목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

버전별 기능 소개

8.10.181.0

8.10.171.0

8.10.151.0

8.10.142.0

8.10.130.0

8.10.120.0

8.10.112.0

8.10.105.0

8.9.111.0

8.9.100.0

8.8.130.0

8.8.125.0

8.8.120.0

8.8.111.0

8.8.100.0

8.7.102.0

8.6.101.0

8.5.103.0

8.4.100.0

8.3.111.0

8.3.102.0

8.2.151.0

8.2.141.0

8.2.110.0

8.2.100.0

8.1.131.0

8.1.122.0

8.1.111.0

8.1.102.0

8.0.140.0

8.0.132.0

8.0.120.0

8.0.110.0

8.0.100.0

7.6.120.0

7.6.100.0

7.5.102.0

7.4.150.0

7.4.140.0

7.4.130.0

7.4.100.0

7.3.112.0

7.3.101.0

7.2.110.0

7.2.103.0

7.1.91.0

7.0.252.0

7.0.251.2

7.0.220.0

7.0.116.0

7.0.98.218

7.0.98.0

6.0.202.0

6.0.188.0

6.0.182.0

6.0 이전 버전에서 지원되는 기능

소개

이 문서에서는 WLC(Wireless LAN Controller)에서 사용할 수 있는 기능과 이러한 기능이 지원되기 시작한 코드 버전에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

참고: 특정 릴리스에 대한 자세한 내용은 릴리스 정보: AireOS - 릴리스 정보를 참조하십시오.

요구 사항

Cisco에서는 AireOS Wireless LAN Controller에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

버전별 기능 소개

참고: Cisco 1040 Series, 1140 Series 및 1260 Series AP(Access Point)는 Cisco Wireless Release 8.0과 동등한 기능을 제공합니다. Cisco Wireless Release 8.1 이상에서 도입된 기능은 이러한 액세스 포인트에서 지원되지 않습니다.

8.10.181.0

- 필드 알림에 따라 9105/9120/9130의 새로운 하드웨어 수정 버전 지원 https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/724/fn72424.html

8.10.171.0

컨트롤러에서 HTTP HSTS(Strict Transport Security) 정책을 활성화하면 HTTPS 프로토콜을 사용하는 클라이언트 브라우저로만 컨트롤러 GUI에 액세스할 수 있습니다.

8.10.151.0

- WLAN당 802.11ax 지원 활성화/비활성화 지원

- 임의 MAC 필터링. 이제 임의 MAC 주소로 클라이언트의 거부를 구성할 수 있습니다

- IW6300용 USB 지원

- IW6300용 대용량 메모리 및 NAND 플래시 업그레이드

8.10.142.0

- 고급 스케줄링 요청: OFDMA를 위한 자체 대역폭 요구 사항을 지정하는 클라이언트 지원

- ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256 암호 지원

- 이 릴리스에서는 새 SSID 및 WLAN 프로파일 이름에 최대 4개의 선행 공백을 사용할 수 있습니다. SSID 또는 WLAN 프로파일 이름에 4개 이상의 선행 공백이 있는 경우 오류 메시지가 표시됩니다.

- 관리 비밀번호를 위한 Type-5 암호화 프로토콜 지원

8.10.130.0

- 9105 액세스 포인트 지원

- 9130 tri-radio dynamic 모드 지원

- 9130용 업링크 MU-MIMO

- Cisco 액세스 포인트에서 더 강력한 암호 지원

- AP 4800이 wips 모드에 우선 순위를 지정합니다.

- 컨트롤러 및 AP 사용자를 위한 더 강력한 사용자 이름 및 비밀번호 요구 사항.

- 9117용 새로운 AP 이미지 번들

- 여러 VLAN을 위한 신뢰할 수 있는 WGB 다운스트림 브로드캐스트

- DNA Center Assurance Wifi6 대시보드(EFT)

- 1850년까지 확장된 LAG 지원

- AP 그룹의 NTP 서버 컨피그레이션에 대한 SNMP 지원

- 이제 컨트롤러는 관리를 위해 HTTPS를 통해 전체 인증서 체인을 전송합니다.

- 하드웨어 DTLS 암호 해독을 위한 9115 및 9120 지원

- 9115에서 스펙트럼 인텔리전스 지원

- 9130을 위한 UL 및 DL OFDMA 지원

- 바레인, 이집트, 인도, 인도네시아, 일본, 러시아, 대만의 규제 영역 변경.

8.10.120.0

- FIPS 인증을 위한 AP 부팅 시 암호화 구성 요소의 Power-On-Self 테스트 지원

- 이제 새 WLAN에서 FT over-the-DS가 기본적으로 비활성화됩니다.

- WGB를 위한 신뢰할 수 있는 멀티캐스트 및 브로드캐스트

- IW6300 기능: RAP 데이지 체인, 다중 이더넷 포트 처리,

- WLAN 이름 대신 프로필 이름별로 지원 고정

- DHCP가 필요한 경우 Flex Local 스위칭에 IP Source Guard 적용

- Flex 독립형 모드의 RLAN 로컬 스위칭

- 9130 정적 삼중 무선 모드

8.10.112.0

- Catalyst 9130-AX 지원

- 정적 BSS 색상 지정

- Wifi6 AP의 FastLocate

- 안테나 모니터링 및 탐지 시스템

- WGB 모드에서 Wave 2 AP용 인증서 자동 등록

- AP 인증을 위한 보안 UDI 인증서

- 로컬 EAP 인증의 EAP-FAST에 대한 TLS 1.2

- 기본 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 AP에 대한 콘솔 액세스는 지원되지 않습니다. AP 콘솔에 액세스하려면 기본이 아닌 사용자 이름 및 비밀번호로 컨트롤러 AP 전역 자격 증명을 명시적으로 구성해야 합니다.

- 센서 모드의 AP는 더 이상 지원되지 않습니다

8.10.105.0

- 9130-AXI 지원

- 9120AX, 9120AXP 지원

- Wave 2 AP의 메시 모드

- Wave 2 AP의 Airtime Fairness 지원

- 1800, 9115, 9117, 9120, IW3700, Cisco 6300 Embedded AP와 같은 더 많은 AP에 인텔리전트 캡처 지원 추가

- WPA3 지원

- 향상된 개방형 지원

- Wi-Fi Alliance MBO(Agile Multiband) 지원

- SNMPv3를 통한 SNMP 트랩

- -P 도메인 지원

- RADIUS 어카운팅을 통해 액세스 포인트 이벤트 전송

- 비밀번호 암호화

- AP 그룹당 NTP 서버

8.9.111.0

- Catalyst 9120-AXI 액세스 포인트 지원

8.9.100.0

- Catalyst 9115 및 9117 액세스 포인트 지원

- HE PHY 계층 지원(및 새로운 MCS 속도)

8.8.130.0

- 새로운 기능 없음

8.8.125.0

- 새로운 기능 없음

8.8.120.0

- -P 도메인 지원

- BLE(Bluetooth Low Energy) USB 동글 지원

- Wave 2 APS(1560/2800/3800) - Workgroup Bridge 이미지 소프트웨어

- WLC에서 4,000개의 WLAN 지원("config wlan 4k-ssid enable" 사용)

- Mobility Express: 메시(Flex+Bridge) 지원

- Mobility Express: Mdns 정책

8.8.111.0

- Wave 2 AP - AP가 로컬 모드에 있는 경우에도 rlan 트래픽의 로컬 스위칭이 지원됩니다.

8.8.100.0

- Wave 2 AP - Flex+Bridge 지원

- Wave 2 AP - 4800의 eCA용 VxLAN AP 인프라

- Wave 2 AP - AP 2800/3800/4800/1852의 USB 포트를 활성화하여 외부 USB 장치에 전원을 공급할 수 있습니다.

