목차

소개

배경 정보

영향을 받는 액세스 포인트

버그 도우미 도구

관련 정보

소개

이 문서에서는 2022년 9월을 기준으로 Cisco가 2022년 8월 이전에 릴리스된 소프트웨어를 실행하는 무선 컨트롤러에 조인할 수 없는 AP를 제조한다고 설명합니다.

배경 정보

2022년 9월 이후에 제조된 일부 C9105AXI, C9105AXW, C9120AXI, C9120AX, C9130AXI, C9130AXE 액세스 포인트는 2022년 8월 이전에 릴리스된 소프트웨어를 실행할 수 없습니다. 필드 알림 72424를 참조하십시오.

영향을 받는 액세스 포인트

이러한 AP 모델(제품 식별자 또는 PID) 및 버전 식별자(VID)는 2022년 8월 이전에 릴리스된 Cisco 소프트웨어를 실행하는 컨트롤러에 조인할 수 없습니다.

- C9105AXI - VID 04 이상

- C9105AXW - VID 02 이상

- C9120AXI, C9120AX - VID 07 이상

- C9130AXI, C9130AX - VID 03 이상

모든 규정 도메인이 영향을 받는 것은 아닙니다. 일부 특정 도메인의 일부 PID는 이전 VID로만 구축됩니다.

FN의 영향을 받는 72424

국가

C9120

C9130

C9105

AXI

도끼

축일

AXI

도끼

AXI

축

-H 도메인

(중국 + 바레인)

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

-R(러시아)

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

-Q/Q1(일본)

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

영향을 받지 않음

VID 04 이상

VID 02 이상

기타 모든 정규 도메인

VID 07 이상

VID 07 이상

영향을 받지 않음

VID 03 이상

VID 03 이상

VID 04 이상

VID 02 이상

영향을 받는 AP에는 다음과 같은 컨트롤러 소프트웨어 버전이 필요합니다.

- 8.10.181.0* 이상

- 17.3.6* 이상

- 17.6.4 이상

- 17.9.2 이상

참고: 2024년 6월 현재, 영향을 받는 PID에 대해 RMA(Return Material Authorization)를 통해 제공되는 교체 AP에는 최신 소프트웨어가 필요할 수 있습니다.

* 8.10.181.0은 Cisco 버그 ID CSCwd37092로 인해 지연됩니다. 권장 AireOS Wireless LAN Controller 릴리스를 참조하십시오.  9800 Series 컨트롤러를 사용하는 고객은 Catalyst 9800 Wireless LAN Controller용 권장 Cisco IOS XE 릴리스를 참조하십시오.

참고: 등록된 Cisco 사용자만 내부 툴과 버그 정보에 액세스할 수 있습니다.

버그 도우미 도구

SN(Access Point Serial Number) 또는 PID(Product Identifier), VID(Country/Version Identifier) 정보가 있는 경우, 버그 어시스턴트 툴을 사용하여 필드 알림 72424의 적용 가능성을 검증합니다.

참고: 등록된 Cisco 사용자만 내부 툴과 정보에 액세스할 수 있습니다.

관련 정보

- Cisco 버그 ID CSCwc47544

- 필드 알림 72424

- Cisco Wireless Solutions 소프트웨어 호환성 매트릭스

- Cisco 기술 지원 및 다운로드