목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

설정

다음을 확인합니다.

문제 해결

참조

소개

이 문서에서는 Catalyst 9800 WLC(Wireless LAN Controller)에서 오프라인(Air Gapped) 라이센스를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

9800 WLC 및 CSSM(Cisco Smart Software Manager) 포털 기본 운영에 대한 권장 지식

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 하지만 17.3 이후의 모든 버전에 적용됩니다.

- Virtual 9800-CL WLC 버전 17.9.5

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

네트워크 다이어그램

설정

WLC에서:

1단계. 라이센싱 연결 모드를 "Air Gap"으로 설정하고 AirGap Feature를 "Enabled"로 설정합니다.

The CLI equivalent is :

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

2단계. WLC에서 RUM 보고서를 내보냅니다. 이렇게 하면 현재 라이센스 사용량이 파일에 저장됩니다.

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

CSSM에서:

1단계. CSSM 계정에 로그인합니다.

2단계. "Reports(보고서)" 탭 >> "Usage Data Files(사용 데이터 파일)"로 이동합니다. "Usage Data Files(사용 데이터 파일)"를 클릭합니다.

3단계. "Browse(찾아보기)" >> WLC에서 가져온 RUM 보고서를 선택하고 >> "Upload Data(데이터 업로드)"를 클릭합니다.

4단계. RUM 보고서가 CSSM에 업로드되면 "Acknowledgement(확인 응답)" 열 아래에 "Download(다운로드)" 버튼이 나타납니다. "Download(다운로드)"를 클릭합니다.

WLC에서:

4단계. WLC에서 ACK를 가져옵니다.

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

다음을 확인합니다.

위의 컨피그레이션 단계를 적용하면 CSSM의 Inventory(인벤토리) >> Product Instances(제품 인스턴스) 아래에 WLC가 표시됩니다.

HA 쌍의 활성 WLC가 등록된 경우 CSSM의 Product Instances(제품 인스턴스) 탭에 활성 및 대기 WLC가 모두 표시됩니다.

성공적으로 구성된 WLC의 출력 예:

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC Virtual Account:

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED Transport: Type: Transport Off Policy: Policy in use: Merged from multiple sources. Reporting ACK required: yes (CISCO default) Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes: First report requirement (days): 365 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Unenforced/Non-Export Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Miscellaneous: Custom Id:

Usage Reporting: Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC Reporting push interval: 30 days Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC Last report file write:

Trust Code Installed: Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

문제 해결

CSSM 포털에 RUM 업로드가 실패한 경우 포털에서 직접 연결을 통해 WLC가 이미 등록되어 있기 때문일 수 있습니다. CSSM 인벤토리에서 디바이스를 삭제한 다음 RUM 보고서를 업로드할 수 있습니다.

참조

SLUP로 라이센싱 구성