목차

2026년 3월 31일부터는 Catalyst Access Points(EWC-AP) 시스템에 내장된 무선 컨트롤러를 사용할 경우 CCO 이미지 다운로드 기능이 더 이상 지원되지 않으며 더 이상 작동하지 않습니다.

여기에는 다음 항목이 포함됩니다.

- 소프트웨어 업그레이드를 위한 CCO 모드(GUI) - 예: Administration(관리) > Software Management(소프트웨어 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드)의 "Mode CCO(모드 CCO)"

- CCO 이미지 다운로드(CLI) - 예: 무선 프로필 image-download default에 구성된 image-download-mode cco

또는 software.cisco.com에서 원하는 소프트웨어 이미지를 다운로드한 다음 TFTP, SFTP 또는 HTTP Image Download 메서드를 통해 설치합니다. Cisco Embedded Wireless Controller on Catalyst Access Points 컨피그레이션 가이드, IOS XE 17.15.x의 이미지 다운로드 장을 참조하십시오.

����

����