목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

FSC 교체

유지 보수 기간

절차

상태 확인

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco ASR(Aggregation Services Router) 5500 섀시에서 FSC(Fabric Switch Card)를 교체하는 데 필요한 MOP(Method of Procedure) 단계를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 MOP에 설명된 단계를 진행하기 전에 다음 정보를 확인하고 알려 주십시오.현재 RAID 상태를 확인하고 SSD를 수집합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 ASR5500 섀시의 구성 요소로서 FSC에만 적용됩니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

이 문서에 설명된 단계에는 섀시 정보를 수집하는 SSD(Show Support Detail)의 컬렉션이 포함됩니다.HD-Redundant Array of Independent Disks(RAID) 상태 확인섀시 HD RAID에서 카드 하드 드라이브(HD)를 제거합니다.새 FSC를 해당 슬롯에서 교체합니다.FSC를 교체한 후 섀시 작동 상태 확인을 사용하는 것이 좋습니다.

ASR5500은 디스크 하위 시스템이 N+1 모드에서 작동하며 하나의 FSC 오류를 처리할 수 있는 RAID 5 구성에서 하나의 디스크 하위 시스템으로 처리되는 각 FSC와 함께 작동합니다.장애 시나리오에서는 성능이 저하된 상태일 때 용량이 동일합니다.그러나 장애가 발생한 FSC를 교체하고 RAID를 복원하기 전에는 디스크 이중화를 사용할 수 없습니다.이중 결함 시나리오가 있고 RAID를 복원하기 전에 두 개의 FSC 카드가 장애가 발생하면 RAID가 실패 상태에 있게 되고 모든 데이터가 손실됩니다.

FSC 교체

유지 보수 기간

이 절차는 트래픽에 영향을 미치지 않아야 합니다.그러나 모범 사례로서, 이러한 활동은 유지 보수 기간 동안 수행하는 것이 좋습니다.이 문서에 설명된 활동을 수행하고 확인하려면 1시간 이상의 유지 보수 기간을 사용하는 것이 좋습니다.

절차

이는 ASR5500 섀시에서 FSC를 교체하는 단계별 절차입니다.

1. SSD 수집:FSC 카드 교체 후 후속 문제 분석을 위한 스냅샷 베이스라인을 제공합니다(해당되는 경우).

2. FSC에서 호스팅되는 HD RAID의 상태 및 슬롯 번호를 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

다음은 ASR5500 섀시의 슬롯 17에서 FSC를 교체하는 방법을 보여 주는 예입니다.

show hd raid verbose

[local]ASR5500 ICSR> show hd raid verbose

Monday October 15 16:11:56 UTC 2012

HD RAID:

State                      : Available (clean) Degraded                   : No

UUID                       : 12345678:b91db53jd:e5bc12ca:ababab

Size : 1.2TB (1200000073728 bytes) Action : Idle

<snip> additional outputs supressed

Card 17

State : In-sync card

Created : Tue Jul 17 06:57:41 2012

Updated : Mon Oct 15 16:11:32 2012

Events : 585

Description : FSC17 SAD1111111X

Size : 400GB (400096755712 bytes) Disk hd17a

State : In-sync component

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : xxxx

Size : 200GB (200049647616 bytes) Disk hd17b

State : In-sync component

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : xxx

3. 여기에 표시된 대로 CLI를 사용하여 RAID에서 현재 카드를 제거합니다.예를 들어, 슬롯 17에서 RAID를 제거합니다.

ASR5500# hd raid remove hd17

Are you sure? [Yes|No]: yes

4. ASR5500 섀시에서 FSC 카드를 물리적으로 제거합니다.

5. ASR5500 섀시에서 새 FSC 카드를 교체합니다.

6. 이 명령을 사용하여 새 카드의 상태를 확인합니다.카드를 사용할 수 있고 진단 유틸리티를 통과했는지 확인합니다.

예를 들어 슬롯 17에 FSC에 대한 정보를 표시합니다.

