목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

네트워크 다이어그램

구성

모빌리티

보안

WLAN

게스트 솔루션

고급 IOS 무선 서비스

모범 사례

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

소개

이 문서에서는 소규모 브랜치 단일 스위치 네트워크에서 컨버지드 액세스 구축을 위한 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.이러한 컨피그레이션은 수백 또는 수천 개의 브랜치에서 테스트되고 테스트된 컨피그레이션으로 지사에 무선 네트워크를 구축하는 데 사용할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Catalyst 3850 Series 스위치

- Cisco IOS 버전 03.03.00SE 이상

- Cisco ISE 버전 1.2 이상

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

소규모 원격 지사 또는 소매점은 단일 또는 하나의 이더넷 스위치 스택으로 구성될 수 있어 유선 및 무선 사용자에게 네트워크 연결을 제공할 수 있습니다.이러한 소규모 네트워크는 동일한 Catalyst 스위치에서 이더넷 스위칭을 차세대 무선 기능으로 통합할 수 있습니다.

이러한 네트워크 설계의 경우 스위치는 네트워크에 SPG(Switch-Peer-Group)와 같은 추가 통합 액세스 요소가 필요 없이 WLC(Wireless LAN Controller) 모빌리티 컨트롤러 및 모빌리티 에이전트(MA) 기능을 통합할 수 있습니다.이러한 네트워크에는 게스트 무선 서비스는 물론 모든 지사에서 공통된 보안 및 네트워크 액세스 정책을 적용해야 할 수 있습니다.

구성

네트워크 다이어그램

이 이미지는 일반적인 브랜치 네트워크에 대한 참조 토폴로지를 보여줍니다.

구성

기본 레이어 2/3 컨피그레이션

- VTP(VLAN Trunk Protocol) 모드:투명

이 예에서는 VTP 모드의 컨피그레이션을 보여줍니다.

vtp domain ‘name'

vtp mode transparent

- 스패닝 트리: PVST(Rapid-Per VLAN Spanning Tree)

이 예에서는 Rapid-PVST 컨피그레이션을 보여줍니다.

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree portfast default

spanning-tree portfast bpduguard default

spanning-tree portfast bpdufilter default

spanning-tree extend system-id

- 명명된 VLAN 생성

이 예에서는 VLAN이 생성되는 방법을 보여줍니다.

vlan 151

name Voice_VLAN

!

vlan 152

name Video_VLAN

!

vlan 155

name WM_VLAN

!

vlan 158

name 8021X_WiFi_VLAN

- 기본 게이트웨이 구성

이 예에서는 기본 게이트웨이 컨피그레이션이 표시됩니다.

ip default-gateway <ip address>

ip route vrf Mgmt-vrf 0.0.0.0 0.0.0.0 172.26.150.1

- VRF(Management Virtual Routing and Forwarding) 구성

이 예에서는 관리 VRF 컨피그레이션이 표시됩니다.

interface GigabitEthernet0/0

description Connected to FlashNet - DO NOT ROUTE

vrf forwarding Mgmt-vrf

ip address 172.26.150.202 255.255.255.0

no ip redirects

no ip proxy-arp

load-interval 30

carrier-delay msec 0

negotiation auto

no cdp enable

vrf definition Mgmt-vrf

- IP DHCP 스누핑 구성

이 예에서는 모든 무선 클라이언트 VLAN에 대해 DHCP 스누핑이 구성됩니다.

ip dhcp snooping vlan 151-154,156-165

no ip dhcp snooping information option

ip dhcp snooping wireless bootp-broadcast enable

ip dhcp snooping

참고:업링크 포트는 업링크 포트/포트-채널 예에 표시된 것처럼 신뢰로 표시되어야 합니다.

- ARP(Address Resolution Protocol) 검사 구성

이 예에서는 모든 무선 클라이언트 VLAN에 대해 ARP 검사가 구성됩니다.

ip arp inspection vlan 151-154,156-165

ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip allow zeros

참고:업링크 포트는 업링크 포트/포트-채널 예에 표시된 것처럼 신뢰로 표시되어야 합니다.

