목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

구성

GUI를 통해 스니퍼 모드에서 AP 구성

CLI를 통해 스니퍼 모드에서 AP 구성

GUI를 통해 채널을 스캔하도록 AP 구성

CLI를 통해 채널을 스캔하도록 AP 구성

패킷 캡처를 수집하도록 Wireshark 구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Catalyst 9800 Series Wireless Controller(9800 WLC)의 스니퍼 모드에서 AP(Access Point)를 GUI(Graphic User Interface) 또는 CLI(Command Line Interface)를 통해 구성하는 방법과 무선 동작을 트러블슈팅 및 분석하기 위해 AP를 사용하여 PCAP(Packet Capture)를 OTA(Over the Air)를 수집하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 9800 WLC 구성

- 802.11 Standard의 기본 지식

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- AP 2802

- 9800 WLC Cisco IOS®-XE 버전 17.3.2a

- Wireshark 3.X

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

구성

고려해야 할 사항:

- 대상 장치와 이 장치가 연결된 AP에 스니퍼 AP를 가깝게 하는 것이 좋습니다.

- 어떤 802.11 채널 및 폭, 클라이언트 디바이스 및 AP가 사용되는지 확인합니다.

네트워크 다이어그램

구성

GUI를 통해 스니퍼 모드에서 AP 구성

1단계. 9800 WLC GUI에서 이미지에 표시된 대로 Configuration(구성) > Wireless(무선) > Access Points(액세스 포인트) > All Access Points(모든 액세스 포인트)로 이동합니다.

2단계. 스니퍼 모드에서 사용할 AP를 선택합니다.General(일반) 탭에서 이미지에 표시된 대로 AP의 이름을 업데이트합니다.

3단계. Admin Status(관리 상태)가 Enabled(활성화됨)인지 확인하고 이미지에 표시된 대로 AP Mode(AP 모드)를 Sniffer(스니퍼)로 변경합니다.

다음 메모와 함께 팝업이 나타납니다.

"경고:AP 모드를 변경하면 AP가 재부팅됩니다.계속하려면 Update & Apply to Device(업데이트 및 디바이스에 적용)를 클릭합니다."

이미지에 표시된 대로 확인을 선택합니다.

4단계. 이미지에 표시된 대로 Update & Apply to Device(업데이트 및 장치에 적용)를 클릭합니다.

이미지에 표시된 대로 변경 사항 및 AP 바운스를 확인하는 팝업이 나타납니다.

CLI를 통해 스니퍼 모드에서 AP 구성

1단계. 스니퍼 모드로 사용할 AP를 확인하고 AP 이름을 선택합니다.

2단계. AP 이름을 수정합니다.

이 명령은 AP 이름을 수정합니다.여기서 <AP-name>은 AP의 현재 이름입니다.

carcerva-9k-upg#ap name <AP-name> name 2802-carcerva-sniffer

3단계. 스니퍼 모드에서 AP를 구성합니다.

carcerva-9k-upg#ap name 2802-carcerva-sniffer mode sniffer

GUI를 통해 채널을 스캔하도록 AP 구성

1단계. 9800 WLC GUI에서 Configuration(구성) > Wireless(무선) > Access Points(액세스 포인트)로 이동합니다.

2단계. 액세스 포인트 페이지에서 5GHz Radio 또는 2.4GHz Radio 메뉴 목록을 표시합니다.이는 이미지에 표시된 대로 스캔할 채널에 따라 달라집니다.

2단계. AP를 검색합니다.화살표 아래쪽 버튼을 클릭하여 검색 툴을 표시하고 드롭다운 목록에서 Contains(포함)를 선택하고 이미지에 표시된 대로 AP 이름을 입력합니다.

3단계. AP를 선택하고 이미지에 표시된 대로 Configure(구성)> Sniffer Channel Assignment(스니퍼 채널 할당) 아래에서 Enable Sniffer(스니퍼 활성화) 확인란을 선택합니다.

4단계. Sniff Channel 드롭다운 목록에서 Channel을 선택하고 이미지에 표시된 대로 Sniffer IP 주소(Wireshark가 있는 서버 IP 주소)를 입력합니다.

5단계. 대상 장치 및 AP가 연결할 때 사용하는 채널 너비를 선택합니다.

Configure(구성)> RF Channel Assignment(RF 채널 할당)로 이동하여 이미지에 표시된 대로 구성합니다.