- Wave 2 AP - syslog 기능 지원

- Wave 2 AP - 모든 show 명령에 대해 '| include <string>' 지원

- 2차 AP - Flex AP의 클라이언트 제외 목록을 표시하는 명령(#show 클라이언트 제외 목록 표시)

- Wave 2 AP - 고정 IP 주소에 대해 구성된 경우 DHCP로의 AP 대체를 비활성화하는 기능

- Wave 2 AP - 네트워크에서 시간을 확보할 수 있는 AP

- Wave 2 AP - 레이어 1 정보를 위한 향상된 스니퍼 모드

- Wave 2 AP - 소스/목적지 IP를 기반으로 디버그 트래픽을 필터링하는 기능(#debug 트래픽 유선 필터...)

- 2차 AP - 캡처를 .pcap로 내보낼 수 있는 기능(#copy tmp APname_capture.pcap0 tftp...)

- Wave 2 AP - ap 추적 로그를 지우는 기능(#config ap 클라이언트-추적 지우기)

- 2차 AP - 클라이언트 다운스트림에 대한 UP 값을 확인하기 위한 디버그(capwap 클라이언트 qos #debug)

- Wave 2 AP - AP에서 보낸 인증의 로그 수(#show dot11 클라이언트 인증취소)

- Wave 2 AP - 연속 TX 실패 로그 수(#show 컨트롤러 dot11radio 0/1 클라이언트 aa:bb:cc:dd:ee:ff)

- Wave 2 AP - 클라이언트 추적에서 클라이언트당 속도를 확인하는 기능(#debug dot11 클라이언트 속도 주소 aa:bb:cc:dd:ee:ff)

- 2차 AP - 클라이언트 수 통계(#show 클라이언트 요약)

- Wave 2 AP - 레거시/HT(High Throughput)/VHT(Very High Throughput) 기능의 변경 광고

- Wave 2 AP - 향상된 show dot11 interface dot11radio 0/1 statistics output

- Wave 2 AP - AP 2800/3800을 센서로 전환 가능

- Wave 2 AP - AP 1815W에서 RLAN 로컬 스위칭 지원

- Wave 2 AP - NTP 지원

- Wave 2 Fabric - IPv6 DNS(Domain Name System) ACL(Access Control List)

- Wave 2 Fabric - 사후 인증 IPv6 ACL 지원

- RAP(Root AP)의 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 내부 서버(Flex+Bridge AP 모드)

- RAP(Flex+Bridge AP 모드)의 NAT/PAT(Network Address Translation/Port Address Translation)

- AP 그룹당 스플래시 페이지 컨피그레이션(동일한 SSID에 여러 스플래시 페이지가 포함될 수 있음)

- 동적 정책 시행/사용 모니터링

- WLAN에 EoGRE(Ethernet over Generic Routing Encapsulation) VLAN(Virtual Local Area Network) 재정의

- IPSec(Internet Protocol Security) 암호화 - 고가용성(HA)

- ASLR(Address Space Layout Rendomization) 지원

- NBAR(Network Based Application Recognition) 업데이트 - 엔진 31 및 프로토콜 팩 33.0

- 웹후크

- AVC(Application Visibility and Control) 프로필별 기본 DSCP(Differentiated Services Code Point) 표시

- 디버그 클라이언트에 추가된 디버그 arp

- bonjour/mDNS에 대한 디버그 명령 추가됨(debug mdns client, show mdns query stats, test mdsn)

- 컨피그레이션 기록 표시 기능(show logging config-history)

- SF(Small Form-Factor Pluggable) 트랜시버 정보(show port sfp-info)

- ID PSK peer2peer 차단

- 모든 디버그 세션 시작 시 플랫폼 정보 추가

- dhcp/http 프로파일링 기록 보기 명령(show profiling { client) | 기록 }

- NMSP(Network Mobility Services Protocol) 포트 사용/사용 안 함(구성 nmsp 서비스 사용/사용 안 함)

- 그래픽 인터페이스를 통해 양 번들의 업로드 전송 지원

- Wlan당 무선당 클라이언트 수(클라이언트 ap 표시 { 802.11a) | 802.11b } <ap-name>)

- WLAN에서 AVC가 비활성화된 경우 Netflow를 더 이상 활성화할 수 없습니다.

8.7.102.0

- 2차 AP - FlexConnect 패시브 클라이언트 지원

- 2차 AP - FlexConnect 프록시 ARP(Address Resolution Protocol) 지원

- Wave 2 AP - 무선/WLAN당 FlexConnect 제한 클라이언트 지원

- Wave 2 AP - FlexConnect VLAN 이름 AAA(Authentication, Authorization, and Accounting) 재정의 지원

- Wave 2 AP - 또는 웹 인증을 위한 FlexConnect IPv6 ACL 지원

- Wave 2 AP - MFP(Management Frame Protection) 지원(1800 Series AP에서는 지원되지 않음)

- Wave 2 AP - 유선 802.1x EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) 및 PEAP(Protected EAP) 지원

- Wave 2 AP - BLE(Bluetooth Low Energy) 관리 지원

- 2차 AP - 보조 포트에서 RLAN(Remote LAN) 지원

- Wave 2 AP - 지원 DHCP Opt 60

- Wave 2 AP - AP에서 여러 파일을 삭제하거나 복사하는 와일드카드 사용 지원

- Wave 2 AP - show controller의 카운터를 지우는 데 사용할 수 있는 명령(#clear 카운터 [ dot11radio | 클라이언트 ])

- FlexConnect IPv4 사전 인증 DNS ACL

- 다중 CMX(Connected Mobile Experience) 연결을 위한 하이퍼로케이션 모듈 지원

- CMX가 선택된 경우 WLC는 프로빙 클라이언트 RSSI(Received Signal Strength Indication) 데이터만 전달

- CMX AP 그룹 서브스크립션을 기반으로 클라이언트 통계 전달

- AP 1560 및 1542I/D에 대한 데이지 체인 지원

- BLE 비컨이 기본적으로 비활성화된 CleanAir

- RF 프로필을 통해 구성 가능한 RX-SOP(Receiver Start of Packet) 값의 맞춤형 지원 컨피그레이션

- 2.4GHz에서 AP 1562 백홀 속도 증가

- 로컬 MAC 주소 인증 및 CWA(Central Web Authentication) 지원

- AP 2800/3800에 대한 선택적 클라이언트 패킷 캡처 지원

- HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure) 리디렉션을 위한 웹 인증 확장 기능 개선

- 레이더 탐지 향상

- HA 모니터에 대기 WLC의 일련 번호 및 팬 상태 포함

- TCP 조정 MSS는 이제 Flexconnect AP 및 패브릭 모드 AP에서도 지원됩니다

8.6.101.0

- 비콘 포인트 모듈 지원

- RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service) 어카운팅을 위한 NAS-ID(Custom Network Access Server Identifier)

- 볼륨 측정의 최소 간격 시간

- 비밀번호의 최대 문자 수가 24자에서 127자로 증가했습니다.

- NTP(Network Time Protocol) 버전 4 지원

- SSH(Secure Shell) 표준 로그인 인터페이스 지원

- 여러 TGW(Tunnel Gateway)가 개선된 EoGRE 구축

- Cisco Wave 2 AP의 EoGRE 터널용 DHCP 옵션 82

- Prime Infrastructure 3.3을 사용한 롤링 AP 업그레이드를 통해 AP(Access Point) 및 WLC(Wireless LAN Controller) 소프트웨어 업그레이드

- Wave 2 AP - 유선 802.1x 지원

- Wave 2 AP - 스펙트럼 인텔리전스

- 2차 AP - CMX FastLocate

- IR829 AP803 및 IW3700에서 메시 리프 노드 지원

8.5.103.0

- WLC 3504 지원

- AP 1540, 1815m 및 1815t 지원

- AP 1540, 1560, 1810OEAP, 1810W, 1815, 1850 및 1830에 대한 모니터 지원.

- APeX 지원

- EoGRE 터널 장애 조치

- PSK(Identity Pre-Shared Key)

- CNAME - IPv6 지원(IPv6를 사용하는 사전 인증 ACL)

- 2800/3800 - 클라이언트 무선 FRA(Flexible Radio Assignment) 지원

- Wave 2 AP - Spectrum Expert 지원

- Wave 2 AP - Mobile Concierge 지원

- Wave 2 AP - 명령 쇼 컨트롤러 dot11radio 0/1 안테나 추가

- Wave 2 AP - 명령 show controller dot11radio 0/1 client <mac> 추가

- 2차 AP - 지원 번들 수집(지원 번들 복사 { scp: | tftp: })

- Wave 2 AP - 라디오 재설정에 대한 기록 기록(기록 인터페이스 dot11radio 보기 { 0 | 1 } { 재설정 | 레이더 })

- Wave 2 AP - IPv6 PnP 지원(Plug-n-Play)

- WGB의 DLEP(Dynamic Link Exchange Protocol Client Support)

- Transmission Control Protocol - TCP MSS(Maximum Segment Size)는 기본적으로 1250으로 활성화되어 있습니다.

- 지원 번들을 검색하는 GUI 옵션

- Apple 디바이스 및 ISE(Identity Service Engine) RADIUS 모범 사례가 모니터링 페이지에 추가됨

- 모니터 페이지의 IPv6 ping 테스트

- IW3702 - 로컬 및 FlexConnect 모드에서 Air Time Fairness 지원

- IW3702 - CLI를 통한 RX-SOP

- 패브릭 지원 무선

- vWLC(Virtual Wireless LAN Controller)에서 HA N+1 지원

- ISE - 게스트 발신 URL 지원

8.4.100.0

- AP 1815 지원

- AP 1815M 지원

- AP 1542I/D 지원

- 게스트 사용자 관리 - 클라이언트 허용 목록

- 도메인 기반 필터 ACL

- ISE 간소화 - Day0 RADIUS ISE 기본 컨피그레이션

- ISE 간소화 - ISE 서버에 대한 기본 RADIUS 컨피그레이션

- ISE 간소화 - ISE 서버의 기본 WLAN(Wireless Local Area Network) 컨피그레이션

- SSID(Service Set Identifier)당 종속 포털 바이패스

- 802.1x 시간 초과로 인한 클라이언트 제외

- 802.11ac Wave 2 AP에서 IPv6 지원

- 802.11ac Wave 2 AP에서 AP EoGRE 지원

- 802.11ac Wave 2 AP에서 중앙 DHCP를 위한 FlexConnect NAT/PAT 지원

- 802.11ac Wave 2 AP에서 클라이언트 지원당 Flexconnect AAA QoS(Quality of Service) 재정의

- TrustSec 개선 사항

- Cisco Umbrella WLAN - OpenDNS 지원

- WeChat 인증

- FlexConnect - AP 간편한 관리

- Hyper-v의 vWLC 지원

- Flexconnect IPv6 EoGRE 터널 지원

- 가상 WLC(vWLC)에서 HA N+1 지원

- AP 1560에서 메시 모드 및 메시 이더넷 브리징 지원

- AP 702W의 유선 포트에서 원격 LAN 지원

- HA 환경에서 Cisco Hyperlocation 지원

- 전환 지원의 LAG(Link Aggregation)

- AP 및 WGB의 Parallel Redundancy Protocol 개선

- NBAR2 프로토콜 팩 19.1.0 지원(선택적으로 24.0.0으로 업그레이드 가능)

- AP 600, 1550, 1040, 1140 및 1260에 대한 지원 없음

- AP 및/또는 전역별로 syslog 서버를 비활성화하는 기능

- webauth 성공 페이지를 비활성화 하는 옵션

- 이중화 포트(RP 포트)에 대한 Show 명령

- fastlane이 활성화된 AVC 프로필 추가 기능

- TPCv1 채널 인식 모드

8.3.111.0

- AP 1560 지원(로컬 모드 전용)

- AP 1815i 지원

- AP 1810 및 1810W의 유선 포트에서 최대 4개의 클라이언트(mac 주소) 지원

- AP 2800/3800에 대한 TKIP(Temporal Key Integrity Protocol) 지원

- 적응형 802.11r

- QoS 빠른레인

RFID(Radio Frequency IDentification) 및 Wi-Fi 태그 지원

- 최대 512개의 로컬 정책 지원(64개 이전)

- 로컬 AAA 데이터베이스가 12000으로 증가했습니다(이전 2048년).

- FIPS(Federal Information Processing Standard) - AP-WLC 제어 및 CAPWAP(Wireless Access Point) 프로비저닝을 위한 DTLS(Data Datagram Transport Layer Security) 1.2 지원

- FIPS - DTLS를 위한 새로운 GCM 암호 그룹 지원

- FIPS - 새로운 802.11 암호화 모드

- FIPS - SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol) over HTTPS(HyperText Transfer Protocol over HTTPS), LSC(Locally Significant Certificate) 지원

- FIPS - IPsec 컨피그레이션은 프로파일 기반

- FIPS - Syslog over IPsec 지원

- FIPS - IKEv1/IKEv2 지원

- FIPS - WLC에서 CSR(Certificate Signing Request) 생성

- FIPS - TLSv1.2 webadmin 및 webauth 독립 컨피그레이션 지원

- FIPS - 다른 CMX 서버 CA(Certificate Authority) 인증서

- FIPS - TLSv1.2를 통한 CMX 연결 지원

8.3.102.0

- 추가 이미지 및 설치 절차(AP 802, 1550 및 1570)로 업그레이드

- CMX 클라우드 커넥터

- URL 도메인 필터링

- AP IWLAN(Industrial Wireless Local Area Network) 3700에서 -M 규정 도메인 지원

- CWA를 사용하는 PSK(Pre-Shared Key) 무선 네트워크에서 NAC-RADIUS(Network Admission Control-RADIUS) 활성화 지원

- 외래 발신 called-stationID 및 Calling-stationID가 웹 인증에 고정됩니다.

- IPv6 인터페이스를 통해 IPSec을 통한 SNMP(Simple Network Management Protocol) 지원

- IPv6 인터페이스를 통해 지원되는 IPSec을 통한 SNMP 트랩

- ap-mac-ssid-ap-group called-stationID 지원

- EoGRE - IPv6 지원

- EoGRE - 내부 웹 인증 및 WPA2-PSK를 위한 WLAN 지원

- 여러 VLAN의 WGB 다운스트림 브로드캐스트

- FlexConnect - TrustSec 지원

- FlexConnect - 기본 FlexConnect 그룹

- FlexConnect - AP가 중앙에서 스위칭되는 WLAN이 있는 경우에만 CAPWAP 멀티캐스트 그룹에 참여

- PnP 및 PLD(Complex Programmable Logic Device) 프로그래밍 기능

- 메시 오프 채널 백그라운드 스캐닝

- Wave 2 802.11ac AP의 OEAP(OfficeExtended AP) 모드

- 무선 재설정 이벤트 로그

- 복구 이미지의 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)

- 메쉬의 ATF(Air Time Fairness)

- AP의 NBAR 엔진 업그레이드(NBAR2 프로토콜 팩 19.1.0)

- 802.11ac Wave 2 AP용 APIC-EM(Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module) PnP

- FlexConnect AP PnP용 APIC-EM PnP

- 기본적으로 802.11k 및 802.11v 활성화됨

- 애플리케이션 트래픽을 기반으로 한 DSCP/UP(User Priority) 설정

- Fastline 지원

- FlexConnect 로컬 스위칭 802.11ac Wave 2 AP에서 프록시 ARP 지원.

