목차

소개

문제/장애:자동 삭제로 인한 MME 연결 실패

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 MME(Mobility Management Entity)에서 연결 프로시저가 자동 삭제되어 발생하는 연결 실패 횟수를 확인하는 데 사용되는 카운터에 대해 설명합니다.

문제/장애:자동 삭제로 인한 MME 연결 실패

EPS(Evolved Packet System)에서 Attach Procedure에 대한 기본 통화 흐름

연결 절차 중 기본 단계

1. UE(User Equipment)는 MME에 Attach Request를 전송합니다.이 연결 요청에는 PDN 연결 요청도 포함됩니다.

2. MME는 UE를 사용하여 모든 인증 및 암호화 관련 절차를 수행합니다.

3. MME는 SGW(Create Session Request to Serving Gateway)를 전송하고 SGW는 PGW(Packet Data Network) Gateway(PGW) 및 SGW가 MME에 세션 응답 생성을 사용하여 세션을 생성합니다.

4. MME는 Attach Accept to UE 및 Initial Context Setup Request를 eNodeB에 전송합니다.

5. eNodeB는 UE와 함께 E-RAB(Evolved - Radio Access Bearer) 설정 절차를 수행합니다.

6. eNodeB는 E-RAB with UE를 설정한 후 초기 컨텍스트 설정 응답을 MME로 보냅니다.

7. UE는 Attach Complete를 MME에 전송하고 여기서 첨부 절차는 성공한 것으로 간주됩니다.

8. MME는 eNodeB S1-U(S1-User Plane) 정보를 SGW에 전송하기 위해 SGW에 전달자 요청 수정을 전송합니다.

연결 프로시저는 다양한 이유로 실패하지만 다음 두 가지 방법으로 오류를 처리합니다.

1. MME가 Attach Reject 메시지를 UE에 전송합니다.

2. MME는 Attach Reject 메시지를 UE에 보내지 않고 Attach Procedure를 자동으로 취소합니다.

MME가 Attach Reject를 전송하면 해당 Attach Reject 및 MME와 관련된 EPS Mobility Management(EMM) 또는 EPS Session Management(ESM) 원인이 있고 이러한 값을 추적하기 위한 다양한 카운터가 있습니다.

MME는 UE에 Attach Reject를 보내지 않고 Attach Procedure를 자동으로 취소할 수 있습니다.몇 가지 가능한 이유는 다음과 같습니다.

- 인증 실패:인증 실패로 인해 연결 요청이 실패하고 연결 거부가 전송되지 않거나 인증 요청 또는 보안 모드 명령의 최대 재전송에 도달한 경우 MME는 연결 거부를 보내지 않습니다.

- UE 시작 분리:Attach Procedure가 계속 진행되는 동안 UE가 Detach Request를 보내는 경우

- 다른 첨부 절차 수신:둘 이상의 Attach Request가 수신되고 Attach Accept 또는 Attach Accept Accept가 전송되지 않습니다.

- 분리 진행 중:분리 및 첨부 프로시저 충돌이 발생하는 경우

- 라디오 설정 실패:라디오 네트워크에 문제가 있을 때마다이는 UE와 eNodeB 간의 무선 링크 문제, MME와 eNodeB 간의 네트워크 문제 등과 같은 다양한 문제 때문에 발생할 수 있습니다.

소프트웨어 릴리스 17.0 이전에는 MME에 자동 연결 절차 폐기 수를 계산할 통계가 없습니다.

솔루션

릴리스 17.0부터는 Attach Procedure의 자동 삭제 수를 계산하는 카운터가 추가됩니다.

mme-service statistics를 표시하고 mme-service statistics verbose를 표시하는 명령으로 동일한 상태를 확인할 수 있습니다.

[local]asr5000# show mme-service statistics

.........

No Attach Reject/Accept:            0

Authentication Fail:              0  UE initiated detach:                0

Detach in progress:               0  Different Attach Recvd:             0

[local]asr5000# show mme-service statistics verbose

.............

