목차

소개

해당 국가 및 버전에 맞는 올바른 도메인 이해

- 행 도메인 세부 사항

비-ROW/고정 도메인 액세스 포인트에 대해 Catalyst 9800 WLC 구성

-ROW 액세스 포인트에 대해 Catalyst 9800 WLC 구성

확인: 국가 코드가 일치하지 않습니까?

문제 해결

국가 코드 불일치 징후

-행 도메인 AP

소개

이 문서에서는 도메인 불일치 또는 -ROW 도메인 특성과 관련된 AP 조인 문제를 이해하는 방법에 대해 설명합니다.

해당 국가 및 버전에 맞는 올바른 도메인 이해

Cisco는 C,D,I,G,H,K,N,L,M,S 및 T를 -ROW(Rest Of World) 도메인으로 통합했습니다. 이 도메인은 9124 및 9136 액세스 포인트로 시작하여 916X AP로 이어집니다. 다른 도메인은 여전히 별도로 제조되며 작동 방식을 변경할 특별한 절차나 변경이 필요하지 않습니다. 그러나 특정 국가에서 최근 규제 도메인을 변경했다는 점에 유의해야 하며, 따라서 해당 국가 및 버전에 맞는 올바른 도메인을 검증하는 것이 중요합니다.

특정 AP 모델 및 릴리스에 대해 해당 국가에 맞는 규정 도메인을 파악하는 가장 쉬운 방법은 해당 버전의 컨피그레이션 가이드를 확인하는 것입니다. 예를 들어 17.12 컨피그레이션 가이드 표 1과 3에는 사용 가능한 국가에 대한 해당 버전의 올바른 도메인이 나와 있습니다. 해당 국가가 언급되지 않은 경우, 주변 국가 코드를 사용할 수 있는지 관계 기관에 확인하거나 Cisco 어카운트 팀에 문의하여 제품에 국가 코드를 추가할 수 있는지 확인하십시오.

9800 WLC에서 실행하려는 올바른 소프트웨어 버전에 대해 이 섹션을 확인합니다.

이를 통해 해당 국가에서 6GHz 대역의 가용성도 확인할 수 있습니다.

참고: 잘못 주문한 PID(잘못된 국가 코드)의 RMA는 Cisco TAC에서 처리할 수 없습니다. 자세한 내용은 어카운트/세일즈 팀에 문의하십시오.

- 행 도메인 세부 사항

이 문서를 작성하는 즉시, 가장 큰 규정 도메인과 일치하지 않거나 고유한 규제 제약 조건이 필요한 일부 국가의 경우 -ROW 모델을 사용하여 새로운 WIFI 6E AP 916x 액세스 포인트를 배송할 수 있습니다.

Cisco IOS® XE 릴리스 17.6 이상에서는 -ROW 도메인 액세스 포인트를 지원하며, -ROW의 대상이 되는 국가 목록은 이후 릴리스와 함께 계속 증가하고 있습니다.

-ROW AP는 -ROW 도메인에 속한 모든 국가의 전력 테이블을 유지 관리하고 9800 WLC에 가입하고 9800 구성에서 할당한 국가 코드를 수신할 때 올바른 채널 및 전력 설정을 적용합니다.

ROW 도메인에 속한 국가의 목록은 AP 모델 및 소프트웨어 버전에 따라 달라지며 지속적으로 진화합니다.

특정 AP 모델의 특정 릴리스가 특정 국가에서 6GHz를 지원하는지 또는 -ROW 도메인의 일부인지 확인하려면 "Cisco Catalyst Wireless에 대한 자세한 채널 및 최대 전력 설정 <AP 모델>" 문서를 확인하십시오.

예를 들어, 9166의 경우 Detailed Channels and Maximum Power Settings for Cisco Catalyst Wireless(Cisco Catalyst Wireless에 대한 자세한 채널 및 최대 전력 설정) 문서 목록을 확인할 수 있습니다

9160 세부 채널 및 전력

이러한 문서는 각 AP 모델에 대해 존재하며 릴리스에서 새로운 국가/채널을 지원할 때마다 업데이트됩니다.

국가 탭 매핑을 확인하여 어떤 국가가 어떤 규제 도메인(-ROW 포함)에 속하는지, 해당 릴리스의 해당 AP 모델에 대해 해당 국가에서 어떤 주파수 대역이 지원되는지 확인합니다.

국가는 -ROW 도메인에 정기적으로 추가됩니다. 특정 AP 모델에 대한 관심 국가가 속한 규정을 규정 준수 조회 툴로 확인합니다.

Compliance Lookup 툴

비-ROW/고정 도메인 액세스 포인트에 대해 Catalyst 9800 WLC 구성

AP가 a. 고정 규정 도메인(예: -A, -B 또는 -E)인 경우 WLC에 구성된 해당 도메인에 속한 국가 코드가 하나라도 있으면 WLC에 조인합니다.

Configure(구성) > Wireless(무선) > Access points(액세스 포인트) > Country(국가)로 이동하여 WLC 자체에 대한 국가를 활성화합니다.

여기서 캐나다 국가 코드는 WLC에서 -A 도메인을 활성화합니다

그러면 도메인별 AP가 해당 도메인 목록에서 첫 번째 국가를 자동으로 선택합니다.

정확성을 극대화하려면 동일한 도메인에 둘 이상의 국가 코드가 있는 경우 AP 가입 프로필에서 매우 구체적인 국가 코드를 구성할 수 있습니다.

각 AP 가입 프로필에서 AP에 대한 올바른 국가 코드를 선택합니다

-ROW 액세스 포인트에 대해 Catalyst 9800 WLC 구성

-ROW 도메인의 액세스 포인트는 컨트롤러에 구성된 국가와 상관없이 9800 WLC에 조인할 수 있습니다(소프트웨어 릴리스에서 17.6.2 이상 버전의 -ROW 도메인을 지원하는 경우). 하드웨어 모델은 이 AP 360 페이지에 표시된 대로 -ROW로 표시됩니다.

WLC 대시보드

AP는 국가 컨피그레이션과 상관없이 WLC에 성공적으로 조인합니다. 그러나 일부 AP는 여전히 국가 코드를 프로비저닝해야 함을 나타내는 빨간색 점이 액세스 포인트 대시보드 위젯에 표시됩니다.

AP 통계 페이지

국가 코드가 할당되지 않은 -ROW 액세스 포인트 목록을 표시하려면 이 점을 클릭합니다. 이 상태에서 -ROW AP는 5ghz 라디오가 종료되고 2.4ghz 라디오가 표준 채널 및 더 낮은 전원에서 작동하여 국가 규칙 위반을 방지합니다.

AP 통계 페이지

AP 가입 프로필에서 국가 코드를 설정하면 국가가 -행 AP에 할당될 수 있습니다. 기본적으로 기본 AP가 국가 코드가 설정되지 않은 프로파일에 조인할 수 있으므로 새 -ROW 도메인 AP에는 국가 코드가 할당되지 않고 호환성 모드에서 작동할 수 있습니다.

AP 가입 프로필의 국가 코드 확인란에는 모든 국가가 나열되므로 WLC에서 전역적으로 활성화되지 않은 국가 코드를 구성할 수 있습니다(Configure(구성) > Wireless(무선) > Access points(액세스 포인트) 페이지 및 country(국가) 하위 페이지). 이 경우 AP는 AP 조인 프로파일의 국가 코드 컨피그레이션을 무시하고 호환성 모드를 유지합니다. -ROW AP가 AP 조인 프로파일에 올바른 국가 코드를 구성해야 -ROW AP가 호환성 모드에서 벗어나고 올바른 채널 목록을 사용하고 무선 장치를 활성화하기 위해 가입할 수 있습니다.

기본 AP 조인 프로파일

지정된 사이트의 모든 AP에 대해 올바른 국가 코드를 쉽게 설정할 수 있도록 사이트마다 다른 AP 가입 프로필을 사용하는 것이 좋습니다.

각 AP에 대해 Advanced(고급) 탭에서 AP의 특정 국가 코드를 볼 수도 있습니다. 드롭다운 상자에는 WLC에서 전역적으로 활성화된 국가만 표시되지만, AP 고급 페이지에서 국가 코드를 직접 변경할 경우 국가가 AP 가입 프로필에 이미 구성되어 있는 경우(그리고 유효한 경우) 작동하지 않습니다.

AP에 대해 다른 국가를 구성하면 AP가 WLC와의 연결을 끊고 다시 연결하지만 AP 연결 프로파일에 설정된 국가 코드를 사용하여 다시 연결됩니다. 이 설정은 AP 가입 프로필에 국가 코드가 구성되지 않은 상태로 유지되는 경우에만 유용합니다(권장하지 않음).

확인: 국가 코드가 일치하지 않습니까?

첫 번째 사항은 액세스 포인트에서 필요할 수 있는 모든 국가를 전역적으로 활성화하는 것입니다.