CLI를 통해 채널을 스캔하도록 AP 구성

1단계. AP에서 채널 스니프를 활성화합니다.다음 명령을 실행합니다.

carcerva-9k-upg#ap name <ap-name> sniff {dot11a for 5GHz | dot11bfor 2.4GHz | dual-band}

예:

carcerva-9k-upg#ap name 2802-carcerva-sniffer sniff dot11a 36 172.16.0.190

패킷 캡처를 수집하도록 Wireshark 구성

1단계. Wireshark를 실행합니다.

2단계. Wireshark에서 이미지에 표시된 대로 Capture options 메뉴 아이콘을 선택합니다.

3단계. 이 작업은 팝업 창을 표시합니다.이미지에 표시된 대로 목록에서 Wired Interface를 캡처의 소스로 선택합니다.

4단계. 선택한 인터페이스의 Capture(캡처) 필터 아래에서 필드 상자에 udp port 5555를 입력합니다(이미지에 표시됨).

5단계. 이미지에 표시된 대로 시작을 클릭합니다.

6단계. Wireshark가 필요한 정보를 수집할 때까지 기다렸다가 이미지에 표시된 대로 Wireshark에서 Stop 버튼을 선택합니다.

팁:WLAN에서 PSK(Pre-shared Key)와 같은 암호화를 사용하는 경우 캡처가 AP와 원하는 클라이언트 간에 4방향 핸드셰이크를 catch하는지 확인합니다.디바이스가 WLAN에 연결되기 전에 OTA PCAP가 시작되거나 캡처가 실행되는 동안 클라이언트가 인증되지 않고 재인증된 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다.

7단계. Wireshark는 패킷을 자동으로 디코딩하지 않습니다.패킷을 디코딩하려면 캡처에서 행을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 옵션을 표시하고 이미지에 표시된 대로 Decode As...를 선택합니다.

8단계. 팝업 창이 나타납니다.추가 단추를 선택하고 새 항목을 추가하려면 다음 옵션을 선택합니다.UDP 포트 from Field, 555 from Value, SIGCOMP from Default 및 PEEKREMOTE from Current(이미지에 표시된 대로)입니다.

9단계. 확인을 클릭합니다.패킷이 디코딩되고 분석을 시작할 준비가 됩니다.

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

AP가 9800 GUI에서 스니퍼 모드에 있는지 확인하려면 다음을 수행합니다.

1단계. 9800 WLC GUI에서 Configuration(구성) > Wireless(무선) > Access Points(액세스 포인트) > All Access Points(모든 액세스 포인트)로 이동합니다.

2단계. AP를 검색합니다.아래쪽 화살표 단추를 클릭하여 검색 도구를 표시하고 드롭다운 목록에서 Contains를 선택한 다음 이미지에 표시된 대로 AP 이름을 입력합니다.

3단계. 관리 상태가 녹색 확인 표시와 AP 모드가 스니퍼인지 확인합니다(이미지에 표시됨).

AP가 9800 CLI에서 스니퍼 모드에 있는지 확인하기 위해다음 명령을 실행합니다.

carcerva-9k-upg#show ap name 2802-carcerva-sniffer config general | i Administrative

Administrative State : Enabled

carcerva-9k-upg#show ap name 2802-carcerva-sniffer config general | i AP Mode

AP Mode : Sniffer

carcerva-9k-upg#show ap name 2802-carcerva-sniffer config dot11 5Ghz | i Sniff

AP Mode : Sniffer

Sniffing : Enabled

Sniff Channel : 36

Sniffer IP : 172.16.0.190

Sniffer IP Status : Valid

Radio Mode : Sniffer

패킷이 Wireshark에서 디코딩되었는지 확인하기 위해프로토콜은 UDP에서 802.11으로 변경되며 이미지에 표시된 대로 비컨 프레임이 표시됩니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

문제/장애:Wireshark는 AP에서 데이터를 수신하지 않습니다.

해결책:WMI(Wireless Management Interface)에서 Wireshark 서버에 연결할 수 있어야 합니다. WLC에서 Wireshark 서버와 WMI 간의 연결성을 확인하십시오.

관련 정보

- Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller 소프트웨어 구성 가이드, Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.x - 장:스니퍼 모드

- 802.11 Wireless Sniffing의 기본 사항

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems