목차

소개

PSC 구성 및 배치 요구 사항

관련 정보

소개

이 문서에서는 모든 라인 카드를 ASR(Cisco Aggregation Services Router) 5000 Series 섀시에서 사용할 수 있도록 배치 및 구성과 관련하여 충족해야 하는 PSC(Packet Services Card) 요구 사항에 대해 설명합니다.

PSC 구성 및 배치 요구 사항

라인 카드 기능과 관련하여 PSC 배치 및 구성에 몇 가지 요구 사항이 있습니다.포트 이더넷을 사용하여 라인 카드 포트를 구성하려고 할 때 다음 오류가 발생할 수 있습니다.해당 포트 오류 메시지가 없습니다.

라인 카드를 사용하려면 물리적으로 뒤에 있는 PSC의 모드가 활성으로 구성되어 있어야 합니다.PSC가 대기 모드로 구성된 경우, 연결할 수 있는 활성 모드로 구성된 PSC가 충분한 경우에도 라인 카드를 사용할 수 없으며 준비 상태를 보고합니다.이는 전체 크기의 XGLC(10기가비트 이더넷 라인 카드) 및 절반 크기의 라인 카드에 모두 적용됩니다.이는 예시를 사용하여 가장 잘 설명합니다.

이 예에서 시작점은 액티브 모드로 구성된 PSC 8개 중 7개, PSC 16은 대기 모드로 구성됩니다.또한 PSC 16은 이전 마이그레이션을 통해 활성화됩니다.다음 출력의 라인 카드 32의 상태를 확인합니다. 이 상태는 물리적으로 PSC 16(16 + 16 = 32)에 연결되어 있으며 준비 상태에 있습니다.PSC 16이 대기 모드로 구성되어 있기 때문입니다.

card 4

mode active

#exit

card 5

mode active

#exit

card 6

mode active

#exit

card 11

mode active

#exit

card 12

mode active

#exit

card 13

mode active

#exit

card 14

mode active

#exit

port ethernet 28/1

link-aggregation member global group 40

no shutdown

#exit

port ethernet 29/1

link-aggregation master global group 40

link-aggregation redundancy standard hold-time 10 preferred slot 28

no shutdown

vlan 2016

no shutdown

#exit

vlan 2020

no shutdown

#exit

vlan 2019

no shutdown

#exit

vlan 2021

no shutdown

#exit

vlan 2010

no shutdown

bind interface 28/1_gn ivan_gn

#exit

vlan 2011

no shutdown

bind interface 28/1_internet ivan_gi

#exit

vlan 2012

no shutdown

bind interface 28/1_gy ivan_gy

#exit

#exit

port ethernet 30/1

no shutdown

#exit

port ethernet 37/1

no shutdown

#exit

port ethernet 37/2

no shutdown

#exit

port ethernet 37/3

no shutdown

#exit

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Standby        -       -  -

5: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      - 37

6: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      -  -

7: PSC      None                                    -              -       -  -

8: SMC      System Management Card                  Standby        No      -  -

9: SMC      System Management Card                  Active         No     24 25

10: PSC      None                                    -              -       -  -

11: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     27  -

12: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     28  -

13: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     29  -

14: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No     30  -

15: PSC      None                                    -              -       -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         No      -  -

17: LC       None                                    -              -       -

18: LC       None                                    -              -       -

19: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

20: LC       None                                    -              -       -

21: LC       None                                    -              -       -

22: LC       None                                    -              -       -

23: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

24: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Standby        -       9

25: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Active         No      9

26: LC       None                                    -              -       -

27: LC       10/100 Ethernet Line Card               Standby        -      11

28: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    12

29: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    13

30: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      14

31: LC       None                                    -              -       -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Ready          -       -

33: LC       None                                    -              -       -

34: LC       None                                    -              -       -

35: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

36: LC       None                                    -              -       -

37: LC       Quad 1000 Ethernet Line Card            Standby        -       5

38: LC       None                                    -              -       -

39: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

40: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

41: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

42: LC       None                                    -              -       -

43: LC       None                                    -              -       -

44: LC       None                                    -              -       -

45: LC       None                                    -              -       -

46: LC       None                                    -              -       -

47: LC       None                                    -              -       -

48: LC       None                                    -              -       -

이후 PSC 16은 액티브 모드로 구성됩니다.

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode active

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

이렇게 하면 PSC 4가 액티브 모드로 전환됩니다. 시스템이 구성된 PSC를 최대한 많이 활성화하려고 하기 때문입니다.또한 라인 카드 32를 대기 상태로 전환하여 PSC 16에 구성/사용하고 접속할 수 있게 합니다.

Thu Jun 11 17:59:40 2015 Internal trap notification 55 (CardActive) card 4 type

Packet Services Card 2

Thu Jun 11 17:59:40 2015 Internal trap notification 55 (CardActive) card 32 type

10 Gig Ethernet Line Card

Thu Jun 11 17:59:41 2015 Internal trap notification 93 (CardStandby) card 32 type

10 Gig Ethernet Line Card

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    32  -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      16

다음 출력에서 PSC 16이 다시 대기 모드로 구성되고 연결된 라인 카드 32가 다시 준비 상태로 전환됩니다.PSC가 대기 모드로 구성된 경우, 예기치 않은 세션 손실을 방지하기 위해 시스템에서 예방 조치로서 강제로 재부팅되지 않으면 활성 상태로 유지됩니다.

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode standby

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

Thu Jun 11 18:02:05 2015 Internal trap notification 60 (CardDown) card 32 type 10

Gig Ethernet Line Card

Thu Jun 11 18:02:06 2015 Internal trap notification 5 (CardUp) card 32 type 10

Gig Ethernet Line Card

[local]ASR5000-2# show card table all

Slot         Card Type                               Oper State     SPOF  Attach

-----------  --------------------------------------  -------------  ----  ------

1: PSC      None                                    -              -       -  -

2: PSC      None                                    -              -       -  -

3: PSC      None                                    -              -       -  -

4: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

5: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     - 37

6: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

7: PSC      None                                    -              -       -  -

8: SMC      System Management Card                  Standby        No      -  -

9: SMC      System Management Card                  Active         No     24 25

10: PSC      None                                    -              -       -  -

11: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    27  -

12: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    28  -

13: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    29  -

14: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes    30  -

15: PSC      None                                    -              -       -  -

16: PSC      Packet Services Card 2                  Active         Yes     -  -

17: LC       None                                    -              -       -

18: LC       None                                    -              -       -

19: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

20: LC       None                                    -              -       -

21: LC       None                                    -              -       -

22: LC       None                                    -              -       -

23: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

24: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Standby        -       9

25: SPIO     Switch Processor I/O (BNC) Card         Active         No      9

26: LC       None                                    -              -       -

27: LC       10/100 Ethernet Line Card               Standby        -      11

28: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    12

29: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Active         Yes    13

30: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Standby        -      14

31: LC       None                                    -              -       -

32: LC       10 Gig Ethernet Line Card               Ready          -       -

33: LC       None                                    -              -       -

34: LC       None                                    -              -       -

35: LC       10/100 Ethernet Line Card               Ready          -       -

36: LC       None                                    -              -       -

37: LC       Quad 1000 Ethernet Line Card            Standby        -       5

38: LC       None                                    -              -       -

39: LC       1000 Ethernet Line Card                 Ready          -       -

40: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

41: RCC      Redundancy Crossbar Card                Standby        -

42: LC       None                                    -              -       -

43: LC       None                                    -              -       -

44: LC       None                                    -              -       -

45: LC       None                                    -              -       -

46: LC       None                                    -              -       -

47: LC       None                                    -              -       -

라인 카드가 구성되고(종료되지 않음) 연결된 PSC가 대기 모드로 구성된 경우 라인 카드의 컨피그레이션이 영구적으로 손실됩니다.

show config

...

port ethernet 32/1

no shutdown

vlan 30

#exit

#exit

[local]ASR5000-2# config

[local]ASR5000-2(config)# card 16

[local]ASR5000-2(config-card-16)# mode standby

[local]ASR5000-2(config-card-16)# end

show config

...

no config for port 32/1

준비 상태에 있는 포트를 구성하려고 하면 실패가 발생합니다.해당 포트 오류 없음:

[local]ASR5000-2# config

[local]ASR5000-2(config)# port ethernet 32/1

Failure: no such port

[local]ASR5000-2(config)#

관련 정보

- ASR 5000 설치 가이드 - Cisco 시스템

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems