목차

소개

문제 진단

솔루션

소개

이 문서는 높은 트래픽에서 성능 문제를 진단하고 TPS(Transactions Per Second)가 높은 경우 최적의 성능을 발휘하도록 Cisco CPS(Policy Suite) 매개변수를 조정하는 데 도움이 됩니다.

문제 진단

1. 통합 엔진 로그에서 2001-DIAMETER_SUCCESS 이외의 지름 결과 코드를 분석합니다.
예:

[root@pcrfclient01 broadhop]#zcat consolidated-engine_07Apr15_16_06_37.1.log.gz| grep

"Result-Code" | grep -v 2001|cut -c16-19|sort -u

3002

5002

5012

참고:이 출력은 3002-DIAMETER_UNABLE_TO_DELIVER, 5002-DIAMETER_UNKNOWN_SESSION_ID 및 5012-DIAMETER_UNABLE_TO_COMPLIANCE를 보여줍니다.

RFC 3588 에서 지름 결과 코드의 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

최적의 성능을 위해 구성되지 않은 CPS의 경우 5012- DIAMETER_UNABLE_TO_COMPLIANCE에 대한 개수가 많습니다.

2. Diameter Result Code 5012의 발생 횟수에 대한 통합 엔진 로그를 검토합니다.
예:

[root@pcrfclient01 broadhop]#zcat consolidated-engine_07Apr15_23_16_35.1.log.gz|

grep "Result-Code" | grep 5012|wc -l

6643

[root@pcrfclient01 broadhop]#zcat consolidated-engine_07Apr15_16_06_37.1.log.gz|

grep "Result-Code" | grep 5012|wc -l

627

[root@pcrfclient01 broadhop]#zcat consolidated-engine_07Apr15_16_26_37.1.log.gz|

grep "Result-Code" | grep 5012|wc -l

2218

[root@pcrfclient01 broadhop]#zcat consolidated-engine_07Apr15_16_46_35.1.log.gz|

grep "Result-Code" | grep 5012|wc -l

0

5012 지름 결과 코드가 높은 TPS에서 높은 속도로 관찰된 경우 이 절차의 추가 로그 확인을 진행합니다.

3. PCRF(Policy and Charging Rules Function)가 DiameterResponseMessage를 Result-Code와 함께 전송하기 전에 통합 엔진 로그에서 "0ms 후 연결 대기 시간 초과" 오류가 관찰되었는지 확인합니다.5012 .
예:

<snip>

INFO   : (balance) Error found,  rolling back transaction

ERROR  : (core) Error processing policy request: com.mongodb.DBPortPool$Connection

WaitTimeOut: Connection wait timeout after 0 ms

com.mongodb.DBPortPool.get(DBPortPool.java:222)

com.mongodb.DBTCPConnector$MyPort.get(DBTCPConnector.java:413)

com.mongodb.DBTCPConnector.innerCall(DBTCPConnector.java:238)

com.mongodb.DBTCPConnector.call(DBTCPConnector.java:216)

com.mongodb.DBApiLayer$MyCollection.__find(DBApiLayer.java:288)

com.mongodb.DBApiLayer$MyCollection.__find(DBApiLayer.java:273)

com.mongodb.DBCollection.findOne(DBCollection.java:728)

com.mongodb.DBCollection.findOne(DBCollection.java:708)

com.broadhop.balance.impl.dao.impl.MongoBalanceRepository$6.findOne(MongoBalance

Repository.java:375)

<snip>

참고:CPS 버전 5.5 이상에서 사용 가능한 top_qps.sh 명령을 사용하여 문제가 있는 시간 중에 CPS 시스템에서 TPS를 확인할 수 있습니다.

솔루션

1. 정책 작성기의 스레딩 구성을 기본값 20에서 50으로 변경합니다. 이렇게 하려면 정책 작성기에 로그인하고 참조 데이터 > 시스템 > 시스템 > 시스템-1 > 플러그 인 구성 > 스레딩 구성을 선택합니다.

기본적으로(Threading Configuration(스레딩 구성) 필드가 비어 있는 경우), mongo 연결의 스레드 수는 Policy Builder 컨피그레이션에서 20이므로 낮은 TPS에서 실행되는 요청을 처리할 수 있습니다.TPS가 증가함에 따라 이 스레드는 사용 중이므로 요청을 처리하려면 더 많은 스레드가 필요합니다.

스레드 수가 50이면 더 많은 요청을 처리할 수 있는 더 많은 스레드를 사용할 수 있으므로 약 5000TPS를 처리할 수 있습니다.

이러한 스레드는 정책 엔진 스레드이며 "rules"라는 이름으로 정의되며 해당 이름으로 구성되어야 합니다.