8.2.151.0

- AP 1810/1830/1850/2800/3800에 대한 TKIP 지원

8.2.141.0

- 스마트 DFS(동적 주파수 선택) 구성 명령(config 802.11h smart-dfs {enable | 비활성화})

8.2.110.0

- AP 2800 지원

- AP 3800 지원

- AP 1810(W) 지원

- AP -B 도메인 지원

- FRA

- 미세 QoS 컨피그레이션

- 유선 클라이언트 SSO(Single Sign On)

- GUI(Graphical User Interface) 서비스 포트 SSO

- SSO가 활성화된 WLC 서비스 포트 지원

- 말레이시아의 규정 도메인 -K 지원

- AP 1800/2800/3800에서 FlexConnect 모드 지원

- 기본 RADIUS 폴백이 패시브로 설정됨

8.2.100.0

- 테스트 AAA RADIUS 명령

- AAA 서버를 통한 동적 관리 사용자 로그인

- 프로파일링을 위한 사용자 지정(HyperText Transfer Protocol) HTTP 포트

- SPT(Auto Switch Port Trace)를 위한 비인가 클라이언트 정보 탐지

- 대규모 가상 WLC(vWLC)

- 스마트 라이선싱

- 규정 도메인 -S 변경

- NBAR 및 Netflow 업데이트(팩 14.0)

- WLC Netflow 개선

- mDNS(Multicast Domain Name System) 기본 데이터베이스의 Chromecast 서비스

- 메시 - 이스라엘용 2.4GHz 메시 백홀

- 메시 - 메시 백홀에서 RX-SOP 지원 제거

- 메시 - 메시 네트워크에 대한 PSK 프로비저닝 지원

- 터널링 프로토콜(GRE 터널)을 위한 레이어 3(L3) 인터페이스

- ATF 2단계

- 40/80(MegaHertz)MHz 및 전송 기능에 대한 wIPS(Wireless Intrusion Prevention System) 지원

- AP 프로비저닝 PnP

- Passpoint 2.0 R2 인증

- 고급 보안이 포함된 Hyperlocation Module을 위한 향상된 wIPS 지원

- WLC 5520/8510/8540 - 서비스 포트를 매일 사용할 수 있도록 지원

- WLC 5520/8510/8540 - 로컬 EAP 지원

- WLC 5520/8510/8540 - 유선 게스트 액세스 지원

- WLC 2505 - 최대 200개의 인스턴스 서비스에 대한 Bonjour 게이트웨이 지원

- 일부 국가에 대한 Tx(Channel and Transmit) 전력 지원 확대

- WLC당 최대 110개의 국가 코드(이전 8.2 WLC 지원 20)

- 웹 인증 및 WebAdmin을 위한 TLSv1.2 지원

- QoS 매핑(DSCP)

- AP 3700 - 유연한 안테나 포트 지원

- AP 3700 - 데이지 체인 지원

- 최대 32개의 RADIUS 서버 지원(17개 이전)

- ACL당 최대 20개의 URL 지원(10개 이전)

- DNS ACL당 최대 40개의 IP 주소 학습 지원(이전 20개)

- FlexConnect 그룹에 대한 구성 가능한 EAPOL 키 시간 초과 - 로컬 인증

8.1.131.0

- Hyperlocation 모듈 지원

8.1.122.0

- ATF

- AP 1830 지원

8.1.111.0

- AP 1850 지원

- USC(Universal Small Cell) 8x18 지원

- 11v - BSS(Basic Service Set) 전환 관리

- Flex DFS를 사용한 DBS(Dynamic Bandwidth Selection)

- WLC 8540 및 WLC 5520에서 SGT(Security Group Tag) SXP(Exchange Protocol) 지원

- QoS 맵(DSCP 기반)

- WGB용 고속 로밍

- 메시 컨버전스

- CLI 추가 - config ap cert-expiry-ignore {mic | ssc} 활성화

8.1.102.0

- WLC 5520 지원

- WLC 8540 지원

- FlexConnect용 AVC

- AP에서 FlexConnect 클라이언트 디버깅

- FlexConnect 그룹 VLAN 지원

- FlexConnect AAA VLAN 이름 재정의

- HA SSO(HA-SSO) - 이벤트에 대한 트랩(WLC가 핫 스탠바이 상태로 전환되면 대량 동기화가 완료됨)

- HA SSO - 대기 상태를 모니터링하기 위한 MIB(Management Information Base)

- HA - show redundancy peer-system { statistics | cpu | 메모리 }

- Microsoft(MS) Lync SDN(Software Defined Networking) 통합

- 관리 사용자 세션 어카운팅 레코드 지원

- 게스트 앵커 이중화

- 실패한 로그인에 대한 로그 소스 IP 주소

- AAA 서버에 대한 비인가 AP 검증

- RADIUS에 대한 WLC 구성 가능 프레임 최대 전송 단위(MTU) 크기 허용

- DNS radius 기능 변경

- 구성 가능한 dot1x 제외 시도(1~10)

- RADIUS 프로토콜에 대한 다중 UDP(User Datagram Protocol) 소스 포트 지원

- WLC의 EoGRE

- AP의 EoGRE

- BLE(Bluetooth Low Energy) 비콘 관리

- 시스템 재설정 대신 재시작을 통해 WLC를 더 빠르게 재부팅

- 동적 대역폭 선택(DBS)

- 유연한 DFS(동적 주파수 선택)

- Wi-Fi 간섭에 의해 트리거되는 ED-RRM(Event Driven-Radio Resource Management)

- 최적화된 로밍 + 802.11v

- IRCM(Inter-Release Controller Mobility)을 통한 원활한 로밍

- 새로운 모빌리티를 더 이상 지원하지 않음 - Mobility Controller

- vWLC를 위한 커널 기반 KVM(Virtual Machine) 지원

- 메시 - 메시 AP에 대한 복수 국가 WLC 지원

- 메시 - 5GHz RAP의 RRM

- WLC 5520, 7510 및 8500에서 TrustSec 지원

- vWLC - 기본적으로 WLAN은 로컬로 스위칭됩니다

- 2ry HA-SSO 컨트롤러용 SNMP 모니터

- GUI를 통해 802.11k 구성 가능

- 메시 AP에 대한 다중 규정 도메인(국가 코드) WLC 지원

- FlexConnect 그룹 VLAN 지원은 AP별 우선 적용

- vWLC에서 FlexConnect AVC 지원

8.0.140.0

- RADIUS 프로토콜에 대한 다중 UDP(User Datagram Protocol) 소스 포트 지원

- WLC 웹 관리자 SHA256 자체 서명 인증서 지원

- WLC 재부팅 전에 플래시에 로그 저장(show logging last-reset)

- PTR RR을 통한 mDNS bonjour 메시지 업데이트

- rf-profile out-of-box에 대한 SNMP MIB 지원

8.0.132.0

- -B 도메인 AP 지원

- WLAN당 최적화된 로밍을 비활성화하는 기능(CHD 비활성화)

- AP 그룹당 기본 NAS-ID를 none으로 설정

참고: -B 도메인의 AP 1572는 버전 8.0.135.0까지 올바르게 지원됩니다.

8.0.120.0

- AP IW3702 지원

- CLI 추가 - config ap cert-expiry-ignore {mic | ssc} 활성화

8.0.110.0

- 범용 재고 관리 장치 SKU 지원

- AP 1570 지원

- 고속 SSID 변경은 기본적으로 활성화됨

- WLC 2500 - 임의의 포트에 대한 AP 또는 클라이언트 연결을 통해 사용 가능한 Express 설정

- CSCur로 인해27551  SSLv3은 기본적으로 비활성화되어 있습니다

- AP 2700에서 AUX 이더넷 포트를 활성화/비활성화하는 기능

- flex+bridge AP에 대한 VLAN 매핑을 확인하기 위한 CLI 명령 show mesh running-config <ap-name>

- IP 주소 중복이 탐지되면 첫 번째 클라이언트가 시작됩니다.

8.0.100.0

- AP 1700 지원

- 11ac 모듈

- -F 도메인 지원(인도네시아)

- 1600 및 1700 AP용 CleanAir Express

- OEAP AP602 GUI 개선 사항

- OEAP 링크 테스트

- OEAP - 음성 패킷 지원에 대한 높은 우선순위(음성 QoS)

- OEAP 방화벽

- OEAP AP602 스플릿 터널링

- 702W(Power over Ethernet) PoE 관리(PoE 포트 비활성화 기능)

- 이더넷 포트당 702W VLAN 태그

- 로컬 스위칭의 FlexConnect VideoStream

- FlexConnect - 재부팅 없이 AP 모드를 로컬에서 FlexConnect로 변환

- FlexConnect AP가 WLC의 멀티캐스트 그룹에 조인

- FlexConnect 프록시 ARP

- FlexConnect + 메시(브리지)

- 메시 - 빠른 컨버전스

- 메시 - MAC 주소 인증 없음

- 6,000개 클라이언트에 대한 vWLC 지원

- CAPWAP 데이터 킵얼라이브 지원

- FlexConnect AP의 PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet) 클라이언트

- WLC 2500 - 유선 게스트 액세스 지원

- VSA(Vendor Specific Attribute) 값 쌍(AVP)

- 영역별 RADIUS 선택

- HTTPS 리디렉션

- 802.1x SSID의 잘못된 WLAN ID에 대한 거부

- SSID/프로파일 이름 변경 가능

- 동적 인터페이스에서 ping 수행(확장 ping)

- show ap summary 출력에 포함된 IP 주소

- GUI에서 IP 주소별 AP 검색

- CLI show system 추가... WLC의 성능 모니터링

- CLI show run-config startup-commands 추가

- AP 모드 #capwap AP 모드 로컬/브리지를 선택하는 AP CLI

- Add CLI show client detail displays profile/ssid name(CLI show client detail 추가 프로파일/ssid 이름 표시)

- 추가 CLI show ap join stats show current real name

- CLI show rogue ap summary - 확장 옵션

- 모든 AP에 대해 텔넷/SSH를 활성화하는 기능

- GUI 웹 색상 테마

- SNMP 및 GUI를 통한 Flash AP LED(Light-Emitting Diode)

- 디버그 클라이언트가 AP 이름을 표시합니다.

- OUI(Organizational Unique Identifier)/디바이스 프로필 목록 업데이트 기능

- 11v 지원(DMS(Directed Multicast Service) 및 BSS 최대 유휴 기간)

- 11r 혼합 모드 지원

- DHCP opt 82, sub-option 5 및 sub-option 151/152

- FIPS 140-2

- 특정 네이버 SSID 및 간섭 AP & 클라이언트 탐지

- QinQ 태그 개선(802.1Q-in-Q VLAN 태그)

- RF 프로파일에서 DCA(Dynamic Channel Assignment)

- RX SOP

- 최적화된 로밍

- 프록시 모바일 IPv6(PMIPv6) - FlexConnect as MAG(Mobile Access Gateway)

- HA-SSO 대량 동기화 상태

- HA-SSO 새 디버그/쇼

- HA-SSO 구성 가능한 킵얼라이브 타이머/재시도

- HA-SSO RMI(Peer Redundancy Management Interface) ICMP(Internet Control Message Protocol) ping with UDP message

- HA-SSO 기본 게이트웨이 연결성 확인 개선

- 내부 DHCP 서버에 대한 HA-SSO 지원

- 절전 클라이언트 기능에 대한 HA-SSO 지원

- OEAP 600 AP에 대한 HA-SSO 지원

- 802.11ac에 대한 HA-SSO 지원

- IPv6 지원(3단계)

- IPv6 - TACACS+(Terminal Access Controller Access Control System) IPv6 지원

- mDNS 3단계(ISE 정책, 프로필 개선, PI instant services)

- AVC AAA 재정의

- AVC 방향 QoS

- 로컬 프로필과 AVC 통합

- WLAN의 애플리케이션당 AVC, 클라이언트당 속도 제한

- 80MHz용 무선 모니터

- 홍콩에 대한 Regulatory domain -S 추가

- 국가 코드 KR이 KE(한국)로 변경되었습니다.

- 국가 코드 JP(일본용)가 제거되었습니다.

- 친숙한 비인가 AP의 최대 RSSI

- Wi-Fi Protected Access/TKIP는 CLI를 통해서만 구성 가능

- 서드파티 NMS에서 Netflow 지원

- pmipv6 mag 통계 지우기(pmipv6 mag 통계 지우기)

- 디버그 클라이언트 출력의 asso/reasso 중 AP 이름

- 즉시 사용 가능한 구성 영구 옵션

- WLC에 설치된 모든 인증서를 확인하는 CLI 명령(show certificate all)

- VLAN 투명 기능은 flexconnect-mesh에서 정의되지 않은 모든 VLAN을 연결합니다.

- AP의 PoE 상태를 확인하기 위한 WLC GUI의 PoE 열(WIRELESS > Access Points)

- AP Primed Joined 시간 초과에 대한 GUI 지원

- 구성 가능한 webauth 필수 시간 초과

- Web passthrough wLAN에서 절전 클라이언트 지원

- queue-info-max 통계를 지울 수 있는 기능(clear queue-info [detail <queue-id>/all/capwap/dot11/ipv6/mobility/redundancy])

- iTunes 홈 공유가 기본 mDNS 목록에서 제거되었습니다.

- GUI를 통해 SNMP 커뮤니티 변경 가능

- MFP 트랩 비활성화 기능

- GUI당 AVC 통계를 비활성화하는 기능 버튼

- 서빙 채널에서 20/40/80MHz 오프 채널 스캔

- Windows 8 프로파일 지원

7.6.120.0

- AP 2700 지원

- AP 700W 지원

- WLC 2500 - WLAN Express 설정

- 대역 선택 중간 RSSI 지원

7.6.100.0

- AP 3700 지원

- AP 1530 지원

- AP 3600에서 Universal Small Cell 5310 지원

- APS 700 -A 도메인의 DFS 채널

- ACL(Access Control List)

- LDAP(Secure Lightweight Directory Access Protocol)

- 계정 관리를 위한 수신 스테이션 ID

- WLAN당 EAP 타이머

- 이더넷 폴백 종료

- 레이어 2(L2) ACL GUI

- 11h 채널 스위치(더욱 손쉬운 CLI 구성)

- Apple Captive Bypass for IOS 7

- HA 환경의 11ac 컨피그레이션

- NBAR 3.7에 대한 마지막 지원(AVC v13)

- 대역이 활성화된 상태에서 TPC(Transmit Power Control) 최소/최대 값

- GUI당 메시 기본 상위 항목

- 메시 LSC 인증(MAC 바이패스)

- 중국 - H 도메인 마이그레이션(5150MHz에서 5350MHz로 실내 사용 가능)

- 메시 데이지 체인

- WLC HA SKU에 라이센스 추가 가능

- WLC 2500 - 1,000개의 절전 클라이언트 지원(이전 500개)

- WLC 5508 - 1,000개의 절전 클라이언트 지원(이전과 동일)

- WiSM 2 - 1,000개의 절전 클라이언트 지원(이전과 동일)