[local]ASR5500 ICSR> show card diag 17

Tuesday October 16 16:12:59 UTC 2012

Card 17: Status

IDEEPROM Magic Number : Good

Card Diagnostics      : Pass      : None

Last Failure          : None

Card Usable           : Yes    Current Environment:

Temp: LM87            : 43.00 C

Temp: Lower           : 42.00 C (limit 85.00 C) Temp: Upper           : 44.00 C

(limit 85.00 C)

Temp: FE600-0         : 53.00 C (limit 100.00 C)

Temp: FE600-1         : 42.00 C (limit 100.00 C) Temp: MAX6696         : 36.00 C

(limit 85.00 C) Temp: F600 #1         : 37.57 C

Temp: Drive #1        : 55.00 C (limit 75.00 C) Temp: Drive #2        : 54.00 C

(limit 75.00 C)

Voltage: 2.5V         : 2.496 V (min 2.380 V, max 2.630 V)

Voltage: 3.3V STANDBY : 3.341 V (min 2.970 V, max 3.630 V) Voltage: 5.0V

: 5.044 V (min 4.750 V, max 5.250 V) Voltage: 12V          : 12.062 V

Voltage: 1.8V         : 1.818 V (min 1.700 V, max 1.900 V) Voltage: 1.0V FE600-0

: 1.048 V

Voltage: 1.0V FE600-1 : 1.038 V Voltage: 48V-A        : 50.500 V Voltage: 48V-B

: 52.100 V Current: 48V-A        : 0.76 A Current: 48V-B        : 1.00 A

Airflow: F600 #1      : 326 FPM

[local]ASR5500 ICSR>
새 카드가 나타나지 않으면 Cisco에 추가 지원을 요청하십시오.

7. 이 CLI를 사용하여 RAID에 새 FSC 카드를 삽입합니다.

예를 들어, 슬롯 17에 FSC를 삽입하십시오.

ASR5500#   hdraid  overwrite  hd17

Are you sure? [Yes|No]:   yes

[local]ASR5500 ICSR>

8. 7단계의 명령이 실행된 후 RAID의 성능이 저하되지 않았는지 확인합니다. 완료하는 데 약 1시간이 걸릴 수 있습니다.

예를 들어 FSC 슬롯 17에 RAID를 표시합니다.

show hd raid verbose

[local]ASR5500 ICSR> show hd raid verbose

Monday October 15 15:20:52 UTC 2012

HD RAID:

State                     : Available (clean)   <<< available

Degraded                  : No     <<<< not degraded

UUID                      : 12345678:b91db53jd:e5bc12ca:ababab

Size : 1.2TB (1200000073728 bytes) Action : Idle

<snip> outputs suppressed

Card 17

State : In-sync card <<<<<<<<in-sync card

Created : Tue Jul 17 06:57:41 2012

Updated : Tue Oct 16 16:20:33 2012

Events : 585

Description : FSC17 SAD1111111X

Size : 400GB (400096755712 bytes) Disk hd17a

State : In-sync component <<<<<<<< Created :

Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : STM000147A1E

Size : 200GB (200049647616 bytes) Disk hd17b

State : In-sync component <<<<<<<<<

Created : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Updated : Tue Jul 17 06:57:37 2012

Events : 0

Model : STEC-Z16IZF2D-200UCT Serial Number : 1234

Size : 200GB (200049647616 bytes)

[local]ASR5500 ICSR>

9. 출력에 1시간 30분 후에도 RAID 성능이 저하된 것으로 표시되면 Cisco에 추가 지원을 요청하십시오.

상태 확인

context local에서 다음 명령을 실행합니다.

show clock

show version

show system uptime

show boot

show context show cpu table

show port utilization table

show session counters historical all

show subscribers data-rate high

show subscriber summary ggsn-service GGSN2

show subscriber summary ggsn-service GGSN1

show ntp status

show ntp associations

## The above for reference

[local] ASR5X00# show card table all |grep unknown

Should display no output

[local] ASR5X00# show card table | grep offline

Should display no output

[local] ASR5X00# show resources |grep Status

Should display "Within acceptable limits"

[local] ASR5X00# show task resources |grep over

Should display no output

[local] ASR5X00# show alarm outstanding

Monitor for any issues

[local] ASR5X00# show pgw-service all | grep "Status"

Should display STARTED.

[local] ASR5X00# show egtp-service all | grep "Status"

Should display STARTED.

[local] ASR5X00# show crash list

관련 정보

- ASR5500 시스템 관리 가이드 - Cisco 시스템

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems