목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

약어

문제

문제 해결

솔루션

소개

이 문서에서는 mme-hss-user-unknown disconnect 사유가 증가하는 경우 4G ASR(Attach Success Rate) KPI(Key Performance Indicator) 성능 저하가 발생할 때 발생하는 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 5000/5500의 하드웨어 지식

- 스타오스

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.

이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

약어

ASR

연결 성공률

KPI

주요 성과 지표

항공

인증 정보 요청

AIA

인증 정보 응답

CER

기능 교환 요청

CEA

기능 교환 응답

MME

모빌리티 관리 엔티티

HSS

홈 가입자 서버

DPC

데이터 처리 카드

RFC

의견 요청

AVP

특성-값 쌍

문제

서비스 공급자가 한 MME에서 4G ASR 성능 저하를 보고했으며 'mme-hss-user-unknown' 연결 끊기 이유가 증가했습니다.

"mme-hss-user-unknown(375)" disconnect reason은 MME HSS 사용자를 알 수 없기 때문에 연결이 끊긴 총 세션 수를 설명합니다.

AIA 메시지에서 HSS가 DIAMETER_MISSING_AVP(5005) 결과 코드로 인증을 거부했다고 보고된 오류 추적

MME는 HSS에서 지속적으로 "DIAMETER_MISSING_AVP (5005)"를 얻었으며 실패 AIA 메시지는 다음과 같습니다.

INBOUND>>>>>  From diamproxy:52 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:109 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:49417

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000110    (272)

Command Flags:      0x40        (64)  PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000033   (51)

Data: hss101.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: DIAMETER_MISSING_AVP (5005) >> DIAMETER_MISSING_AVP(5005)received from HSS

[M]  Failed-AVP

Code:      0x00000117 (279) Failed-AVP

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000018   (24)

[V] [M]  Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000d   (13)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x00

문제 해결

이 섹션에서는 mme-hss-user-unknown 연결 끊기 사유가 증가하여 ASR KPI 성능 저하 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

수집된 "mon sub"는 성공 및 실패 시나리오와 비교하여 추적됩니다.지원되는 기능 AVP가 MME에서 HSS 서버로 AIR에 없습니다.

성공적인 AIR 및 AIA 메시지는 mon 하위 추적에서 캡처됩니다.MME에서 HSS로 전송되는 AIR 메시지입니다.

Monday December 24 2018

<<<<OUTBOUND  From diamproxy:49 diamproxy_rlf.c:553 (Callid 62adced4) 08:42:39:580 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.0.231.Y:48273 to 10.5.40.X:6000

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x0001c4   (452)

Command Flags:      0xc0        (192) REQ PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Request

Application ID:     0x01000023(16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadbdf12a  (2914906410)

End2End-ID:         0x60bd9382  (1623036802)

AVP Information:

[M]Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000069  (105)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1655557844;4204805;5c204ea7-30502

[M]Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00004f  (79)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

[M]Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00002d  (45)

Data: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]Destination-Realm

Code:      0x0000011b (283) Destination-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]User-Name

Code:      0x00000001 (1) User-Name

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000017  (23)

Data: 404XY0000011111

[V]Supported-Features

Code:      0x00000274 (628) Supported-Features

Flags:    0x80       (128) [V]

Length:    0x000038  (56)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[M]Vendor-Id

Code:      0x0000010a (266) Vendor-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: 10415

[V]Feature-List-ID

Code:      0x00000275 (629) Feature-List-ID

Flags:     0x80      (128) [V]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V]Feature-List

Code:      0x00000276 (630) Feature-List

Flags:     0x80      (128) [V]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 469763591

[V] [M]Requested-EUTRAN-Authentication-Info

Code:      0x00000580 (1408) Requested-EUTRAN-Authentication-Info

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00002c  (44)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  Number-Of-Requested-Vectors

Code:      0x00000582 (1410) Number-Of-Requested-Vectors

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]  Immediate-Response-Preferred

Code:      0x00000584 (1412) Immediate-Response-Preferred

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:   0x000010   (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:    0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000f  (15)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x04f4YX

HSS에서 MME로 전송되는 AIA 메시지는 다음과 같습니다.

INBOUND>>>>>  From diamproxy:49 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 62adced4) 08:42:39:601 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:48273

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000198   (408)

Command Flags:      0x40        (64)PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023(16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadbdf12a  (2914906410)

End2End-ID:         0x60bd9382  (1623036802)

AVP Information:

[M]Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000069  (105)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1655557844;4204805;5c204ea7-30502

[M]Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000033  (51)

Data: hss304.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[V] [M]Authentication-Info

Code:      0x00000585 (1413) Authentication-Info

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x0000a0  (160)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  EUTRAN-Vector

Code:      0x00000586 (1414) EUTRAN-Vector

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000094  (148)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  Item-Number

Code:      0x0000058b (1419) Item-Number

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]  RAND

Code:      0x000005a7 (1447) RAND

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00001c  (28)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xc8d8ecce3d684b36ee5aa7aaadaf2658

[V] [M]  XRES

Code:      0x000005a8 (1448) XRES

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000014  (20)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x7a74729d5a811ac9

[V] [M]  AUTN

Code:      0x000005a9 (1449) AUTN

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00001c  (28)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xddc5adb739e6800088e9c8135c3099d4

[V] [M]  KASME

Code:      0x000005aa (1450) KASME

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00002c  (44)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xbf4c4f11f05d9c8c1e39d1066c6cdb92080760e40d0273b015cfffd4a20325fc

[M]Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: DIAMETER_SUCCESS (2001)

실패 AIR 및 AIA 메시지는 mon 하위 추적에서 캡처됩니다.