- WLC 7500 - 25000 휴면 클라이언트 지원(이전 9000개)

- WLC 8500 - 25000 휴면 클라이언트 지원(이전 9000개)

- WLC 8500 - 새로운 모빌리티 지원 안 함

- vWLC - 휴면 클라이언트 500개 지원(이전과 동일)

- HA SSO - 네트워크 통합 후 유지 보수 모드에서 자동 복구

7.5.102.0

- AP 3600에서 802.11ac 모듈(Wave 1) 지원

- AP 700 지원

- 앵커 컨트롤러로서의 WLC 8500 지원

- WLC 7500에서 SFP-10G-LR 지원

- L2 ACL

- -Z 도메인 도입(호주 및 뉴질랜드)

- RADIUS 및 TACACS+ DNS

- 소스 인터페이스로 Ping 수행

- show ap summary의 AP IP 주소

- show client summary의 IP 주소

- CLI 추가 - Grep 지원

- GUI의 Change Filter에서 와일드카드 지원

- 메시 AP는 컨트롤러에 조인하기 전에 ping할 수 있음

- 1,552개 AP의 VLAN 태그

- 사용자 이름 또는 IPv4/IPv6을 통한 클라이언트 인증 해제

- 로컬 관리 사용자가 텔넷을 사용할 수 있는지 여부를 선택할 수 있는 기능

- WLC당 허용되는 최대 AP 수

- 새로운 MC(Mobility and Mobility Controller) 지원

- L2 스위치를 통한 HA 클라이언트 SSO 및 RP(Redundancy Port)

- 내부 정책 분류 엔진

- AVC/NBAR2의 프로토콜 팩 업데이트 기능

- mDNS Phase II(LSS(Location Specific Services), mDNS-AP, priority mac, 서비스 출처)

- 절전 클라이언트 지원

- 보안 수준별 비인가 정책

- 비인가 억제를 위한 데이터 속도 선택

- MSE(Mobility Service Engine)에 대해 비인가 클라이언트 검증

- 독립형 FlexConnect로 비인가 억제 수행 가능

- 비인가를 포함할 AP 수를 자동으로 할당

- 비인가 정책당 와일드카드 SSID

- 비인가 정책을 설정하여 WLC 데이터베이스에서 비인가 삭제

- vWLC에서 DTLS 지원

- vWLC의 AP 속도 제한

- FlexConnect(로컬 인증)용 PEAP(Protected Extensible Authentication Protocol) 및 EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security)

- FlexConnect 그룹 및 AP에 대한 WLAN-VLAN 맵

- FlexConnect AP의 클라이언트당 ACL

- L2ACL FlexConnect

- FlexConnect 로컬 스위칭에 대한 QoS AAA 재정의

- FlexConnect - 클라이언트 로드 밸런싱 지원

- FlexConnect Ap에서 PPPoE를 더 이상 지원하지 않음

- Flex 및 Mesh AP의 11w

- PMIPv6(프록시 모바일 IPv6) - CWA/외부 웹 인증 지원

- MSE에서 Aeroscout 제거

- MSE에서 REST API(Application Programming Interface) 지원

- MSE는 RFID 태그의 RSSI를 노출합니다.

- BBX(빌보드 익스체인지)

- OEAP - 스플릿 터널링

- Cisco License Manager(CLM)는 더 이상 지원되지 않음

- 기본 802.1p 태그가 변경되었습니다(Platinum에서 6에서 5로, Gold에서 5에서 4로, Silver 2에서 3으로).

- OpenSSL v1.0을 사용하여 생성된 인증서 지원

- CLI 명령 show queue-info 추가

- vWLC의 데이터 DTLS 지원

- CAPWAPv6 AP 멀티캐스트 모드 지원

- AAA Override QoS 지원

- AP에 대한 OEAP 지원 1130,1240,1040,1140,1600,2600,3500,3600

7.4.150.0

- -B 도메인 AP 지원

7.4.140.0

- config ap cert-expiry-ignore {mic 소개 | ssc} 활성화

7.4.130.0

- CSCur로 인해27551 , SSLv3은 기본적으로 비활성화되어 있습니다

7.4.100.0

- AP 1600 지원

- WLC 2504 - 75개의 Ap 및 1,000개의 클라이언트 지원

- WLC 2504 - Support to be anchor WLC

- WLC 2504 - LAG(Link Aggregation) 지원

- WLC 7500 - LAG 지원

- WLC 8510 - LAG 지원

- NBAR2가 포함된 AVC

- Bonjour 게이트웨이(mDNS 지원 - 1단계)

- WSSI(Wireless Security and Spectrum Intelligence) 모니터 모듈 지원

- 802.1x + 웹 인증 지원

- 웹 인증 클라이언트에 대한 DNS를 차단하기 위한 사전 인증 ACL 지원

- 인터페이스, WLAN 또는 AP 그룹당 NAS-ID

- 수신 스테이션 ID에 대한 새 특성

- FlexConnect 그룹 내 RADIUS 생성 지원(CLI 변경)

- 새 TACACS+ 명령 집합

- 위치 이름: 254자(AP 위치)

- 추가 DHCP opt 82 특성 지원

- SSH SFTP(File Transfer Protocol)

- HA SKU 컨트롤러를 통한 N+1 지원

- WLAN당 사용자 유휴 시간 제한

- WLAN당 사용자 유휴 임계값

- 11n 클라이언트에만 연결 제한

- 이더넷 포트 사용률당 로드 밸런싱

- 클라이언트 및 태그 임계값 경고

- wIPS 개선 사항

- wIPS 공격 억제

- 비인가 억제 강화

- ELM(Enhanced Local Mode)에서 모든 서명 지원

- wIPS 새 서명

- 추가 DHCP opt 82 특성

- NetFlow 프로토콜 지원

- 수신 스테이션 ID의 특성

- 802.11w - MFP

- 802.11켈빈

- LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 지원

- 실외용 GPS(Global Positioning System) 지원

- 음성 자동 컨피그레이션용 WLAN

- WLC에서 서드파티 인증서 백업 기능

- 클라이언트 연결/연결 해제를 위한 SNMP 트랩 지원

7.3.112.0

- 새로운 모빌리티

참고: 버전 7.4에서는 새로운 모빌리티가 지원되지 않습니다. 버전 7.5 이상부터 지원됩니다.

7.3.101.0

- vWLC 지원

- WLC 8500 지원

- AP 2600 지원

- AP 1552CU/EU 지원

- AP802H 지원

- WLC 8510 - 6000 AP 지원

- WLC 8510 - 2000 FlexConnect 그룹 지원

- WLC 8510 - 64000 클라이언트 지원

- WLC 8510 - 6000개 AP 그룹 지원

- WLC 8510 - FlexConnect 그룹당 100개의 AP 지원

- WLC 8510 - 4096 VLAN 지원

- WLC 8510 - 24000 비인가 AP 및 32,000개의 비인가 클라이언트 지원

- WLC 7500 - 6000개의 AP, 6400개의 클라이언트, 2000개의 플렉스 그룹 지원

- WLC 7500 - 64000 클라이언트 지원

- WLC 7500 - 2000 FlexConnect 그룹 지원

- WLC 7500 - 6000개 AP 그룹 지원

- WLC 7500 - FlexConnect 그룹당 100개의 AP 지원

- WLC 7500 - 4096 VLAN 지원

- WLC 2500 - 비인가 클라이언트 2,500개 및 비인가 AP 2,000개 지원

- WLC 5508 - 비인가 클라이언트 2,500개 및 비인가 AP 2,000개 지원

- WLC WiSM2 - 비인가 클라이언트 5,000개 및 비인가 AP 4,000개 지원

- WLC 7500 - 32000 비인가 클라이언트 및 24000 비인가 AP 지원

- vWLC - 1,500개의 비인가 클라이언트 및 800개의 비인가 AP 지원

- WiSM 2 - 10,000개의 RFID 지원

- WLC 7500 - 50,000개의 RFID 지원

- WLC 8500 - 50,000개의 RFID 지원

- vWLC - 3000 RFID 지원

- Honor 기반 라이센스(RTU[Right to Use] licenses)

