목차

소개

전제 조건

요구 사항

사용되는 구성 요소

절차

소개

이 문서에서는 CMX 10.5 이상의 사용자 이름 'root' 및 'cmxadmin'에 대한 손실된 CLI 비밀번호를 복구하는 절차를 간략하게 설명합니다.

전제 조건

요구 사항

없음

사용되는 구성 요소

CMX 10.5 VM

절차

CMX 10.5 이상은 아래와 같이 CentOS 7에서 실행됩니다.

이 절차에는 콘솔 액세스가 필요합니다. 구축에 사용되는 어플라이언스 유형에 따라 VM 콘솔 또는 물리적 콘솔일 수 있습니다.

1단계

CMX 서버를 다시 시작하고 GRUB 부팅 화면이 나타날 때까지 기다립니다. 강조 표시된 옵션(구조 모드의 경우)을 선택하고 "e"를 눌러 편집합니다.

참고:

CMX 10.6 이상의 경우 사용자 이름 및/또는 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 다음과 같이 자격 증명을 사용자 이름으로 입력합니다. 루트 및 암호: password(서버에 구성된 루트 비밀번호가 아님).

2단계

"linux16"으로 시작하는 줄로 아래로 스크롤하고 줄 끝에 있는 "rhgb quiet" 매개변수를 제거합니다.

3단계

2단계에서 매개 변수를 제거한 후 같은 줄에 "rd.break enforcement=0" 옵션을 추가합니다.

4단계

완료되면 Ctrl + X를 눌러 시스템을 로드하고 긴급 모드로 부팅합니다. 새 프롬프트가 표시됩니다.

5단계

아래 명령을 사용하여 읽기 전용으로 마운트된 파일 시스템을 쓰기 가능하도록 다시 마운트합니다.

mount -o remount, rw /sysroot

6단계

파일 시스템의 루트를 다음과 같이 변경하면 변경이 완료되면 프롬프트가 표시됩니다.

chroot /sysroot

7단계

passwd <username> 명령을 사용하여 비밀번호를 변경합니다. 아래 예에서는 cmxadmin 및 root 사용자 이름의 비밀번호가 모두 변경됩니다.

8단계

다음 명령을 사용하여 파일 시스템을 읽기 전용으로 다시 마운트합니다.

mount -o remount, ro /

9단계

'exit'를 두 번 입력하여 CMX 로그인 메뉴로 이동합니다

이제 새 자격 증명으로 로그인할 수 있습니다.