목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

지침 및 제한 사항

MSE 가상 어플라이언스에 대한 HA 컨피그레이션 시나리오(네트워크에 연결됨)

직접 연결된 HA 구성

MSE 물리적 어플라이언스에 대한 HA 컨피그레이션 시나리오

MSE HA의 기본 문제 해결

관련 정보

소개

Cisco MSE(Mobility Services Engine) Software Release 7.2는 물리적 및 가상 어플라이언스에 HA(High Availability) 지원을 추가합니다. 이 문서에서는 Cisco Unified WLAN에 MSE 고가용성을 추가하고 Context Aware Services 및/또는 Adaptive wIPS를 실행하는 사용자를 위한 문제 해결 팁과 구성 및 구축 지침을 제공합니다. 이 문서의 목적은 MSE 고가용성 지침을 설명하고 MSE에 대한 HA 구축 시나리오를 제공하기 위한 것입니다.

참고: 이 문서에서는 MSE HA와 관련이 없는 MSE 및 관련 구성 요소에 대한 컨피그레이션 세부 정보를 제공하지 않습니다. 이 정보는 다른 문서에서 제공되며 참조가 제공됩니다. Context Aware Mobility Services의 구성 및 설계에 대한 문서 목록은 관련 정보 섹션을 참조하십시오. 적응형 wIPS 컨피그레이션도 이 문서에서 다루지 않습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

MSE는 여러 관련 서비스를 실행할 수 있는 플랫폼입니다. 이러한 서비스는 고급 서비스 기능을 제공합니다. 따라서 HA에 대한 고려 사항은 최고의 서비스 신뢰성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

HA가 활성화된 경우 모든 활성 MSE는 다른 비활성 인스턴스에 의해 백업됩니다. MSE HA에는 고가용성 설정을 구성, 관리 및 모니터링하는 상태 모니터가 도입되었습니다. 기본 MSE와 보조 MSE 간에 하트비트가 유지됩니다. 상태 모니터는 데이터베이스 설정, 파일 복제 및 애플리케이션 모니터링을 담당합니다. 기본 MSE에 장애가 발생하고 보조 MSE가 인계되면 기본 MSE의 가상 주소가 투명하게 전환됩니다.

이 설정(그림 1 참조)은 고가용성을 위해 활성화된 Cisco MSE(Mobility Services Engine)를 포함하는 일반적인 Cisco WLAN 구축을 보여줍니다. HA는 ESXi의 MSE-3310, MSE-3350/3355 및 가상 어플라이언스에서 지원됩니다.

그림 1. 고가용성 MSE 구축

지침 및 제한 사항

다음은 MSE HA 아키텍처에 대한 정보입니다.

- MSE 가상 어플라이언스는 1:1 HA만 지원합니다.

- 1개의 보조 MSE는 최대 2개의 기본 MSE를 지원할 수 있습니다. HA 페어링 매트릭스(그림 2 및 3)를 참조하십시오.

- HA는 네트워크 연결 및 직접 연결을 지원합니다.

- MSE Layer-2 이중화만 지원됩니다. 상태 모니터 IP와 가상 IP 모두 동일한 서브넷에 있어야 하며 NCS(Network Control System)에서 액세스할 수 있어야 합니다. 레이어 3 이중화는 지원되지 않습니다.

- 상태 모니터 IP 및 가상 IP는 달라야 합니다.

- 수동 또는 자동 장애 조치를 사용할 수 있습니다.

- 수동 또는 자동 페일백을 사용할 수 있습니다.

- 기본 MSE와 보조 MSE는 모두 동일한 소프트웨어 버전에 있어야 합니다.

- 모든 활성 기본 MSE는 다른 비활성 인스턴스에 의해 백업됩니다. 보조 MSE는 장애 조치 절차가 시작된 후에만 활성화됩니다.

- 장애 조치 절차는 수동 또는 자동일 수 있습니다.

- 등록된 각 기본 MSE에 대해 하나의 소프트웨어 및 데이터베이스 인스턴스가 있습니다.

그림 2. MSE HA 지원 페어링 매트릭스

그림 3. MSE HA N:1 페어링 매트릭스

MSE 가상 어플라이언스에 대한 HA 컨피그레이션 시나리오(네트워크에 연결됨)

이 예에서는 MSE VA(Virtual Appliance)의 HA 컨피그레이션을 보여줍니다(그림 4 참조). 이 시나리오에서는 다음 설정이 구성됩니다.

- 기본 MSE VA:

- 가상 IP - [10.10.10.11]

- 상태 모니터 인터페이스(Eth0) - [10.10.10.12]

- 보조 MSE VA:

- 가상 IP - [없음]

- 상태 모니터 인터페이스(Eth0) - [10.10.10.13]

참고: VA당 활성화 라이센스(L-MSE-7.0-K9)가 필요합니다. 이는 VA의 HA 컨피그레이션에 필요합니다.

그림 4. HA의 MSE 가상 어플라이언스

자세한 내용은 MSE 가상 어플라이언스에 대한 Cisco 문서를 참조하십시오.

다음은 일반적인 단계입니다.

1. MSE에 대한 VA 설치를 완료하고 모든 네트워크 설정이 충족되었는지 확인합니다.

2. 처음 로그인할 때 설치 마법사를 시작합니다.

3. 필요한 항목(호스트 이름, 도메인 등)을 입력합니다. Configure High Availability(고가용성 구성) 단계에서 YES(예)를 입력합니다.

4. 다음을 입력합니다.

1. Role(역할) - [1 for Primary](기본)를 선택합니다.

2. 상태 모니터 인터페이스 - [eth0]*

*네트워크 어댑터 1에 매핑된 네트워크 설정(샘플 스크린샷 참조)

5. 직접 연결 인터페이스 - [none]을 선택합니다.

6. 다음을 입력합니다.

1. 가상 IP 주소 - [10.10.10.11]

2. 네트워크 마스크 - [255.255.255.0]

3. 복구 모드에서 MSE 시작 - [아니요]

7. 다음을 입력합니다.

1. Eth0 구성 - [예]

2. Eth0 IP 주소 입력- [10.10.10.12]

3. 네트워크 마스크 - [255.255.255.0]

4. 기본 게이트웨이 - [10.10.10.1]

8. 두 번째 이더넷 인터페이스(Eth1)는 사용되지 않습니다.

eth1 인터페이스 구성 - [skip]

9. 설치 마법사를 계속 진행합니다.

1. 시계를 동기화하려면 NTP 서버를 활성화해야 합니다.

2. 기본 표준 시간대는 UTC입니다.

여기에는 MSE 가상 어플라이언스 기본 설정이 요약되어 있습니다.

-------BEGIN--------

Role=1, Health Monitor Interface=eth0, Direct connect interface=none

Virtual IP Address=10.10.10.11, Virtual IP Netmask=255.255.255.0

Eth0 IP address=10.10.10.12, Eth0 network mask=255.0.0.0

Default Gateway=10.10.10.1

-------END--------

10. [YES]를 입력하여 모든 설정 정보가 올바른지 확인합니다.

11. 설정 후 재부팅하는 것이 좋습니다.

12. 재부팅한 후 /etc/init.d/msed start 또는 service msed startcommand를 사용하여 MSE 서비스를 시작합니다.

13. 모든 서비스가 시작된 후 MSE 서비스가 getserverinfo 명령을 사용하여 제대로 작동하는지 확인합니다.

작업 상태가 Up으로 표시되어야 합니다.

다음 단계는 보조 MSE VA에 대한 설정의 일부입니다.

1. 새 설치 후 초기 로그인이 설치 마법사를 시작합니다. 다음을 입력합니다.

1. 고가용성 구성 - [예]

2. 보조 역할을 나타내는 [2] 역할 선택

3. 상태 모니터 인터페이스 - [eth0]이(가) 기본 인터페이스와 동일

2. 다음을 입력합니다.

1. 직접 연결 - [없음]

2. IP 주소 eth0 - [10.10.10.13]

3. 네트워크 마스크 - [255.255.255.0]

4. 기본 게이트웨이 - [10.10.10.1]

3. eth1 인터페이스 구성 - [Skip]

4. 표준 시간대 설정 - [UTC]

5. NTP 서버를 활성화합니다.

6. 구성 저장을 위해 설치 마법사의 나머지 단계를 완료하고 설정 정보를 확인합니다.

7. 리부팅하고 기본 MSE의 이전 단계와 동일한 서비스를 시작합니다.

다음 단계는 NCS에 기본 및 보조 MSE VA를 추가하는 방법을 보여줍니다. NCS에 MSE를 추가하는 일반적인 프로세스를 수행합니다. 도움말은 컨피그레이션 가이드를 참조하십시오.

1. NCS에서 Systems(시스템) > Mobility Services(모빌리티 서비스)로 이동하고 Mobility Services Engine(모빌리티 서비스 엔진)을 선택합니다.

2. 풀다운에서 Add Mobility Services Engine(모빌리티 서비스 엔진 추가)을 선택합니다. 그런 다음 이동을 클릭합니다.

3. MSE용 NCS 컨피그레이션 마법사를 따릅니다. 이 문서의 시나리오에서 값은 다음과 같습니다.

1. 디바이스 이름 입력 - 예: [MSE1]

2. IP 주소 - [10.10.10.12}

3. 사용자 이름 및 비밀번호(초기 설정에 따라)

4. Next(다음)를 클릭합니다.

4. 사용 가능한 모든 라이센스를 추가한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.