- FIPS 140-2

- HA AP SSO

- FlexConnect - 스플릿 터널링

- FlexConnect - 중앙/로컬 스위칭에서 802.11r(빠른 전환) 지원

- FlexConnect - 로컬 스위치 WLAN의 NAT(Network Address Translation) 및 PAT(Port Address Translation)

- FlexConnect - PPP 및 PPPoE 지원

- FlexConnect - FlexConnect 로컬 스위치 모드에서 WGB/범용 WGB 지원

- FlexConnect - 802.11u 지원(HotSpot 2.0)

- FlexConnect - VLAN 기반 로컬 및 중앙 스위칭

- AP 패킷 덤프

- 로컬 및 플렉스 모드에 대한 HTTP 프로파일링(RADIUS 프로파일링)

- WLAN/사용자당 양방향 속도 제한(대역폭 계약)

- PMIPv6(프록시 모바일 IPv6)

- IPv6를 전역적으로 활성화/비활성화하기 위한 CLI

- CLI에서 show run-config의 출력을 FTP 서버에 업로드할 수 있는 기능

- AP에서 이더넷 VLAN 태그 사용 가능

- 고밀도를 위한 기본 RF 프로파일

- 즉시 사용 가능한 AP 그룹

- 멀티캐스트 개선

- 802.11n CAC(Voice Call Admission Control)

- 802.11n 비디오 CAC(TSPEC[Traffic Specification] 기반 비디오 통화, Cius 및 facetime 통화)

- WIPS - 자동 SPT

- 11u의 새로운 기능(핫스팟)

- 1520 및 1550에 대한 로컬/플렉스/스니퍼/비인가 탐지기/모니터 지원

- DHCP opt 82 - AP의 이름 및 SSID를 지정할 수 있습니다.

- RADIUS CallStationID에서 AP의 이름 및 SSID를 지정할 수 있는 기능

- 고정 WEP(Wired Equivalent Privacy)를 사용하는 MAC 인증이 실패할 경우 802.1X를 사용하는 WLAN

- 사용자 이름은 클라이언트 요약에 표시됩니다

- WLAN당 RADIUS 서버 수 3~6

- AP 그룹당 RADIUS 소스 인터페이스

- CAPWAP 패킷에 대한 VLAN 태깅 지원

- webauth 또는 webauthadmin에 대해 독립적으로 활성화/비활성화 가능

7.2.110.0

- AP 2600 지원

- BYOD(Bring Your Own Device)(ISE 자동 프로비저닝)

- 로컬 및 FlexConnect 모드에서 기본 센서 DHCP 지원(장치 프로파일링)

- WLC용 ISE NAC 디바이스 프로파일러

- 로컬 스위칭 FlexConnect용 외부 웹 인증

- 로컬 모드의 AP용 802.11r(빠른 로밍)

- 로컬 및 flexconnect 모드에 대한 AP 1520/1550 지원

- 태그 멀티캐스트 주소 지원

- RADIUS 클라이언트 프로파일링 지원

- LDPE(Licensed Data Payload Encryption) 컨트롤러에서 비 LDPE로 업그레이드 가능

7.2.103.0

- FIPS

- 3000개 AP에 대한 WLC 7500 지원(이전 2000개)

- 30,000개의 클라이언트에 대한 WLC 7500 지원(20,000개 이전)

- 1000개의 FlexConnect 그룹에 대한 WLC 7500 지원(이전 500개)

- WLC 7500에서 1Gb로의 대역폭 중심 스위치 지원(250Mb 이전)

- 3000 OEAP(OEAP 600s)에 대한 WLC 7500 지원

- 1,000개의 AP에 대한 WiSM2 지원(500개 이전)

- 15000 클라이언트에 대한 WiSM2 지원(이전 7,500개)

- WiSM2 데이터 플레인 20G(10G 이전)

- CleanAir - 지속적인 장치 절약

- CleanAir - 이벤트 중심 EDRRM(Radio Resource Management)

- CleanAir - 분류되지 않은 간섭 임계값/트랩

- 비인가 개선

- 비인가 - 비인가 탐지/분류를 위한 최소 RSSI

- 비인가 - 비인가 탐지 보고서 간격

- 비인가 - 일시적 비인가 간격

- 비인가 - 비인가 AP 무시 목록

- Wi-Fi Direct 및 P2P(Peer-to-Peer) 차단

- TPCv2

- RF 프로파일

- Flexconnect - H-REAP(Hybrid Remote Edge Access Point)는 이 릴리스에서 FlexConnect라고 합니다.

- Flexconnect - P2P 차단

- Flexconnect - FlexConnect 효율적인 AP 업그레이드

- Flexconnect - FlexConnect ACL

- Flexconnect - 동적 VLAN 할당을 위한 AAA 재정의

- Flexconnect - 음성 클라이언트를 위한 빠른 로밍

- SKC(고정 키 캐싱) 지원

- 이진 대신 ASCII(American Standard Code for Information Interchange)로 DHCP opt 82

- WLC 7500에서 중앙 스위칭 모드 지원

- 재부팅 없는 추가 라이센스

- 합금 QoS

- AP와 컨트롤러 간 DSCP 신뢰

- WLC용 TrustSec SXP

- IPv6 - 컨트롤러 및 AP의 라우터 알림(RA) 차단

- 클라이언트당 IPv6 주소 가시성

- IPv6 - NDP(Neighbor Discovery Protocol) 프록시 및 IPv6 패킷의 속도 제한

- IPv6 - 알 수 없는 주소 NS(Multicast Neighbor Solicitation) 전달

- Cisco Compatible Extensions 버전 6(CCXv6)

- 1552개 AP에 대해 확장된 UNII-2(Unlicensed National Information Infrastructure 2) 및 UNII-2

- 802.11u(Hotspot 2.0)

- KTS 기반 CAC(Key Telephone System-based CAC)

- StadiumVision 멀티캐스트

- 로컬 웹 인증/중앙 웹 인증 지원(LWA/CWA)

- OCSP(Online Certificate Status Protocol)

- EAP 패스스루로 보안 WLAN 열기

- CLI를 통해서만 ClientLink 구성

- NAT 뒤에 있는 AP 지원

- RFC 2869 준수

- iWLAN AAA 재정의 - 클라이언트 인터페이스/VLAN 재정의

- 메시 - VLAN 투명 모드가 활성화된 경우 네이티브 VLAN이 메시 MAP(Access Point) 이더넷 포트로 전송되지 않음

- 메시 - AP 3600의 실내 메시 지원

- MSE - 가상 어플라이언스

- MSE - 고가용성

- 600 OEAP - CLI를 통해 로컬 SSID 및 로컬 포트를 비활성화할 수 있음

- 600 OEAP - 전력, 채널 및 채널 폭을 구성할 수 있음

- 600 OEAP - 이중 RLAN 지원

- WLC에서 음성 통화 수를 표시하는 CLI 명령(show cac voice stats [ 802.11a | 802.11b ] <ap-name>)

- AP HA 폴백을 비활성화하는 기능

- 여러 mac 주소를 디버깅하는 기능

- 종속 포털 바이패스 지원

7.1.91.0

- AP 3600 지원

7.0.252.0

- config ap lifetime-check {mic 소개 | ssc} 활성화

7.0.251.2

- CSCur로 인해27551 , SSLv3은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

7.0.220.0

- OCSP(Online Certificate Status Protocol)