Procedure Failure Reasons:

Attach failure:                       0

Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

Max retx attach accept:             0  Setup timeout expiry:               0

SCTP/S1-failure:                    0  Internal guard timeout:             0

UE context release:                 0  Max retx ESM info req:              0

Other reasons:                      0

Intra MME TAU failure:                0

Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

Max retx TAU accept:                0  SCTP/S1-failure:                    0

Internal guard timeout:             0  UE context release:                 0

Other reasons:                      0

Inter node TAU failure:               0

Max retx auth req:                  0  Max retx sec mode cmd:              0

Max retx TAU accept:                0  Setup timeout expiry:               0

SCTP/S1-failure:                    0  Internal guard timeout:             0

UE context release:                 0  Relocation failure:                 0

Other reasons:                      0

IM exit failure:                      0

Max retx TAU accept:                0  SCTP/S1-failure:                    0

Internal guard timeout:             0  UE context release:                 0

Other reasons:                      0

show mme-service statistics verbose에 언급된 카운터에 대한 설명입니다.

- 연결 실패:MME에서 실패한 총 연결 프로시저 수입니다.또한 첨부 거부를 보낸 연결 실패도 포함됩니다.

- 최대 retx 인증 요청 수:인증 요청의 최대 재전송으로 인해 실패한 연결된 트리거된 인증 절차의 총 수입니다.

- 최대 retx sec 모드 cmd:보안 모드 명령의 최대 재전송으로 인해 트리거된 연결된 인증 프로시저가 실패한 총 수입니다.

- 최대 retx attach accept:첨부 수락의 최대 재전송으로 인해 실패한 총 첨부 절차 수입니다.

- 설정 시간 초과 만료:설정 시간 초과로 인해 실패한 총 연결 프로시저 수입니다.

- SCTP/S1-실패:SCTP(Stream Control Transmission Protocol) 다운으로 인해 실패한 총 연결 프로시저 수입니다.

- 내부 가드 시간 초과:내부 가이드 시간 초과가 만료되어 실패한 총 연결 절차 수입니다.여기에는 인증 절차에 대한 내부 가드 시간 초과도 포함됩니다.인증 프로시저가 호출되고 해당 가드 타이머로 인해 인증 프로시저가 중단되면 이 타이머도 증가합니다.

- UE 컨텍스트 릴리스:eNodeB에서 UE 컨텍스트 릴리스로 인해 실패한 총 연결 프로시저 수입니다.

- 최대 ESM 정보 요청 횟수:ESM 정보 요청의 최대 재전송으로 인해 실패한 총 연결 절차 수입니다.

- 기타 이유:알 수 없는 이유로 인해 실패한 총 연결 프로시저 수입니다.

다음은 위에서 언급한 CLI(command line interface) 출력에 해당하는 대량 통계 카운터입니다.

# show mme service statistics

Bulkstats 카운터

CLI 카운터

emm-msgtx-attach-no-rej-send-total

추가 거부/동의 없음

emm-msgtx-attach-auth 실패

인증 실패

emm-msgtx-attach-ue-initiated-detach

UE에서 분리 시작

emm-msgtx-attach-detach-in-progress

분리 진행 중

emm-msgtx-attach-diff-attach-recv

서로 다른 첨부 레코드

# show mme service statistics verbose

Bulkstats 카운터

CLI 카운터

attach-proc-fail-total

연결 실패

attach-proc-fail-max-retx-auth-req

최대 retx 인증 요청

attach-proc-fail-max-retx-sec-mode-cmd

최대 retx sec 모드 cmd

attach-proc-fail-max-retx-attach-accept

최대 retx attach accept

attach-proc-fail-setup-timeout-exp

설정 시간 초과 만료

attach-proc-fail-sctp-fail

SCTP/S1 장애

attach-proc-fail-guard-timeout-exp

내부 가드 시간 초과

attach-proc-fail-ue-ctxt-release

UE 컨텍스트 릴리스

attach-proc-fail-max-retx-esm-info req

최대 retx ESM 정보 요청

attach-proc-fail-기타 이유

기타 이유

이 카운터는 KPI(핵심 성과 지표)를 계산하는 동안 고려되므로 자동 장애로 인한 연결 프로시저 실패가 제대로 고려됩니다.

관련 정보

- Rel 17.0 통계-개수-참조

- 3GPP 사양 23.401

- 3GPP 사양 24.301

- Rel 17.0 MME 관리 설명서