Configuration(컨피그레이션) > Wireless(무선) > Access Points(액세스 포인트)로 이동합니다

AP가 있는 모든 국가를 활성화합니다. 추가된 각 국가에 대해 지원되는 도메인 문자가 추가됩니다. 예를 들어, 이 스크린샷에서 스위스 국가 코드를 추가하면 -E 도메인이 활성화됩니다. 맨 위에 캐나다를 활성화하면 -A 도메인 지원이 추가됩니다.

WLC 글로벌 국가 코드

AP가 WLC에 조인할 때 AP 규정 도메인과 일치하는 국가 코드(전역적으로 활성화한 국가 코드)를 가져옵니다. 새 AP가 조인하면 기본 사이트 태그가 할당됩니다. 기본적으로 default-site-tag는 AP 컨피그레이션에 default-ap-profile을 사용합니다. AP에 대한 국가 선택은 AP(가입) 프로필에 있습니다.

Configuration(컨피그레이션) > Tags and profiles(태그 및 프로필) > Tags(태그) > Site(사이트)로 이동하여 선택적으로 기본 사이트 태그를 다른 AP 프로필에 지정합니다.

AP 조인 프로파일에서 국가 코드를 정의하려면 Configuration(컨피그레이션) > Tags and profiles(태그 및 프로필) > AP Join(AP 조인)으로 이동합니다.

여러 사이트가 다른 경우 기본 프로필을 사용하거나(및 국가를 적절하게 설정) 명명된 사이트 태그 및 ap 가입 프로필을 사용할 수 있습니다.

이 사이트 태그를 원하는 AP에 할당할 수 있습니다. Configure(구성) > Wireless(무선) > Accesses(액세스) 포인트로 이동하여 특정 AP를 클릭한 다음 사이트 태그를 할당하면 됩니다(그러면 특정 AP 조인 프로파일이 할당됨).

AP에 태그 할당

문제 해결

국가 코드 불일치 징후

다음은 올바른 국가 코드가 활성화되지 않은 WLC에 AP가 조인할 때 WLC에서 throw하는 국가 코드 불일치 syslog 메시지의 예입니다.

%APMGR_TRACE_MESSAGE-3-WLC_GEN_ERR: Chassis 1 R0/4: wncd: Error in AP: <MAC>: country code (GA) and regulatory domain (-A) mismatch for slot 1

이 예에서는 과테말라가 -A 도메인에 속해 있으므로 잘못된 컨피그레이션은 없습니다. 과테말라 국가 코드가 전혀 작동하지 않는 Cisco 버그 ID CSCwh59048 때문입니다.

-행 도메인 AP

-ROW 도메인(예: 프랑스)에 속하지 않는 국가 코드를 구성하는 경우 WLC에 조인하고 이 AP 조인 프로필을 수신하는 -ROW AP는 오류 메시지를 인쇄하고 프로비저닝되지 않은 모드(5ghz 무선 다운 및 제한된 2.4ghz 무선 기능)를 유지합니다.

특정 -ROW 국가를 사용하여 프로비저닝된 AP는 다른 유효한 -ROW 국가가 할당될 때까지 해당 국가가 계속 할당됩니다. ROW가 아닌 국가를 할당하려고 하면 AP는 동일한 최종 작업 국가 코드를 무시하고 계속 사용합니다.

show controllers dot11Radio 1로 AP CLI에서 AP 국가의 프로비저닝 상태를 확인할 수 있습니다. -ROW 도메인과 AP가 할당된 국가가 다음과 같은 경우 표시됩니다.

show cont dot11Radio 1

Dot11Radio1 Link encap:Ethernet HWaddr 4C:A6:4D:22:2F:C0

BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:2699

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Radio Info Summary:

=======================

Radio: 5.0GHz

Carrier Set: (-RW) Argentina ( AR)

가능한 컨피그레이션 불일치 목록:

- AP 가입 프로필에 구성된 국가가 없는 경우 AP가 컨피그레이션 불일치 상태에 있습니다.

- AP 가입 프로파일에 구성된 국가가 전역 국가 목록에서 활성화되지 않은 경우 AP는 컨피그레이션 불일치 상태가 됩니다.

- 국가가 AP 가입 프로파일 및 글로벌 국가 목록에 구성되어 있지만 해당 소프트웨어 버전에서 국가가 -ROW 도메인의 일부가 아닌 경우 AP가 컨피그레이션 불일치 상태에 있습니다.

- 국가가 AP 가입 프로파일 및 글로벌 국가 목록에 구성되어 있고 해당 국가가 -ROW 도메인의 국가 부분인 경우 AP가 제대로 프로비저닝됩니다.

Configuration(컨피그레이션) > Wireless(무선) > Access Points(액세스 포인트) 페이지에서 잘못 구성된 AP를 확인할 수 있습니다.

잘못 구성된 AP 수