- show ap bundle 소개

- 컨피그레이션 네트워크 ap-discovery nat-ip-only 소개

- AP 1040에서 대역 선택 지원

- 패시브 검사를 수행하는 클라이언트는 처음 시도할 때 로드 밸런싱이 활성화된 WLAN에 조인할 수 있습니다

7.0.116.0

- WLC 7510 지원

- WLC 2504 지원

- WiSM 2 지원

- 인터페이스 그룹 지원

- DHCP dirty당 VLAN 선택

- WLAN AAA 재정의 - 클라이언트 인터페이스 재정의

- RADIUS 서버 덮어쓰기 인터페이스

- 외부 WLC 맵당 VLAN 선택(외부 맵)

- VLAN 선택 및 L2/L3 멀티캐스트 최적화

- DHCP opt 60 + 벤더 이름

- DHCP opt 82(AP_Eth_MAC)

- NDP(Neighbor Discovery Packet) 패킷의 암호화

- CDP(Cisco Discovery Protocol) over the air는 기본적으로 비활성화(메시 아님)

- RF 고정 그룹 리더

- 100개의 H-REAP 그룹 지원

- H-REAP 그룹을 위한 OKC(Opportunistic Key Caching)

- H-REAP 로컬 인증

- H-REAP 그룹 및 로컬 RADIUS 서버

- H-REAP 내결함성

- WLAN당 클라이언트 수 제한

- 비인가 자동 억제 레벨

- wIPS 및 ELM

- ISE v1.0 지원

- 비밀번호 정책(PSB[Product Security Baseline])

- 고정 IP 클라이언트에 대한 WLC 간 로밍(고정 IP 터널링)

- 고속 AP 장애 조치

- 웹프록시

- MAC에서 웹 인증 필터 실패

- 칠레와 러시아에 대한 규제 승인

- 음성 진단 도구

- 드랍된 채널 120, 124, 116 및 132

- 메시 - 기본 상위 선택

- 메시 - 2.4GHz(메시 백홀)

- 메시 - 범용 클라이언트 액세스

- 무선 CDP

- Cisco 이외의 WGB 지원

- NTP 인증 지원

- WLC에서 오래된 충돌 파일을 비활성화하는 기능(clear crash-files...)

- DHCP 프록시 상태가 show run-config 출력에 추가되었습니다.

- 동일한 보안 설정으로 둘 이상의 SSID를 생성하고 PSK로 구별할 수 있는 기능

- show client detail 출력에 포함된 AP의 이름

- IGMP 스누핑 지원

- WMM 비규격 U-APSD 클라이언트 지원

7.0.98.218

- CCKM(Cisco Centralized Key Management) 최대 타임스탬프 검증을 위한 유연성

- WGB VLAN 클라이언트 기능

7.0.98.0

- AP 3502 지원

- 여러 VLAN이 있는 WGB

- 5508에서 500개 AP 지원

- 500개 AP 가입/이미지 동시 다운로드 지원

- 비디오/미디어 스트림

- 클린에어

- 시작 프로토콜 - CAC(SIP CAC)

- 패시브 클라이언트

- Spectrum Expert 4.0

- RRM의 TX 전력 상한 및 하한 설정 가능

- 내부 DHCP 임대를 지울 수 있는 기능

- 무선 인터페이스당 CDP 활성화/비활성화 기능

6.0.202.0

- CLI를 통해 A-MSDU(Aggregated Mac Service Data Unit)를 비활성화합니다.

- -R 규정 도메인 추가됨

6.0.188.0

- 대역 선택

- 로드 밸런싱

- TPC 최대/최소 제한

- AP 이미지 사전 다운로드

- Off-Channel 스캔 지연

- AP가 검색 응답 메시지에 있는 것과 동일한 코드 버전이 있는 WLC에 우선 순위를 부여함

- AP가 기본/보조/3차 WLC 조인을 시도할 때 구성 가능한 타이머(Primed Join 시간 초과)

6.0.182.0

- WLC 5508 지원

- 메시 모드에서 1522, 1524, 1130 및 1240 지원

- 자가 면역

- 빔포밍(ClientLink라고도 함)

- 로그인 배너 파일

- 컨트롤러의 데이터 플레인이 충돌할 때 패킷 캡처 파일

- 피닝(pinning) 및 캐스케이딩(cascading)을 방지하도록 재설계된 DCA 알고리즘

- Transmission Control Protocol - TCP MSS(Maximum Segment Size) 조정

- VoIP(Voice over IP) 스누핑(SIP 음성 통화)

- 기본적으로 텔넷 비활성화됨

- GUI 추가 - Tx 전력 제어 임계값

- GUI 추가 - 무선 페이지(무선 > 액세스 포인트 > 무선)

- GUI 추가 - AP 가입 통계 페이지

- GUI 추가 - DHCP opt82

- GUI 추가 - 텔넷-SSH 컨피그레이션

- GUI 추가 - LSC 컨피그레이션

- AP 1130 및 1140에 대한 OEAP 지원

- 메시 - 브리지 데이터 속도 자동

- 메시 - 실외 메시에서 침입 탐지 시스템(IDS)을 비활성화할 수 있음

- 128비트 WEP를 더 이상 사용할 수 없음

- ap-group을 삭제하기 전에 모든 AP를 새 그룹으로 이동해야 합니다

- 고정 IP 주소가 있는 AP에서 DNS 서버 및 AP 도메인 지정 가능

- IPv6 브리징을 허용하도록 멀티캐스트를 활성화해야 함

- auth/acct access-request에서 MAC 주소에 대한 구분 기호를 지정할 수 있습니다.

- AP당 비인가 탐지

- Pico Cell 컨피그레이션을 더 이상 사용할 수 없음

- 이제 하위 케이스로 called-station-id 및 calling-station-id의 MAC 주소

- 5500 WLC에서 192개 AP 그룹 지원

- 스니퍼 모드의 AP

- 조각화된 ping 지원 안 함

- 2.4GHz 대역의 40MHz 채널

- 채널 120, 124 및 128은 -E 규정 도메인 AP 1131, 1243 및 1252에서 비활성화됩니다.

- IPSec이 지원되지 않음

- 비율 변경

6.0 이전 버전에서 지원되는 기능

- 래그

- 멀티캐스트 - 멀티캐스트

- QoS DSCP

- CAC(Call Admission Control) 및 U-APSD

- LWAPP AP에 대한 IOS WGB 연결 지원

- AP 그룹

- 메시 이더넷 브리징

- CPU ACL

- SSID가 동일한 여러 WLAN

- 802.1x 인증을 사용한 조건부 웹 리디렉션

- WLAN당 어카운팅 서버 비활성화 기능

- DFS

- L3 멀티캐스트 로밍

- Spectralink 폰용 EDCA

- RFID 태그 지원

- 멀티캐스트에 독립적인 브로드캐스트 활성화/비활성화

- ARP 패딩

- MFP

- 로컬 인증

- 로드 기반 CAC

- LDAP 지원

- 신속 처리 BAndwith 요청 지원

- DHCP 프록시

- 이동성 - 외래/앵커

- 모빌리티 - 메트릭 터널링

- 클라이언트 MFP

- TACACS+ 지원

- ACL 카운터

- 메시 이더넷 VLAN 태깅

- 이더넷 브리지 클라이언트를 위한 메시 멀티캐스트 모드(in/in-out)

- 로밍 L2/L3에 대한 메시 멀티캐스트 지원

- 메시 제한 음성 지원(실내)

- WLAN당 커버리지 홀 감지

- CAPWAP

- 상황 인식

- wIPS

- LSC

- AP 권한 부여