5. MSE 서비스를 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.

6. 추적 매개변수를 활성화한 다음 Next를 클릭합니다.

7. 맵을 할당하고 MSE 서비스를 동기화하는 것은 선택 사항입니다. Done(완료)을 클릭하여 NCS에 MSE 추가를 완료합니다.

다음 스크린샷은 기본 MSE VA가 추가되었음을 보여줍니다. 이제 보조 MSE VA를 추가하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Secondary Server(보조 서버) 열을 찾고 구성할 링크를 클릭합니다.

2. 이 시나리오의 컨피그레이션을 사용하여 보조 MSE VA를 추가합니다.

1. 보조 디바이스 이름 - [mse2]

2. 보조 IP 주소 - [10.10.10.13]

3. 보조 암호* - [기본값 또는 설정 스크립트에서]

4. 장애 조치 유형* - [자동 또는 수동]

5. 대체 유형*

6. 긴 장애 조치 대기*

7. 저장을 클릭합니다.

*필요한 경우 정보 아이콘을 클릭하거나 MSE 설명서를 참조하십시오.

3. NCS에서 두 MSE를 페어링하라는 메시지가 나타나면 OK를 클릭합니다.

NCS에서 컨피그레이션을 생성하는 데 몇 초 정도 걸립니다.

보조 MSE VA에 활성화 라이센스(L-MSE-7.0-K9)가 필요한 경우 NCS가 표시됩니다.

4. OK(확인)를 클릭하고 License File(라이센스 파일)을 찾아 보조 를 활성화합니다.

5. 보조 MSE VA가 활성화되면 Save(저장)를 클릭하여 컨피그레이션을 완료합니다.

6. NCS > Mobility Services > Mobility Services Engine으로 이동합니다.

보조 서버의 열에 보조 MSE가 나타나는 경우 NCS가 이 화면을 표시합니다.

7. High Availability(고가용성) 상태를 보려면 NCS > Services(서비스) > High Availability(고가용성)로 이동합니다.

HA 상태에서는 MSE 쌍별로 현재 상태 및 이벤트를 볼 수 있습니다.

초기 동기화 및 데이터 복제를 설정하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. NCS는 위에서 설명한 것처럼 HA 쌍이 완전히 활성화될 때까지 진행률 % 표시를 제공합니다.

HA와 관련된 MSE 소프트웨어 릴리스 7.2에 도입된 새로운 명령은 gethainfo입니다. 이 출력은 기본 및 보조 를 표시합니다.

[root@mse1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.13

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2_666f2046-5699-11e1-b1b1-0050568901d9

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.13

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1_d5972642-5696-11e1-bd0c-0050568901d6

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

직접 연결된 HA 구성

Network Connected MSE HA는 네트워크를 사용하는 반면 Direct Connect 컨피그레이션은 기본 MSE 서버와 보조 MSE 서버 간에 직접 케이블 연결을 사용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 하트비트 응답 시간, 데이터 복제 및 오류 탐지 시간의 레이턴시를 줄일 수 있습니다. 이 시나리오에서는 그림 5와 같이 기본 물리적 MSE가 인터페이스 eth1의 보조 MSE에 연결됩니다. Eth1은 직접 연결에 사용됩니다. 각 인터페이스의 IP 주소가 필요합니다.

그림 5: 직접 연결이 가능한 MSE HA

1. 기본 MSE를 설정합니다.

설치 스크립트에서 구성 요약:

-------BEGIN--------

Host name=mse3355-1

Role=1 [Primary]

Health Monitor Interface=eth0

Direct connect interface=eth1

Virtual IP Address=10.10.10.14

Virtual IP Netmask=255.255.255.0

Eth1 IP address=1.1.1.1

Eth1 network mask=255.0.0.0

Default Gateway =10.10.10.1

-------END--------

2. 보조 MSE를 설정합니다.

설치 스크립트에서 구성 요약:

-------BEGIN--------

Host name=mse3355-2

Role=2 [Secondary]

Health Monitor Interface=eth0

Direct connect interface=eth1

Eth0 IP Address 10.10.10.16

Eth0 network mask=255.255.255.0

Default Gateway=10.10.10.1

Eth1 IP address=1.1.1.2,

Eth1 network mask=255.0.0.0

-------END--------

3. NCS에 기본 MSE를 추가합니다(이전 예 참조 또는 컨피그레이션 가이드 참조).

4. NCS에서 Secondary MSE를 설정하고 > Configure Secondary Server를 구성합니다.

1. 보조 디바이스 이름 입력 - [mse3355-2]

2. 보조 IP 주소 - [10.10.10.16]

3. 나머지 매개변수를 입력하고 Save(저장)를 클릭합니다.

