVP를 별도의 Used-Service-Unit에 보고합니다.

[local]host_name(config-dcca)# default usage-reporting quotas-to-report

옵션 2: 사용 보고 할당량과 보고서 기준(승인 기준)

- 부여된 할당량에 대해서만 보고 사용량을 구성합니다.

[local]host_name(config-dcca)# usage-reporting quotas-to-report based-on-grant

참고: Gy 서버를 사용할 수 없는 경우 부여(할당량)가 수신되지 않습니다. 이 경우, P-GW는 사용 보고서에서 CC-OCTET 및 CC-TIME AVP를 모두 전송한다.

옵션 3: 사용 보고 할당량과 보고서 할당 기준-부여 보고서 전용-부여 볼륨

- 입력 및 출력 옥텟을 억제합니다. GSU(Granted-Service-Unit) AVP에 CC-Total-Octets가 함께 제공되는 경우 디바이스는 USU(Used-Service-Unit) AVP에서 총 입력 및 출력 옥텟을 전송합니다. Total-Octets가 포함된 경우 디바이스는 USU에서 Total-Octets만 전송합니다.

- 이 명령을 사용하여 부여된 할당량에 대해서만 보고 사용을 구성할 수 있습니다. 이 명령을 실행하면 Used-Service-Unit AVP는 grant를 기반으로 할당량을 보고합니다(예: Granted-Service-Unit AVP에 있는 할당량만).

이 명령을 사용하면 보고 이유와 상관없이 DCCA 서버에서 할당량을 부여한 유닛만 보고됩니다.

[local]host_name(config-dcca)# usage-reporting quotas-to-report based-on-grant { report-only-granted-volume }

문제

사례 연구에서는 컨피그레이션으로 인해 발생한 IoT 디바이스의 PGW에서 Used Service Units를 원치 않게 보고하는 경우를 살펴보았습니다. 또한 이 문제를 해결하기 위해 수행된 구성 변경을 보여 줍니다. OCS는 IoT 장치의 예상 사용량의 2배를 기록했습니다. 이로 인해 IoT 가입자 데이터 버킷/용돈이 모두 소진되었습니다.

관찰

별도의 USU(Used-Service Unit) 2개가 보고되었습니다. 하나는 THRESHOLD이고 다른 하나는 OTHER_QUOTA_TYPE입니다. OCS는 두 USU를 결합하여 CDR을 생성합니다. PGW에 기본 사용 보고 구성 옵션, 기본 사용 보고 할당량 -보고 옵션이 있었기 때문에 PGW는 한 USU 아래에 CC-Total-Octets를 포함했고 다른 USU에 CC-Input-Octets/CC-Output-Octet를 포함했습니다. 이로 인해 OCS는 가입자에 대해 사용량의 2배로 CDR을 생성했습니다.

사용된 서비스 유닛

CC-Total-Octets

사용된 서비스 유닛

CC-Input-Octets

CC-Output-Octets

솔루션

Credit Control Usage Reporting 구성이 Usage-reporting quotas-to-report based on grant 옵션을 사용하도록 변경되었습니다. 따라서 CCR-U에는 CC-Total-Octets, CC-Input-Octets 및 CC-Output-Octets로 보고된 USU가 하나만 있습니다. Other_quota_type이 보고되지 않았습니다. 이렇게 하면 보고된 금액은 OCS에서 한 번만 계산됩니다.

관련 정보

- 명령줄 인터페이스 참조, 모드 C - D, StarOS 릴리스 21.28 장: 크레딧 제어 구성...

- ECS 관리 가이드, StarOS 릴리스 21