목차

소개

배경 정보

HA-Proxy 로그를 활성화하는 절차

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

소개

이 문서에서는 Cisco CPS(Policy Suite)에서 HA-Proxy(High Available-Proxy) 로깅을 활성화하는 절차에 대해 설명합니다.HA 프록시는 고가용성 로드 밸런싱에 사용됩니다.기본적으로 성능상의 이유로 HA-Proxy는 메시지를 로깅하지 않습니다.

참고:HA-Proxy와 관련된 문제가 발생한 경우에만 HA-Proxy 로그를 활성화해야 합니다.

배경 정보

HA-Proxy 로깅은 CPS 시스템의 다른 디버그 로그로 식별할 수 없는 HA-proxy와 관련된 잠재적 문제가 표시되는 경우에만 활성화해야 합니다.

HA-Proxy 로그를 활성화하는 절차

모든 단계는 활성 로드 밸런서 VM(Virtual Machine)에서 수행되어야 하며, 로드 밸런서 장애 조치가 발생할 때마다 HA-Proxy 로깅을 처리하도록 수동 로드 밸런서에서 다시 반복되어야 합니다.

1. hasproxy.cfg 파일(/etc/haproxy/haproxy.cfg)으로 이동하고 이 이미지에 표시된 것과 동일한 항목이 있는지 확인합니다.기본적으로 대부분의 경우 로그 레벨은 debug로 설정됩니다.오류로 변경하십시오. 그렇지 않으면 불필요한 로그가 기록됩니다.

2. 로깅을 수행할 프록시를 선택합니다. HA-Proxy 구성 파일에 svn_proxy, pb_proxy, Portal_admin_proxy와 같은 많은 프록시 구성이 있습니다.이 이미지에 svn_proxy에 대해 HA-Proxy 로깅을 활성화하는 방법이 나와 있습니다.

3. /etc/syslog.conf 파일을 편집하고 이 이미지에 표시된 대로 항목을 추가합니다.local1의 이름이 1단계와 동일한지 확인합니다.

4. /etc/sysconfig/syslog 파일을 편집하고 이 이미지에 표시된 대로 변경합니다.  r을 추가하면 됩니다.이렇게 하면 원격 시스템에 로그인할 수 있습니다.

5. /etc/logroate.d/syslog 파일을 편집하고 이 이미지에 표시된 대로 /var/log/haproxy.log에 대한 항목을 추가했는지 확인합니다.

7. 서비스 syslog restart 및 service haproxy restart 명령을 사용하여 syslogd 및 HA-Proxy 프로세스를 재시작합니다.