5. OK(확인)를 클릭하여 두 MSE의 페어링을 확인합니다.

NCS에서 보조 서버 컨피그레이션을 추가하는 데 시간이 걸립니다.

6. 완료되면 HA 매개변수를 변경합니다. 저장을 클릭합니다.

7. 새 MSE HA 쌍의 실시간 진행에 대한 HA 상태를 확인합니다.

8. NCS > Services > Mobility Services > Mobility Services Engines에서 MSE(직접 연결) HA가 NCS에 추가되었는지 확인합니다.

9. 콘솔에서 gethainfo 명령을 사용하여 확인을 볼 수도 있습니다.

다음은 기본 및 보조 출력입니다.

[root@mse3355-1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.16

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

MSE 물리적 어플라이언스에 대한 HA 컨피그레이션 시나리오

페어링 매트릭스에 따라 HA 컨피그레이션의 최대 크기는 2:1입니다. 이는 보조 모드에서 MSE-3310 및 MSE-3350을 지원할 수 있는 MSE-3355용으로 예약됩니다. 이 시나리오에서는 직접 연결을 적용할 수 없습니다.

1. 다음 각 MSE를 구성하여 2:1 HA 시나리오를 시연합니다.

MSE-3310 (Primary1)

Server role: Primary

Health Monitor IP Address (Eth0): 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Eth1 – Not Applicable

MSE-3350 (Primary2)

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Eth1 – Not Applicable

MSE-3355 (Secondary)

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

2. 모든 MSE를 구성한 후 NCS에 Primary1 및 Primary2를 추가합니다.

3. 이전 예와 같이 보조 서버를 구성하려면 클릭하십시오. 기본 MSE 중 하나로 시작합니다.

4. 보조 MSE의 매개변수를 입력합니다.

1. 보조 디바이스 이름: 예: [mse-3355-2}

2. 보조 IP 주소 - [10.10.10.16]

3. 나머지 매개변수를 완료합니다.

4. 저장을 클릭합니다.

5. 첫 번째 보조 엔트리를 구성할 때까지 잠시 기다립니다.

6. 첫 번째 기본 MSE에 대해 보조 서버가 추가되었는지 확인합니다.

7. 두 번째 기본 MSE에 대해 3~6단계를 반복합니다.

8. 두 번째 기본 MSE에 대한 HA 매개변수로 마무리

9. 설정을 저장합니다.

10. 각 기본 MSE의 진행 상태를 확인합니다.

11. Primary1 및 Primary2 MSE가 모두 보조 MSE로 설정되었는지 확인합니다.

12. NCS > Services > Mobility Services에서 High Availability를 선택합니다.

2:1은 MSE-3355에 대해 MSE-3310 및 MSE-3350의 보조 버전으로 확인됩니다.

다음은 gethainfo 명령을 사용할 때 세 MSE의 콘솔에서 HA 설정의 샘플 출력입니다.

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

----------------------------

Peer configuration#: 2

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

NCS의 HA에 대한 최종 검증에서는 MSE-3310 및 MSE-3350에 대해 상태가 Fully Active로 표시됩니다.

MSE HA의 기본 문제 해결

보조 MSE를 추가할 때 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.

설정 스크립트 중에 문제가 있을 수 있습니다.

- getserverinfo 명령을 실행하여 적절한 네트워크 설정을 확인합니다.

- 서비스가 시작되지 않았을 수도 있습니다. /init.d/msed start 명령을 실행합니다.

- 필요한 경우 설치 스크립트를 다시 실행하고(/mse/setup/setup.sh) 마지막에 저장합니다.

MSE용 가상 어플라이언스에는 활성화 라이센스(L-MSE-7.0-K9)도 필요합니다. 그렇지 않으면 보조 MSE VA를 추가할 때 NCS에 프롬프트가 표시됩니다. MSE VA에 대한 활성화 라이센스를 얻고 추가합니다.

MSE에서 HA 역할을 전환하는 경우 서비스가 완전히 중지되었는지 확인합니다. 따라서 /init.d/msed stop 명령으로 서비스를 중지한 다음 설치 스크립트를 다시 실행합니다(/mse/setup/setup.sh).

gethainfo 명령을 사용하여 MSE에서 고가용성 정보를 가져옵니다. 이를 통해 문제 해결 또는 HA 상태 및 변경 사항 모니터링에 유용한 정보를 제공합니다.

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

----------------------------

Peer configuration#: 2

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

또한 NCS High Availability View는 MSE용 HA 설정에 대한 가시성을 얻기 위한 훌륭한 관리 툴입니다.

관련 정보

- MSE 컨피그레이션 가이드(가상 및 물리적 어플라이언스)

- MSE 고가용성 컨피그레이션

- 주문

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems