목차

개요

설명

출력 예

ASR 5000

ASR 5500

개요

LAG(Link Aggregation)를 구현하면 "show port npu counters" 및 "show port utilization table" 명령의 동작이 변경됩니다.포트 명령은 포트 및 처리량 관련 문제를 해결하는 데 중요하므로, LAG가 아닌 포트와 비교할 때 직관적이지 않기 때문에 출력을 제대로 해석할 수 있어야 합니다.가장 중요한 점은 개별 포트 기준으로 LAG에 대한 포트 설정 카운터를 사용할 수 없으며, 전체 LAG 그룹에 대해 이 글쓰기 시점인 StarOS v18까지 보고됩니다.이는 향후 릴리스에서 변경될 수 있습니다.

설명

설계/아키텍처 제한으로 인해 포트 구성 카운터의 보고는 개별 포트 레벨이 아니라 LAG 그룹의 모든 포트를 종합하는 것으로 제한됩니다.이는 예상대로 계속 보고되는 포트 데이터 링크 카운터에는 적용되지 않습니다.

LAG를 구현하려면 LAG의 모든 포트가 활성 상태여야 하므로 "show port utilization table"은 두 ASR 5000/5500에 대해 모두 배포(활성) 또는 합의된(대기) 상태의 모든 LAG 포트에 대한 사용률을 보고합니다. 참고:일반적으로 합의된 포트는 트래픽을 표시하지 않지만, 합의된 포트의 Rx 및/또는 Tx 방향에서 트래픽을 전달하는 경우가 있습니다(이 문서의 주체는 아니지만 단순히 알려주기 위해).

반면 비 LAG 포트의 경우 ASR 5000에 대해 보고된 것과 ASR 5500에 대해 보고된 것 사이에는 차이가 있습니다.ASR 5000은 스탠바이 포트의 사용률을 보고하지 않는 반면, ASR 5500은 스탠바이 포트의 사용률을 보고합니다(해당 포트가 운영 중단되더라도).

방금 언급한 것과 일치하면, LAG에 대한 "show port table"은 포트 쌍의 활성 포트만 작동하는 비LAG와 비교하여 모든 포트를 작동 상태로 보고합니다.

"show port npu counters"의 경우 ALL LAG 포트가 나열되지만 다음 사항이 적용됩니다.

- ASR 5000:

- 기본(구성된) 포트 아래의 카운터가 현재 모든 활성 포트에서 TOTAL 카운트입니다.

- 다른 모든 포트(기본 포트의 쌍 포함)에 대한 카운터가 관련이 없으며 사용할 수 없습니다.

- ASR 5500:

- 기본 포트 및 대기 상태의 카운터가 현재 모든 활성 포트에 대한 총 카운트입니다(둘 다 유사하지만 약간 다른 값을 보고함 - 둘 중 하나를 사용합니다).

- 다른 모든 포트에 대한 카운터는 0입니다.

NON-LAG 포트의 경우 활성 포트에 대한 카운터만 보고됩니다.스탠바이 포트는 NPU 레벨의 출력에 나열되지 않으며, 아직 나열되지 않았습니다.

출력 예

이 출력은 이전 설명을 지원하기 위한 것입니다.하드웨어 컨피그레이션을 기반으로 합니다.

ASR 5000:LAG 포트 19/20, 23/26, 27/28 및 비 LAG 포트 21/37

ASR 5500:LAG 포트 5/10, 11, 15, 166/10, 11, 15, 16 및 비 LAG 포트 5/28 및 6/28, 5/29 및 6/29

미리 알림:LAG 포트에 대한 카운터입니다.

ASR 5000

******** show port utilization *******

Wednesday May 28 12:28:04 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

19/1  10G Ethernet              514     572      503     534      490     517

20/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

21/1  1000 Ethernet             0       0        0       0        0       0

23/1  10G Ethernet              460     529      448     516      431     510

26/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

27/1  10G Ethernet              674     532      634     519      619     499

28/1  10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

******** show port table all *******

Wednesday May 28 12:28:03 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

19/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -        None  LA+ 19/1

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2423         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2424         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2401         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2009         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2010         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2007         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2498         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2499         Enabled  Up   -    Active   -     -

20/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

21/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        37/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Active   -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Up   -    Active   -     -

23/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

26/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

27/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA+ 19/1

28/1  Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active   None  LA~ 19/1

37/1  Srvc 1000 Ethernet             Enabled  -    Up   -        21/1  L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    30         Enabled  Down -    Standby  -     -

******** show port npu counters *******

Counters for port 19/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast              74783944546254086740066587874 69151428800023783215178712378

Counters for port 20/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 23/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 26/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 27/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 28/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

NON-LAG의 경우 활성 포트만 나열되며 해당 값은 관련됩니다.

Counters for port 21/1

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

ASR 5500

[local]PGW> show port utilization table

Sunday June 01 03:57:59 UTC 2014

------ Average Port Utilization (in mbps) ------

Port   Type                       Current           5min             15min

Rx      Tx      Rx       Tx       Rx     Tx

----- ------------------------  ------- -------  ------- -------  ------- -------

5/10 10G Ethernet              1919    1973     1982    2066     2025    2094

5/11 10G Ethernet              1911    1751     1976    1828     2023    1883

5/15 10G Ethernet              1910    2064     1975    2064     2004    2130

5/16 10G Ethernet              1933    1943     1987    2012     2014    2019

5/28 10G Ethernet              9       69       9       70       9       71

5/29 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/10 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/11 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/15 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/16 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/28 10G Ethernet              0       0        0       0        0       0

6/29 10G Ethernet              1       0        1       10       1       11

[local]PGW> show port table all

Sunday June 01 03:58:48 UTC 2014

Port  Role Type                      Admin    Oper Link State    Pair  Redundant

----- ---- ------------------------  -------- ---- ---- -------  ----- ---------

5/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/10 LA+  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/11 LA+  5/10

5/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/15 LA+  5/10

5/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    6/16 LA+  5/10

5/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Up   -    Active   -     -

5/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         6/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/10 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/10 LA~  5/10

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2011         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2405         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2015         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2427         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2407         Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN  2455         Enabled  Up   -    Active   -     -

6/11 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/11 LA~  5/10

6/15 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/15 LA~  5/10

6/16 Srvc 10G Ethernet              Enabled  Up   Up   Active    5/16 LA~  5/10

6/28 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/28 L2 Link

Untagged                  Enabled  Down -    Standby  -     -

Tagged VLAN  2400         Enabled  Down -    Standby  -     -

6/29 Srvc 10G Ethernet              Enabled  -    Up   -         5/29 L2 Link

Untagged                  Enabled  Up   -    Active   -     -

Tagged VLAN    31         Enabled  Up   -    Active   -     -

[local]PGW> show port npu counters

Counters for port 5/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936150697918 636869996072149  9369282682521055230987905964

Counters for port 5/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast                          0               0             0               0

Counters for port 5/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 5/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/10

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

-------------------- ------------- --------------- ------------- ---------------

Unicast               936156167721 636873912574349  9369336716261055237102737046

Counters for port 6/11

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/15

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/16

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

다시, 다음 명령에서 활성 포트만 나열됩니다.

Counters for port 5/28

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes

Counters for port 6/29

Counter                  Rx Frames       Rx Bytes      Tx Frames        Tx Bytes