- 업링크 포트/포트 채널(필요한 VLAN 허용)

이 예에서는 업링크 포트/포트-채널이 구성됩니다.

interface Port-channel1

description Connected Dist-1

switchport trunk native vlan 4002

switchport trunk allowed vlan 151-166,4093

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

load-interval 30

carrier-delay msec 0

ip dhcp snooping trust

interface GigabitEthernet1/1/1

description Connected Dist-1

switchport trunk native vlan 4002

switchport trunk allowed vlan 151-166,4093

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

load-interval 30

channel-protocol pagp

channel-group 1 mode desirable

ip dhcp snooping trust

interface GigabitEthernet1/1/2

description Connected Dist-1

switchport trunk native vlan 4002

switchport trunk allowed vlan 151-166,4093

switchport mode trunk

ip arp inspection trust

load-interval 30

channel-protocol pagp

channel-group 1 mode desirable

ip dhcp snooping trust

모빌리티

- 무선 관리 인터페이스

이 예에서는 무선 기능이 활성화되고 5760 Guest Anchor WLC가 모빌리티 피어로 구성됩니다.

interface vlan 105

description Wireless Management Interface

ip address 10.101.1.109 255.255.255.240

load-interval 30

logging event link-status

no shutdown

wireless management interface vlan 105

wireless mobility group name 3850_Branch_1

wireless mobility group member ip 10.99.2.242 public-ip 10.99.2.242 group GA-Domain-1

wireless mobility group member ip 10.99.2.243 public-ip 10.99.2.243 group GA-Domain-2

참고:Cisco 5508 WLC 또는 8510 AireOS를 게스트 앵커 컨트롤러로 사용할 수 있습니다.

보안

- 전역 매개변수

이 예에서는 전역 매개변수의 컨피그레이션을 보여줍니다.

aaa new-model

aaa authentication login PRIME_RADIUS_AUTH_GRP group PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

aaa authentication dot1x PRIME_RADIUS_AUTH_GRP group PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

aaa authorization network PRIME_RADIUS_AUTHO_GRP group PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

aaa authorization network PRIME_CWA_MAC_FILTER group PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

aaa accounting Identity PRIME_RADIUS_ACCT_GRP start-stop group PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

aaa server radius dynamic-author

client 10.100.1.49 server-key 7 02050D480809

auth-type any

!

!

radius server PRIME_RADIUS_SERVER_1

address ipv4 10.100.1.49 auth-port 1812 acct-port 1813

timeout 1

key 7 121A0C041104

!

radius-server attribute 6 on-for-login-auth

radius-server attribute 31 send nas-port-detail

!

aaa group server radius PRIME_RADIUS_SERVER_GRP

server name PRIME_RADIUS_SERVER_1

WLAN

- 802.1X WLAN

이 예에는 802.1X WLAN 컨피그레이션이 나와 있습니다.

wlan ABCCorp-8021X 1 ABCCorp-8021X

band-select

aaa-override

nac

wifidirect policy deny

client vlan 8021X_WiFi_VLAN

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

accounting-list PRIME_RADIUS_ACCT_GRP

security dot1x authentication-list PRIME_RADIUS_AUTH_GRP

session-timeout 21600

wmm require

no shutdown

- 사전 공유 키 WLAN

이 예에는 사전 공유 키 WLAN 컨피그레이션이 나와 있습니다.

wlan ABCCorp_PSK 2 ABCCorp_PSK

band-select

client vlan PSK_WiFi_VLAN

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

no security wpa akm dot1x

security wpa akm psk set-key ascii 8 AAPAAQeRgFGCE_dLbEOcNPP[AAAAAAMcLKMPc^TcSbIhbU\HeaSXF_AAB

service-policy output ABCCorp_PSK-PARENT-POLICY

session-timeout 7200

wifidirect policy deny

wmm require

no shutdown

- WLAN 열기

이 예에서는 Open WLAN 컨피그레이션이 표시됩니다.

wlan ABCCorp_OPEN 3 ABCCorp_OPEN

band-select

client vlan Open_WiFi_VLAN

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

no security wpano security wpa akm dot1x

no security wpa wpa2

no security wpa wpa2 ciphers aes

service-policy output ABCCorp_OPEN-PARENT-POLICY

session-timeout 1800

wifidirect policy deny

wmm require

no shutdown

게스트 솔루션

- CWA 게스트 WLAN

이 예에서는 CWA 게스트 WLAN 컨피그레이션이 표시됩니다.

