목차

소개

이 문서에서는 최신 802.1X 버전을 지원하지 않는 이전 IoT 무선 클라이언트를 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

요구 사항

사용되는 구성 요소

이는 모든 Cisco IOS® XE 17.x 버전을 실행하는 Wireless LAN Controller Catalyst 9800을 기반으로 합니다.

컨텍스트

802.1X 프로토콜은 지금까지 최대 3개 버전이 있습니다. 802.1X-2001은 버전 1이고 802.1X-2004는 버전 2, 802.1X-2010이며 이후의 모든 개정에서는 버전 3 식별자를 사용합니다.

IEEE 표준은 모든 버전이 이전 버전과 호환되므로 각 장치가 지원되는 최대 버전을 광고한 다음 공통 버전에 동의해야 한다는 것이 매우 명확합니다.

Catalyst 9800 WLC는 802.1X 및 eapol 버전 3을 광고합니다.

대부분의 경우, 무선 클라이언트는 802.1X 버전 1로 응답하며 인증은 예를 들어 버전 1 구현을 계속 사용할 수 있습니다.

그러나 일부 구형 IoT 클라이언트는 다른 쪽 끝에 특정 802.1X 버전이 있을 것으로 예상하며, 파악하지 못하는 최신 버전을 보는 것을 용납하지 않습니다. 이것은 그 기준을 위반하는 것이다. 하지만 IoT 디바이스를 쉽게 업데이트할 수 없는 경우가 있으며, IoT 디바이스와 함께 살아야 합니다. 따라서 이러한 클라이언트를 만들기 위해 컨트롤러에서 802.1X 버전을 조정할 수 있습니다.

특정 클라이언트 집합에서 이 문제에 직면하고 있다는 증명이 없으면 이 버전을 수정할 수 있는 적절한 이유가 없습니다.

이 문제를 해결하고 있는지 확인합니다.

컨트롤러가 버전 3을 광고하지만 클라이언트가 낮은 버전으로 올바르게 응답하고 인증을 계속할 수 있는 작동 방사성 추적의 샘플이 있습니다.

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Posting RESTART on Client

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Entering init state

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Entering idle state

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Posting !AUTH_ABORT on Client

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Entering restart state

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Resetting the client 0xD8000002

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Override cfg - MAC

- profile (none)

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Override cfg - SuppTimeout 30s, ReAuthMax 2, MaxReq 2, TxPeriod 30s

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Sending create new context event to EAP for 0xD8000002 (7a9d.d7f6.710f)

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Posting !EAP_RESTART on Client

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Enter connecting state

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Restart connecting

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Posting RX_REQ on Client

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Authenticating state entered

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Connecting authenticating action

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Entering request state

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Setting EAPOL eth-type to 0x888e, destination mac to

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [0000.0000.0000:capwap_9000002c] Sending out EAPOL packet

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] Sent EAPOL packet - Version : 3,EAPOL Type : EAP, Payload Length : 5, EAP-Type = Identity

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] EAP Packet - REQUEST, ID : 0x1

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [0000.0000.0000:unknown] Pkt body: 01 01 00 05 01

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] EAPOL packet sent to client

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

] Received EAPOL packet - Version : 1,EAPOL Type : EAP, Payload Length : 12, EAP-Type = Identity

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [

:capwap_9000002c] EAP Packet - RESPONSE, ID : 0x1

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [0000.0000.0000:unknown] Pkt body: 02 01 00 0c 01 34 34 37 33 36 34 35

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [0000.0000.0000:capwap_9000002c] Queuing an EAPOL pkt on Authenticator Q

{wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [25076]: (info): [0000.0000.0000:capwap_9000002c] Dequeued pkt: CODE = 2,TYPE = 1,LEN = 12

(...) RADIUS authentication follows

작동하지 않는 출력은 WLC/AP에서 EAP ID 요청 메시지를 보내고 클라이언트가 이에 응답하지 않을 때까지 비슷하게 나타납니다.

Eapol/802.1X 버전 변경

WLC#show dot1x all

Sysauthcontrol                Disabled

Dot1x Protocol Version               3

WLC#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

WLC(config)#service internal

WLC(config)#dot1x eapol version 2

WLC(config)#exit

WLC#show dot1x all

Sysauthcontrol                Disabled

Dot1x Protocol Version               2