MME에서 HSS로 전송되는 AIR 메시지는 다음과 같습니다.

<<<<OUTBOUND  From diamproxy:52 diamproxy_rlf.c:553 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:089 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.0.231.Y:49417 to 10.5.40.X:6000

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000150    (336)

Command Flags:      0xc0        (192) REQ PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Request

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00004f   (79)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00002d   (45)

Data: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Destination-Realm

Code:      0x0000011b (283) Destination-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029   (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  User-Name

Code:      0x00000001 (1) User-Name

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000017   (23)

Data: 404XY0000022222

HSS에서 MME로 전송되는 AIA 메시지는 다음과 같습니다.

INBOUND>>>>>  From diamproxy:52 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:109 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:49417

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000110    (272)

Command Flags:      0x40        (64)  PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000033   (51)

Data: hss101.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029   (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: DIAMETER_MISSING_AVP (5005)              >>DIAMETER_MISSING_AVP(5005)received from HSS

[M]  Failed-AVP

Code:      0x00000117 (279) Failed-AVP

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000018   (24)

[V] [M]  Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000d   (13)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x00

mon 하위 추적에 따라 DPC 카드 2에만 연결된 0004-diamproxy에 대해 "DIAMETER_MISSING_AVP (5005)" 오류가 수신됩니다.

[local]SGSN-MME-03# show diameter  peers full endpoint DRA1 | grep -i -E "CPU|LOCAL HOST"

Monday December 24 11:34:47 IST 2018

Local Hostname: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 8/1                                Task: diamproxy-49

Local Hostname: 0002-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 9/1                                Task: diamproxy-50

Local Hostname: 0003-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 3/1                                Task: diamproxy-51

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 2/1                                Task: diamproxy-52

Local Hostname: 0005-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 4/1                                Task: diamproxy-53

Local Hostname: 0006-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 7/1                                Task: diamproxy-54

Local Hostname: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 8/1                                Task: diamproxy-49

Local Hostname: 0002-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 9/1                                Task: diamproxy-50

Local Hostname: 0003-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 3/1                                Task: diamproxy-51

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 2/1                                Task: diamproxy-52

Local Hostname: 0005-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 4/1                                Task: diamproxy-53

Local Hostname: 0006-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 7/1                                Task: diamproxy-54

[local]SGSN-MME-03#

DPC 카드 2와 연결된 해당 sessmgr 인스턴스에 대해 'mme-hss-user-unknown' 연결 끊기 이유가 증가한 것 같습니다.

******** show task resources *******

task   cputime        memory     files     sessions

cpu facility      instused  allc   usedalloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

..

2/1 sessmgr        749 3.07%  100% 355.0M 900.0M  173500   881 12000 I   good

2/1 sessmgr        762 2.86%  100% 353.3M 900.0M  171500   881 12000 I   good

<additional outputs supressed>

Disconnect reason for smgr-instance 749:

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 749|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:17 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          788     8.97597

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 749|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:19 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          790     8.99158

-------------------- -

Disconnect reason for smgr-instance 762:

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:26 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          743     8.16125

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:31 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          744     8.16147

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:32 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          749     8.20732

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:34 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          750     8.20659

추가로 확인하면 지원되는 공급업체 ID는 DPC 카드 2가 있는 HSS 피어에 대해 '없음'이었습니다.

[local]SGSN-MME-03# show diameter peers full peer-host dra01.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

-------------------------------------------------------------------------------

Context: s6a                             Endpoint: HSS_DRA01

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/1                                Task: sessmgr-4

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

-----------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/2                                Task: sessmgr-8

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/0                                Task: sessmgr-15

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/0                                Task: sessmgr-20

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/1                                Task: sessmgr-27

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

솔루션

"Supported Vendor IDs(지원되는 공급업체 ID)" AVP는 DPC Card 2와 협상되지 않으므로 해당 카드에 대해서만 오류가 관찰됩니다.

RFC 3588에 따르면

Supported-Vendor-Id AVP - 발신자가 이 AVP에 식별된 공급업체에서 정의한 벤더별 AVP를 지원(일부)한다는 사실을 피어에 알리기 위해 CER 및 CEA 메시지에 사용됩니다.

Vendor-Id AVP - Supported-Vendor-Id AVP와 함께 사용하면 어떤 벤더별 특성을 피어로 전송할지 알 수 있습니다.

지름 피어와 클라이언트 간에 기능을 교환하기 위해 서비스 공급업체에 이 작업 계획을 제안합니다.

실행 계획은 대기 DPC 카드 10을 사용하여 DPC 카드 2를 마이그레이션하는 것입니다.

[local]SGSN-MME-03# card migrate from 2 to 10

Are you sure? [Yes|No]: yes

통신 사업자는 대기 DPC 카드 10을 사용하여 DPC 카드 2 마이그레이션을 수행했습니다.

사후 활동, 지원되는 공급업체 ID(10415)는 각각 hss-peer를 사용하는 카드 10에 대해 정상적으로 보이며 ASR KPI도 정상적으로 작동하는 것 같습니다.

[local]SGSN-MME-03# show diameter peers full peer-host dra01.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

-------------------------------------------------------------------------------

Context: s6a                             Endpoint: HSS_DRA01

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/1                               Task: sessmgr-4

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/0                               Task: sessmgr-15

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/1                               Task: sessmgr-27

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/2                               Task: sessmgr-29

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

<additional outputs supressed>

작동 지름 메시지를 교환하기 위해 MME와 HSS 간에 지름 피어 연결이 설정된 경우 지원되는 공급업체 ID는 '10415' 값이어야 합니다.