wlan ABCCorp-Guest 15 ABCCorp-Guest

aaa-override

accounting-list PRIME_RADIUS_ACCT_GRP

client vlan GUEST_VLAN

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

load-balance

security dot1x authentication-list PRIME_RADIUS_AUTH_GR

Pmac-filtering PRIME_CWA_MAC_FILTER

mobility anchor 10.99.2.242

mobility anchor 10.99.2.243

nac

no security wpa

no security wpa am dot1x

no security wpa wpa2

no security wpa wpa2 ciphers aes

session-timeout 3600

wmm require

no shutdown

- 5760 게스트 앵커 1의 모빌리티 및 게스트 WLAN 구성

이 예에서 모빌리티 및 게스트 WLAN은 5760 게스트 앵커 1에 구성됩니다.

wireless mobility group name GA-Domain-1

wireless mobility group member ip 10.101.1.109 public-ip 10.101.1.109 group 3850_Branch_1

wlan ABCCorp-Guest 15 ABCCorp-Guest

aaa-override

accounting-list PRIME_RADIUS_ACCT_GRP

client vlan GUEST_WiFi_VLAN

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

load-balance

security dot1x authentication-list PRIME_RADIUS_AUTH_GRP

mac-filtering PRIME_CWA_MAC_FILTER

mobility anchor 10.99.2.242

nac

no security wpa

no security wpa am dot1x

no security wpa wpa2

no security wpa wpa2 ciphers aes

session-timeout 3600

wmm require

no shutdown

- CWA에 대한 리디렉션 ACL(중앙 웹 인증)

이 예에는 CWA에 대한 ACL을 리디렉션하는 컨피그레이션이 나와 있습니다.

Extended IP access list PRIME-CWA-REDIRECT-ACL

10 deny icmp any any

20 deny udp any eq bootps any

30 deny udp any any eq bootpc

40 deny udp any eq bootpc any

50 deny udp any any eq domain

60 deny tcp any any eq domain

70 deny ip any host 10.100.1.49

80 permit tcp any any eq www

고급 IOS 무선 서비스

- AVC(Application Visibility and Control) 컨피그레이션

이 예에서는 AVC의 컨피그레이션을 보여줍니다.

flow exporter PRIME_FNF_COLLECTOR_1

description FLEXIBLE NETFLOW COLLECTOR

destination 10.100.1.82

dscp 46

transport udp 9991

!

!

flow monitor wireless-avc-basic

exporter PRIME_FNF_COLLECTOR_1

record wireless avc basic

- WLAN 컨피그레이션

이 예에서는 WLAN의 컨피그레이션을 보여줍니다.

wlan ABCCorp-8021X 1 ABCCorp-8021X

ip flow monitor wireless-avc-basic input

ip flow monitor wireless-avc-basic output

- WLAN을 위한 이그레스 대역폭 셰이핑

이 예에서는 WLAN에 대한 이그레스 대역폭 셰이핑의 컨피그레이션을 보여줍니다.

policy-map ABCCrop-8021X-PARENT-POLICY

description PRIME-ABCCorp-8021X EGRESS PARENT POLICY

class class-default

shape average percent 40

queue-buffers ratio 0

policy-map ABCCorp-PSK-PARENT-Policy

description PRIME-ABCCorp-PSK EGRESS PARENT POLICY

class class-default

shape average percent 30

queue-buffers ratio 0

- WLAN 컨피그레이션

이 예에서는 WLAN의 컨피그레이션을 보여줍니다.

wlan ABCCorp-8021X 1 ABCCorp-8021X

service-policy output ABCCorp-8021X-PARENT-POLICY

모범 사례

무선 구성에 대한 모범 사례는 다음과 같습니다.

- 무선 클라이언트 fast-ssid-change 명령을 사용하여 고속 SSID 변경을 구성합니다.

- 비밀번호 암호화에 대해 passwd encryption on 및 passwd key obfuskate 명령을 사용합니다.