2. /etc/broadhop/pcrf/qns.conf에 Dmongo.client.thread.maxWaitTime=5000을 추가합니다.
예:

cat /etc/broadhop/pcrf/qns.conf

QNS_OPTS="

-DbrokerUrl=failover:(tcp://lb01:61616,tcp://lb02:61616)?randomize=false

-DjmsFlowControlHost=lb02

-DjmsFlowControlPort=9045

-Dcc.collectd.ip.primary=pcrfclient01

-Dcc.collectd.port.primary=27017

-Dcc.collectd.ip.secondary=pcrfclient01

-Dcc.collectd.port.secondary=27017

-DudpPrefix=lb

-DudpStartPort=5001

-DudpEndPort=5003

-DqueueHeartbeatIntervalMs=25

-Dcom.broadhop.memcached.ip.local=lbvip02

-Dmongo.client.thread.maxWaitTime=5000

?

Dmongo.client.thread.maxWaitTime은 스레드가 연결을 사용할 수 있을 때까지 기다리는 시간(밀리초)입니다.이 매개 변수를 지정하지 않으면 기본값이 0ms로 간주됩니다.따라서 테스트가 더 높은 TPS에 있는 동안 오류가 관찰됩니다./etc/broadhop/pcrf/qns.conf에 이 매개 변수를 추가하면 테스트가 높은 TPS에 있을 때 새 스레드에서 mongo 연결을 기다리는 시간을 늘립니다.

2000은 QA 권장 값이며 높은 TPS에 대해 테스트되었습니다.5000을 초과하는 TPS의 경우 성능을 최적화하기 위해 5000ms로 구성할 수 있습니다.

3. /etc/broadhop/pcrf/qns.conf에 -Dspr.mongo.socket.timeout=5000을 추가합니다.
기본적으로 값은 60000밀리초(60초)입니다. 따라서 다른 스레드에서 사용할 수 있는 시간이 더 오래 걸립니다.

더 빠른 시간 초과를 촉진하고 다른 스레드에서 빠르게 처리할 수 있도록 권장되는 컨피그레이션은 5000밀리초(5초)입니다.

4. Policy Builder에서 Connections Per Host(호스트당 연결) 값을 기본값 5에서 20으로 변경합니다.이렇게 하려면 Policy Builder에 로그인하여 Reference Data(참조 데이터) > Systems(시스템) > system-1 > Plugin Configurations(플러그인 컨피그레이션) > USuM Configuration(USuM 컨피그레이션) > Connections Per Host(호스트당 연결)를 선택합니다.

QNS(Quantum Network Suite)당 mongo DB의 연결 수입니다.즉, 4개의 QNS에서 4*20=80은 총 연결 수입니다.

이는 mongodb에서 자주 업데이트하는 경우에 필요합니다.따라서 최적의 성능을 위해서는 QA 권장 사항당 20으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

또한 DB 읽기 기본 설정을 SecondaryPreferred로 구성합니다. 즉, 모든 QNS가 보조 데이터베이스에서 데이터를 수신하고 보조 DB가 사용 중일 때 기본 QNS에서 데이터만 수신합니다.이렇게 하면 기본 DB가 가장 적게 로드되므로 성능을 최적화할 수 있습니다.

5. 시스템에 적절한 루트 로깅 레벨을 구성합니다.
과도한 로그는 QNS 및 LB 수준에서 처리를 차단할 수 있습니다.따라서 /etc/brodhop/logback.xml 및 /etc/broadhop/controlcenter/logback.xml 파일에서 경고 또는 상위 레벨 모두에서 루트 로깅 레벨을 구성하는 것이 좋습니다.

예:

[root@pcrfclient01 ~]#cat /etc/broadhop/logback.xml

<snip>

<!-- Configure default Loggers -->

<appender-ref ref="FILE" />

<appender-ref ref="SOCKET" />

</root>

</configuration>

이러한 로깅 레벨도 변경합니다.

<logger name="org.jdiameter" level="info"/>  ---> Change to WARN

<logger name="com.broadhop" level="info"/> --->Change to WARN

예:

[root@pcrfclient01 ~]# cat /etc/broadhop/controlcenter/logback.xml

<snip>

<!-- Configure default Loggers -->

<appender-ref ref="FILE" />

</root>

</configuration>

이러한 변경 사항은 모든 가상 시스템에 복제해야 합니다.syncconfig.sh를 수행한 다음 다시 시작.sh(또는 stopall.sh 및 startall.sh)를 수행하여 이러한 모든 변경 사항을 적용합니다.

경고:이러한 변경 사항은 유지 관리 창에서만 수행합니다.