목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

문제

솔루션

관련 정보

소개

이 문서에서는 깜박이는 노란색 LED의 기지국 스테이션 및 문제 해결 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 Cisco Aironet 340 Series Base Station의 모든 모델에 적용되며 모든 소프트웨어 버전에 적용됩니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

문제

Base Station의 초기 전원 공급 후 중간 LED가 계속 노란색으로 깜박입니다.이는 BSCU(Base Station Client Utility)를 통해 Base Station을 구성한 후에 발생합니다. 이는 Base Station이 클라이언트 어댑터에서 무선 링크를 통해 컨피그레이션을 수신하지 않았음을 나타낼 수 있습니다.

솔루션

다음 방법으로 문제를 해결합니다.

BSCU를 시작하려면 아이콘을 두 번 클릭하거나 Windows 시작 메뉴에서 BSCU를 선택합니다.다음 단계를 완료하십시오.

1. Client를 선택하고 Edit Client Properties를 클릭합니다.

2. 웹 암호화 상자가 선택되어 있지 않은지 확인합니다.

3. OK(확인)를 선택하여 완료합니다.

4. 이제 기지국과 연결할 수 있지만 중간 LED가 여전히 노란색으로 깜박입니다.

5. PC에서 텔넷 세션을 시작하려면

1. 시작 선택

2. 실행 선택

3. telnet 192.168.200.1 명령을 입력합니다.

4. Enter 키를 누릅니다.

5. 텔넷이 Base Station에 연결되면 다음 정보가 포함된 화면이 나타납니다.

Cisco BSM340 V8.48 Main Menu BSM340_37652a

Option Value Description

1 - SSID [ "tsunami" ] - SSID - Service set identification

2 - EncryptionKey - WEP encryption key in ASCII

3 - HexKey - WEP encryption key in hex

4 - Configure - Use new SSID and key

5 - Mode [ Access Point ] - Operating mode

6 - Name [ "BSM340_37652a" ] - Base station name

7 - DHCP [ on ] - Obtain network address automatically

8 - History - Log and alarm history

9 - Close - Close the telnet session

IP Address : 10.254.013.091 Mask: 255.255.255.192

Gateway: 10.254.013.065

DNS servers: 10.254.006.077, 10.254.006.148

Domain Name: cisco.com

Enter an option number or name

6. SSID를 구성하려면 1을 입력합니다.

7. 원하는 SSID를 입력합니다.이 번호를 기록해 두십시오. 이 번호는 나중에 필요합니다.

8. Enter 키를 누릅니다.

9. 3을 입력하여 WEP 키를 구성합니다.

10. 원하는 WEP 키를 입력합니다.이 번호를 기록해 두십시오. 이 번호는 나중에 필요합니다.

11. Enter 키를 누릅니다.

12. 기지국(Base Station)에서 WEP 키를 확인하라는 메시지가 나타나면 9~11단계를 반복합니다.

13. 4를 입력하여 방금 변경한 SSID와 WEP 키를 활성화합니다.단계가 완료될 때까지 클라이언트는 기지국과 연결이 끊깁니다.

14. BSCU로 돌아가서 클라이언트 및 클라이언트 속성 편집을 선택합니다.

15. 웹 암호화 확인란을 선택합니다.

16. 이전에 구성한 WEP 키 및 SSID를 입력합니다.

17. 완료되면 OK(확인)를 클릭합니다.

기지국 중간 LED는 녹색으로 고정되어 있으며 클라이언트가 다시 연결됩니다.

관련 정보

- Cisco Aironet Base Station FAQ

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems